内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

CAB-530MTシリアルケーブルアセンブリ

EIA-530 DTEケーブルピン配置 (DB-60 ～ DB-25)

関連情報

概要

この文書では、CAB-530MT シリアル ケーブルの技術情報とケーブルの仕様について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

CAB-530MTシリアルケーブルアセンブリ

この製品（部品番号 72-0797-01）のケーブル雌雄は、オス DB-60 - オス DB-25 で、モードは DTE 専用です。

CAB-530MT ケーブルは Cisco 7000 ファミリ、Cisco 4000 シリーズ、Cisco 3600 シリーズ、Cisco 2500 シリーズ、Cisco 1600 シリーズ、Cisco アクセス サーバ、および AccessPro PC カードで使用されます。このケーブルのシスコ側にはオス型 DB-60 コネクタが付いており、ネットワーク側にはオス型 DB-25 コネクタが付いています。

EIA-530 DTEケーブルピン配置 (DB-60 ～ DB-25)

次の表に EIA-530 DTE ケーブル ピン配列（DB-60 から DB-25）を示します。

注：矢印は信号の方向を示します。

- ---> DTE から DCE を示します。

- < – はDCEからDTEを示します

60 ピン 1

信号

25 ピン

信号

方向DTE DCE^2

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

J2-2 J2-14

BA(A)、TxD+ BA(B)、TxD-

—> —>

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

J2-3 J2-16

BA(A)、RxD+ BB(B)、RxD-

<— <—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

J2-4 J2-19

CA(A)、RTS+ CA(B)、RTS-

—> —>

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

J2-5 J2-13

CB(A)、CTS+ CB(B)、CTS-

<— <—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

J2-6 J2-22

CC(A)、DSR+ CC(B)、DSR-

<— <—

J1-46 J1-47

Shield_GND MODE_2

J2-1-

シールド-

ショート

J1-48 J1-49

GND MODE_1

- -

- -

ショート

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

J2-8 J2-10

CF(A)、DCD+ CF(B)、DCD-

<— <—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

J2-15 J2-12

DB(A)、TxC+ DB(B)、TxC-

<— <—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

J2-17 J2-9

DD(A)、RxC+ DD(B)、RxC-

<— <—

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

J2-18 J2-7

LL回路_ GND

---> -

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

J2-20 J2-23

CD(A)、DTR+ CD(B)、DTR-

—> —>

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

J2-24 J2-11

DA(A)、TxCE+ DA(B)、TxCE-

—> —>

1 参照されていないピンは接続されません。

2 EIA-530 インターフェイスは DCE モードでは使用できません。EIA-530インターフェイスにはDCEケーブルは使用できません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems