内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ケーブル

赤ケーブル

黒ケーブル

KG84A/Avanti の動作可能な構成

関連情報

概要

この文書では、KG-84A ケーブルを、Codex LSI 24/24 や Avanti 2200 シリーズの同期モデムを使用して、Sun のシリアル ポートや、シスコのゲートウェイに接続するための設定情報について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書の情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- KG-84A ケーブル

- Avanti 2200 シリーズ同期モデム

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ケーブル

このセクションでは、Codex モデムを使用して、KG-84A をシスコまたは Sun のシリアル ポートに接続するために必要なケーブルについて説明します。シスコのポートは同期接続で、Sun のポートは非同期接続です。

赤ケーブル

RS 232 側

KG 側（赤色の J3 コネクタ）メス型

ピン

[名前(Name)]

ピン番号

1

フレーム グラウンド

0

0

TD

--->

17

3

RD

<---

6

4

RTS

--->

11

5

CTS

<---

19

6

DSR

<---

51

7

シグナル グラウンド

1 + 9 + 18 + 46

8

DCD

<---

40

20

DTR

--->

38

次の 2 つは、同期ケーブルの場合に必要です（KG からシスコ）

15

Tx Clk

15

17

Rx Clk

20

注：

- KG-84A では、多数の信号に対して、差動入力を使用しています。KG コネクタでは、ピン 9、18、および 46 は、ピン 1 に結線する必要があります（上を参照）。 ピン 9、18、および 46 は、ある信号の（使用されていない）他方の側になります。また、KG 側ではピン 7、22、41、または 53 には接続しないでください。これらは、差動増幅器の出力であり、オープン サーキットのままにしておく必要があります。

- KG と Sun シリアル ポートとの間の非同期リンクの場合は、15-15 と 17-20 の接続を行わないでください。

黒ケーブル

RS 232 側

KG 側（黒色の J2 コネクタ）メス型

ピン

[名前(Name)]

ピン番号

1

フレーム グラウンド

0

0

TD

<---

15

3

RD

--->

13

4

RTS

<---

29

5

CTS

--->

27

6

DSR

--->

51

7

シグナル グラウンド

1+12+28+35+53+22+20+30+18

8

DCD

--->

34

20

DTR

<---

17

同期処理のためのクロック：

15

Tx Clk

--->

21

17

Rx Clk

--->

19

24

Ext TC

<---

32

KG84A/Avanti の動作可能な構成

このセクションでは、KG-84A と Avanti モデムを接続して同期リンクを形成する場合における、動作可能なケーブルと構成について要約して説明します。この構成とケーブルは、次の図に従って 2 つの Sun のシリアル ポートを接続したときに動作することが実証されています。次に示すリンク情報は、同期回線用のものです。

Sun <==> KG-84A <==> Avanti Modem <==> Avanti Modem <==> KG-84A <==> Sun

RS-232C

赤色側、KG-84A

1

0

Tx の後に引き継ぐ

0

17

Rx

3

6

RTS

4

11

CTS

5

19

DSR

6

51

Gnd

7

1-9-18-46

DCD

8

40

TxC

15

15

RxC

17

20

DTR

20

38

RS-232C

赤色側、KG-84A

1

0

Tx の後に引き継ぐ

0

15

Rx

3

13

RTS

4

29

CTS

5

27

DSR

6

51

Gnd

7

1-12-20

DCD

8

34

RxC

17

19

DTR

20

17

24

32

KG-84A の前面パネルの設定は、次のようになります（スイッチ設定を解読するには、KG84A のマニュアルか、装置の全面パネルの内側を参照してください）。

パラメータ

設定値

clock

1 – 片側2 – 反対側

データ モード

0

データ レート、Rx

B4（適切な値に変更）

データ レート、Rx

B4（適切な値に変更）

パルス インターバルのステップ

1、+0

Intfc（インターフェイス）

1

同期モード

5

Tty モード

1

データ長

Sync（適切な値に変更）

Comm モード

1

Avanti モデムには、キャビネット内に一連のディップ スイッチがあります。各オプションの詳細については、モデムのマニュアルを参照してください。これらのオプションの一部は、同期リンクを正しく動作させるために不可欠です。個人のニーズに合わせて他のニーズを変更することもできます。これらのスイッチは次のように設定します。

最大 300 のアクセス ポイント グループ

設定値

S5

HDオン（RTS設定ではない）

S6

CC Int TC

S7

2（KG と Sun の設定に速度を合わせる）

S8

電力レベル= -30 kb（スイッチ6、異なる設定が可能）、CTS遅延= 0（スイッチ4）

S9

MED.範囲（他のアプリケーションでは異なる場合があります）低4W

イコライザ ジャンパ：イン

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems