内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

デジタル ボイス テクノロジー

Cisco 2600 WIC スロット

NM-1E2W、NM-1E1R2W、および NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、および NM-2W

Cisco 1721/1751/1760 シャーシ WIC スロット

Cisco WS-X4604-GWY、C4224、およびICS7750 WICスロット

1 ポート上での 2 つ以上のチャネル グループ

分岐挿入

その他の機能

コンフィギュレーション

プラットフォームのサポート

デジタル音声ポートのピン配置 (RJ-48C）

関連情報

概要

シスコの 1 および 2 ポート T1/E1 Multiflex Voice/WAN Interface Card（Multiflex VWIC; マルチフレックス音声/WAN インターフェイスカード）は、Cisco 2600 および 3600 マルチサービスルータ内の音声およびデータアプリケーションをサポートします。このプラットフォームのリストには、Cisco 1700、2600、2600XM、2691、3600、および3700マルチサービスルータ、Cisco VG200、WS-X4604-GWY、 C4224、およびICS 7750音声ゲートウェイ。VWICの詳細については、『Cisco 1および2ポートT1/E1マルチフレックス音声/WANインターフェイスカード』を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

製品番号

製品番号

製品の解説

VWIC-1MFT-T1

1-ポート RJ-48 マルチフレックス トランク - T1

VWIC-2MFT-T1

2-ポート RJ-48 マルチフレックス トランク - T1

VWIC-2MFT-T1-DI

2-ポート RJ-48 マルチフレックス トランク - 分岐挿入機能付 T1

機能

注：1ポートおよび2ポートT1 Multi-Flex Trunk VWICは、T1チャネルサービスユニット/データサービスユニット(CSU/DSU)(WIC-1DSU-T1)とは異なります。 T1 Multi-Flex Trunk VWICは、インストールされているネットワークモジュールと、モジュールにデジタルシグナルプロセッサ(DSP)が存在するかどうかに基づいて、音声とデータ、またはその両方を送信できます。

このマルチフレックストランクは、音声インターフェイスカード(VIC)として、適切な付属ハードウェア（NM-HDV、NM-HDV2、NM-HD-2VE、AIM-VOICE-30およびAIM-ATM-VOICE-30カードなど）と組みみ合みみ合合合合合わせて、AIM（2600または3600のWICスロット）。 したがって、これは Voice WAN Interface Card（VWIC; 音声 WAN インターフェイス カード）です。

Multi-Flex Trunk は物理層 T1 アクセスを提供します。その T1 インターフェイスのキャパビリティは、収容しているホストによって決まります。

このマルチフレックス トランク カードでは、従来の Network Access Server（NAS; ネットワーク アクセス サーバ）ダイヤル シナリオにおける ISDN データやモデム終端はサポートされていません。特定のシナリオでは、VWICがパケット音声に使用されている場合（モデムパススルーやピア音声ゲートウェイへのモデムリレーなど）、ISDNデータとモデムの接続が可能です。これらの設定は、この文書の範囲を越えています。

注：2ポートT1マルチフレックストランクVWICでは、2つのT1コントローラ間に共有クロッキングドメインが1つしかありません。つまり、両方のT1コントローラが回線からクロッキングを取得するように設定されている場合、受信するクロック基準は同期である必要があります。同期していないと、少なくともいずれかのコントローラでタイミングスリップが発生します。クロッキングのソースがプリソクロナスで、一方のコントローラがclock source line primaryに設定されて、もう一方がclock source lineに設定されている場合は、show controllers T1コマンドの出力に制御スリップが表示される可能性がありまがあります。この動作は、2ポートT1マルチフレックストランクVWIC製品のハードウェア制限であり、設計上のものです。ただし、2ポートT1/E1 VWIC2製品では、両方のコントローラがデータ専用として使用されている場合、独立したクロッキングソースをサポートできます。

注：  クロッキング設定について：

- Network clock participate CLIコマンドは、T1/E1ポートのクロッキングをTDMバックプレーンスイッチと同期するために使用されます。2600、3600、37xx、28xx、38xxなどのルータには、音声トラフィックをサポートするTDMバックプレーンスイッチがあります。

- vwic2-2mftカードでのclock source line independentコマンドの重要性について次に示します。以前のバージョンのVWICカード(VWIC-2MFT-T1)では、VWICの2つのポートが2つの異なる電話会社に接続されている場合に、いくつかのクロッキングの問題がありました。independentオプションの導入により、クロッキングはVWICの2つのポートに対して個別に導出できます。つまり、これらのポートは異なるクロッキングドメインにあります。

- 独立したオプションの有無を問わずにclock source lineコマンドを使用した場合の影響については次の通りです。ポート0と1の両方にクロックソース回線を設定している場合でも、ポート0から取得したクロックはポート1にループタイミングされます。これが正常に動作するには、両方のポートが同じソースからクロックを取得する必要があります。それ以外の場合は、クロックスリップが観察されます。一方、ポート0と1の両方が異なるソースからクロックを取得している場合は、各ポートでclock source line independentコマンドを指定する必要があります。これにより、両方のポートを独立したクロッキングドメインに配置できます。

- VWIC2-2MFTにおける独立クロックソースオプションの必要性について：VWIC2-2MFTの2つのポートをindependentオプションなしで使用すると、ポート0から取得したクロックはポート1にループタイムされます。クロックスリップを回避するには、次のいずれかのオプションを使用します。

- いずれのポートでも、independentオプションを使用する必要があります。

- network-clock-participateコマンドは、ルータの反対側で使用する必要があります。（このオプションは、バックツーバック接続に適用されます）。

デジタル ボイス テクノロジー

マルチフレックス トランクは、このトランクを音声対応化するその他のハードウェアと組み合わせると、パケット ボイス サービス用のテレフォニー インターフェイスとして使用できます。このようなハードウェアには、NM-HDV、NM-HDV2、NM-HD-2VE、AIM-VOICE-30、AIM-ATM-VOICE-30、およびオンボード音声DSPを備えた特定の音声ルータが含まれます。マルチフレックス トランクをボイス トラフィックを終端するためのテレフォニー インターフェイスとして使用した場合、各 DS0 にボイス コールを 1 つ含めることができます。T1 シグナリングキャパビリティ（T1 CAS、ISDN PRI）は、Multi-Flex Trunk ではなく音声ネットワーク モジュールによって決定されます。

カードが ISDN PRI シグナリングを使うようにセットアップされている場合、ISDN データ接続はサポートされません。このカードは、ISDN 64 K または 56 K データ接続を終端できません。ISDN PRI シグナリングを使用している場合、このカードはボイス コール終端だけをサポートしています。また付属のボイス対応ハードウェアの有無にかかわらず、マルチフレックス トランクは、従来の NAS ダイヤル シナリオにおいて、ルータ上のモデム接続を終端できません。

Cisco 2600 WIC スロット

WIC スロット中で Multi-Flex Trunk を使用する場合には、各 T1 をシリアル インターフェイスとして単一のチャネルグループに設定できます。VWICごとに最大2つのチャネルグループを設定できます。つまり、1ポートVWIC T1コントローラには（最大）2つのチャネルグループを設定でき、2ポートVWICには1つのT1コントローラ上の（最大）2つのチャネルグループまたはT1コントローラごとに1つのチャネルグループを設定できます。

Cisco 2600/2600XM に AIM-VOICE-30 または AIM-ATM-VOICE-30 カードも装着されている場合、1 基の T1 コントローラを、ISDN PRI または Channel Associated Signaling（CAS; チャネル連携シグナリング）テレフォニー ボイス インターフェイスとして設定できます。複数のAIM VOICEカードを取り付けることができるCisco 2691/3700のISDN PRIまたはCASテレフォニー音声インターフェイスとして、複数のT1コントローラを設定できます。

注：(i) Cisco 2691/3700では、同じAIMカードのDSPに2つの異なるポートとds0-pri-groupをマッピングすることもできます。2600年代には、これを行うことはできません。

注：(ii)同じVWICに音声とデータを混在させ、VWICをAIMにマッピングする場合は、AIM-ATM-VOICE-30カードを使用する必要があります。AIM-VOICE-30カードは音声のみをサポートしています。インターフェイスと DSP 間のリソース マッピングに詳細は、この文書の対象外です。

NM-1E2W、NM-1E1R2W、および NM-2E2W

Cisco 3600 NM-1E2W、NM-1E1R2W、およびNM-2E2Wは、WICスロットごとに1つのシリアルチャネルグループをサポートします。VWIC-2MFT-T1はサポートされていません。VWIC-2MFT-T1-DI はサポートされていますが、シリアル チャネル グループは 1 つです。

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、および NM-2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、および NM-2W ネットワーク モジュールは、Cisco 2691/3600/3700 マルチサービス ルータでサポートされています。さらに、NM-2W ネットワーク モジュールは、Cisco 2600/2600XM マルチサービス ルータでもサポートされています。VWIC を、これらいずれかのネットワーク モジュールの WIC スロットに挿入すると、VWIC は WIC 1 スロットごとに、2 つのシリアル チャネル グループをサポートできます。

Cisco 2600/2600XM に AIM-VOICE-30 または AIM-ATM-VOICE-30 カードも装着されている場合、1 基の T1 コントローラを、ISDN PRI または CAS テレフォニー ボイス インターフェイスとして設定できます。複数のAIM VOICEカードを装着できるCisco 3660/2691/3700では、複数のT1コントローラをISDN PRIまたはCASテレフォニー音声インターフェイスとして設定できます。インターフェイスと DSP 間のリソース マッピングに詳細は、この文書の対象外です。

注：(i) Cisco 2691/3700では、同じAIMカードのDSPに2つの異なるポートとds0-pri-groupをマッピングすることもできます。この設定は Cisco 2600 上では実行できません。

注：(ii)同じVWICに音声とデータを混在させ、VWICをAIMにマッピングする場合は、AIM-ATM-VOICE-30カードを使用する必要があります。AIM-VOICE-30カードは音声のみをサポートしています。

Cisco 1721/1751/1760 シャーシ WIC スロット

マルチフレックス トランクは、シャーシのスロット 0 とスロット 1 の WIC スロットにしか取り付けられません。各 T1 は、チャネル グループを使って、実行コンフィギュレーションで仮想シリアル インターフェイスを生成するように設定できます。VWICごとに最大2つのチャネルグループを設定できます。つまり、1ポートVWIC T1コントローラには（最大）2つのチャネルグループを設定でき、2ポートVWICには1つのT1コントローラ上の（最大）2つのチャネルグループまたはT1コントローラごとに1つのチャネルグループを設定できます。

Cisco 1751/1760 にボイス DSP が取り付けられている場合、マルチフレックス トランクを PRI または CAS ボイス テレフォニー インターフェイスとして設定できます。1ポートT1 VWICは、1つのフルPRIまたはフラクショナルPRIと1つのチャネルグループをサポートできます。2ポートT1 VWICは、最大2つのPRIまたは1つのPRIと1つのチャネルグループをサポートできます。

Cisco WS-X4604-GWY、C4224、およびICS7750 WICスロット

これらの Cisco デバイスの WIC スロットに挿入すると、VWIC マルチフレックス トランクは、データまたはボイス サービスのいずれかに設定できます。T1コントローラごとにサポートされるチャネルグループの総数、および2ポートVWICで音声とデータグループの許容可能な組み合わせに関する詳細については、各製品の技術文書を参照してください。以下に、いくつかの例を示します。

- Cisco ICS 7750を設定すると、データ専用VWICは1つのチャネルグループに対してのみ設定する必要があります。これは、「データ専用伝送用VWICの設定」セクションで説明します。「MRP と ASI カードの設定」では、ICS 7750 上のボイスに関する詳細について説明します（「デジタル ボイス ポートの設定」のセクションを参照してください）。

- WS-X4604-GWYでのVWIC Multi-Flex Trunkカードの機能については、「WS-X4604-GWY:Catalyst 4000シリーズスイッチおよびCisco Catalyst 4500シリーズアクセスゲートウェイモジュールのデータシート用アクセスゲートウェイモジュール(AGM)。

- Cisco C4224 上の VWIC マルチフレックス トランク カードの機能については、『Catalyst 4224 アクセス ゲートウェイ スイッチ ソフトウェア設定ガイド』の、特に「データ インターフェイスの設定」と「ボイス インターフェイスの設定」のセクションを参照してください。

1 ポート上での 2 つ以上のチャネル グループ

- 要件：

- Cisco 2600では、Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.1(1)T以降

- Cisco 3620、3640、および3660プラットフォーム上のCisco IOSソフトウェアリリース12.1(2)XHまたは12.1(3)T以降

- Cisco 2691および3700プラットフォーム上のCisco IOSソフトウェアリリース12.2(8)T以降

- Cisco 2600、2691、および3700シャーシのWICスロットでサポートされる1ポート上の2つのチャネルグループ

- NM-1E2W、NM-2E2W、またはNM-1E1R2Wではサポートされません

- NM-1FE2W、NM-2FE2W、NM-1FE1R2W、およびNM-2Wでサポート

- WIC スロットは最大 2 つのシリアル チャネル グループをサポート。2 チャネル グループ モードが有効になっているときは、 1 つの物理ポートだけが WIC スロットでサポートされます。1つのポートだけがルータで終端されるので、このモードで Add/Drop 多重化機能はサポートされます。

- NM-HD-2VE と NM-HDV2 は、最大 32 のチャネル グループをサポートします。また AIM-ATM-VOICE-30 カードを装着すると、タイムスロットごとにチャネル グループを設定できます（60 など）。

分岐挿入

- 分岐挿入(D&I)機能を使用すると、DS0タイムスロットを1つのT1インターフェイスから取り外し、もう1つのT1インターフェイスのタイムスロットに挿入できます。この機能は、VIC および WIC アプリケーションで利用できます。

- 分岐挿入機能は、2 つのポート上で異なるフレーミングとライン コーディングをサポートしていません。したがって、コントローラ T1 または E1 上で tdm-group が設定されている場合、2 基のコントローラ間のフレーミング タイプは同じである必要があります。これは、VWICカードのtdm-group機能にのみ適用されます。

注：2つの異なるフレーミングタイプを設定する場合、IOSがルータのコンソールに送信するエラーメッセージは次のとおりです。

Voice_Router (config)#connect TDM t1 0/1 t1 0/2 %CONN TDM:

Framing type mismatch %CONN TDM: Endpoints are incompatible

%CONN: Invalid Command

- 分岐挿入タイムスロット同士は隣接している必要はありません。

- タイムスロットの分岐挿入は、同じ 2 ポート VWIC 上の T1 コントローラ上に存在する必要があります。ただし、ゲートウェイが Multiservice Interchange（MIX; マルチサービス交換）対応の場合はこの限りではありません。ゲートウェイが MIX 対応で、適切な TDM ネットワーク クロック参加が設定されている場合、異なる VWIC 上の T1 コントローラ相互間のタイムスロットの分岐挿入は可能です。詳細は、『Cisco 3600シリーズマルチサービスプラットフォームのマルチサービス交換(MIX)』を参照してください。

- [Drop and Insert]では、tdm-groupsを使用します。

- PRI上のドロップと挿入は、Dチャネルを含むPRI全体がD&I'dである場合にのみ実行できます。個々のチャネルがD&Iで、他のチャネルが終端されている必要がある場合は、PRIを使用できず、CASを使用する必要があります。

その他の機能

- BERT サポートには Cisco IOS 12.1(1)T 以降のリリースが必要です。詳細は、『1ポートおよび2ポートT1/E1マルチフレックスVWIC用V.54/BERT Multi-SCC』を参照してください。

- V.54 ループバックには Cisco IOS 12.1(1)T 以降のリリースが必要です。詳細は、『1ポートおよび2ポートT1/E1マルチフレックスVWIC用V.54/BERT Multi-SCC』を参照してください。

コンフィギュレーション

T1 Multiflex Trunk ポートは、T1 CSU/DSU WIC（WIC-1DSU-T1）と同様な設定ではありません。 T1 Multi-Flex Trunkポートは、チャネライズドT1/ISDN PRIネットワークモジュールと同様にコントローラt1 <slot>/<port>として設定されます。これは VWIC が ISDN PRI をサポートすることを意味しません。どのプロトコルをサポートしているは、プラットフォームに依存します。

注：CiscoルータでVoice over IP(VoIP)を設定するコマンドは、このドキュメントの「プラットフォームサポート」セクションのルータプラットフォームすべてで非常に似ています。

プラットフォームのサポート

次の表に、Cisco IOS®ソフトウェアリリースのサポート対象を含む、1および2ポートT1マルチフレックストランク音声/WANインターフェイスカード(VWIC)をサポートするルータを示します。

IOS サポート

1600

1721

1751/1760

VG200

2600, 2600XM

3620、3640、3660

キャリア モジュール

不要

不要

不要

NM-HDV

シャーシの WIC スロット

NM-2W

NM-HDV

AIM-VOICE-307

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

NM-HDV

AIM-VOICE-30 8

VWIC-1MFT-T1

Not Supported

12.2(8)YJ5

12.2(4)YB4

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

12.0(5)XK, 12.1, 12.1T, 12.2, 12.2T

12.2(2)XB,12.2(8)T, 12.2(8)T16

12.0(5)XK2, 12.0(7)T, 12.1, 12.1T, 12.2, 12.2T

12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

12.2(2)XB, 12.2(8)T, 12.2(8)T1

VWIC-2MFT-T1

Not Supported

12.2(8)YJ5

12.2(4)YB4

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

12.0(5)XK, 12.1, 12.1T, 12.2, 12.2T

12.2(2)XB,12.2(8)T, 12.2(8)T16

サポートされていません

12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

12.2(2)XB, 12.2(8)T, 12.2(8)T1

VWIC-2MFT-T1-DI

Not Supported

12.2(8)YJ5

12.2(4)YB4

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

12.0(5)XK, 12.1, 12.1T, 12.2, 12.2T

12.2(2)XB,12.2(8)T, 12.2(8)T16

12.0(5)XK1, 2 12.0(7)T, 12.1, 12.1T, 12.2, 12.2T

12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

12.2(2)XB, 12.2(8)T, 12.2(8)T1

1:1つのシリアルチャネルグループだけがサポートされます。

2:Cisco IOSソフトウェアリリースのNM-1E1R2W、NM-1E2W、NM-2E2Wを搭載したCisco 3660ではサポートされていません。

4:Cisco 1750ではサポートされていません。Cisco 1751 と 1760 は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(4)YB では、ボイス アプリケーションだけをサポートしています。データやボイス アプリケーションのサポートには、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(8)YJ が必要です。Cisco 1700シリーズ – Cisco IOSリリース12.2(4)YBを参照してください。

5:Cisco 1710または1720ではサポートされていません。Cisco 1721 では、データだけがサポートされています。Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(8)YJ、製品速報No. 1806を参照してください。

6:2600XMプラットフォーム

7:VWICをシャーシのWICスロットに挿入するか、または適切なNM-xFEyR2Wネットワークモジュールに挿入する必要があります。Cisco 2600/2600XMでは、1つの音声グループで設定できるT1コントローラは1つだけです。Cisco 3660（MIX機能を含む）、2691、および3700などの他のプラットフォームでは、音声グループ用に設定された2ポートVWIC上の両方のT1コントローラを使用できます。

8:Cisco 3660のみ（MIX対応シャーシ）

MIX 対応シャーシに関する注意：MIX 対応プラットフォームには、Cisco 2691、3725、および 3745 があります。Cisco 3660 は、MIX-3660-64 ユニットを取り付けることによって、MIX 対応にできます。

IOS サポート

2600XM、2691、3725、3745

3631

Catalyst 4000

Catalyst 4224

ICS7750

キャリア モジュール

シャーシの WIC スロット

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

NM-HDV

NM-HD-2VE12

NM-HDV213

AIM-VOICE-30

シャーシの WIC スロット

WS-X4604 AGM

シャーシの WIC スロット

Multiservice Route Processor（MRP; マルチサービス ルート プロセッサ）

VWIC-1MFT-T1

すべての IOS バージョン

すべての IOS バージョン

すべての IOS バージョン

12.2(15)ZJ,12.3(4)T

12.3(7)T

12.2(11)YT10, 12.2(13)T11

すべての IOS バージョン

12.1(3a)XI

12.1(5)YE, 12.2(2)YC, 12.2(13)T

12.1(3a)XI

VWIC-2MFT-T1

すべての IOS バージョン

すべての IOS バージョン

すべての IOS バージョン

12.2(15)ZJ,12.3(4)T

12.3(7)T

12.2(11)YT9, 10, 12.2(13)T11

すべての IOS バージョン

12.1(3a)XI

12.1(5)YE, 12.2(2)YC, 12.2(13)T

12.1(3a)XI

VWIC-2MFT-T1-DI

すべての IOS バージョン

すべての IOS バージョン

すべての IOS バージョン

12.2(15)ZJ,12.3(4)T

12.3(7)T

12.2(11)YT9,10 12.2(13)T^11

すべての IOS バージョン

12.1(3a)XI

12.1(5)YE, 12.2(2)YC, 12.2(13)T

12.1(3a)XI

9：両方のT1コントローラが完全な音声グループ（すべてのタイムスロット）をサポートする場合、このVWICをサポートするには、2つのAIM-VOICE-30が必要です。

10:Cisco 2691

11:Cisco 3700プラットフォーム

12:NM-HD-2VEは、Cisco 3660、3640、2600XM、2691、および37xxでのみサポートされていますが、Cisco 2600および3620/3640プラットフォーム0では0では0サポート0ではありません。

13:NM-HDV2は、Cisco 2600xm、37xx、および2691でのみサポートされます

注：提供されているCisco IOSソフトウェアリリースは、通常、対象のプラットフォーム、モジュール、または機能をサポートするために必要な最低限のバージョンです。でサポートされている機能、モジュール、インターフェイスカード、またはシャーシのCisco IOSソフトウェアリリースの完全なリストを調べるには、Software Advisor（登録ユーザ専用）ツールを使用してください。

デジタル音声ポートのピン配置 (RJ-48C）

PIN

信号

1

RX ring

0

Rx チップ

3

未使用

4

TX ring

5

Tx チップ

6

未使用

7

未使用

8

未使用

注：MFTのRJ-48Cレセプタクルは、セントラルオフィス機器ではなく、顧客宅内機器(CPE)としてピンで留められています。別の CPE ピン配置の装置（PBX など）に接続するには、T1/E1 クロスケーブルを使ってください。

関連情報

- ボイス ハードウェア互換性マトリクス

- 音声に関する技術サポート

- 音声と IP 通信製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems