内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題：サービスの設定エラー メッセージ

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco IOS® のソフトウェアを実行している場合に初期ハードウェア ブートアップ実行中に発生するサービス設定エラーについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題：サービスの設定エラー メッセージ

Cisco IOS ソフトウェアを使用して Cisco ハードウェアのブートアップを実行中に、次のようなエラー メッセージが表示されることがあります。

- %Error opening tftp://255.255.255.255/network-confg (Socket error)

- %Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (Socket error)

- %Error opening tftp://255.255.255.255/3620-confg (Socket error)

- %Error opening tftp://255.255.255.255/3620.cfg (Socket error)

上記エラー メッセージは、ネットワークの Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバからサービス設定ファイルにアクセスしようとする Cisco IOS ソフトウェアに組み込まれている、デフォルトのサービス設定オプションに関連しています。

解決方法

この機能を無効にするには、no service config global コマンドを実行します。

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.

Router(config)#no service config

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config

ルータの次のブートアップ時には、これらのエラー メッセージが表示されなくなります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems