内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

ケーブル仕様

イーサネット（AUI）ポートのピン配置（DB-15）

イーサネット バージョン 2 および IEEE 802.3 の物理特性

同軸タイプの接続によるイーサネットの 10 Mbps での転送に対する制限

関連情報

概要

この文書では、イーサネット AUI ポートと、ケーブルの仕様、そしてポートのピン配置について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- AUI アダプタ ケーブル：CAB-3CE18=

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

Cisco ルータでは、柔軟性向上のために、イーサネット ポートに一般的な AUI コネクタを装備しています。これらの AUI ポートは、それぞれ個別のメディア（ツイストペア、同軸、ファイバなど）への変換を行う外部トランシーバに接続する設計になっています。 トランシーバは、AUI ポートに直接接続するか、次に示す AUI ケーブルを経由して接続します。

ケーブル仕様

このセクションでは、イーサネット ポートとケーブルの仕様について説明しています。

イーサネット（AUI）ポートのピン配置（DB-15）

次の表では、各ピンと対応する信号を示しています。

ピン 1

イーサネット回線

信号

3

DO-A

データ出力回線 A

10

DO-B

データ出力回線 B

11

DO-S

データ出力回線シールド

5

DI-A

データ入力回線 A

12

DI-B

データ入力回線 B

4

DI-S

データ入力回線シールド

0

CI-A

制御入力回線 A

9 ミリ秒

CI-B

制御入力回線 B

1

CI-S

制御入力回線シールド

6

VC

電圧帰路

13

VP

正電圧

14

VS

電圧シールド（L25 および M25）

シェル

PG

保安用接地

1 参照されていないピンは接続されません。

イーサネット バージョン 2 および IEEE 802.3 の物理特性

次の表には、イーサネット ケーブルのイーサネット バージョン 2 および IEEE 802.3 物理特性が一覧されています。

イーサネット

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

データ レート（Mbps）

10

10

10

10

シグナリング方式

ベースバンド

ベースバンド

ベースバンド

ベースバンド

最大セグメント長（メートル）

500

500

185

100（Unshielded twisted pair [UTP; シールドなしツイスト ペア]）

メディア

50 オーム同軸（太ケーブル）

50 オーム同軸（太ケーブル）

50 オーム同軸（細ケーブル）

UTP

トポロジ

バス

バス

バス

スター

同軸タイプの接続によるイーサネットの 10 Mbps での転送に対する制限

次の表では、イーサネットの同軸タイプの接続について、10 Mbps での転送に対する制限事項を一覧しています。

パラメータ

10Base5

10Base2

ケーブル直径

1 cm（0.4 インチ）

0.6 cm（0.25 インチ）

最大セグメント長

500 m（1640 フィート）

152 m（500 フィート）

最大ネットワーク長（リピータ 4 台）

2500 m（8200 フィート）

762 m（2500 フィート）

最大接続数（タップ / セグメント）

100

30

最小接続（タップ）間隔

2.5 m（8.2 フィート）

0.5 m（1.64 フィート）

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems