内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

EIA/TIA-232 速度と距離に関する制限

シリアル ケーブル CAB-232MT

EIA/TIA-232 シリアル ケーブル アセンブリ

EIA/TIA-232 DTE ケーブル ピン配置

シリアル ケーブル CAB-232FC

EIA/TIA-232 DCE ケーブル ピン配置（DB-60 ～ DB-25）

関連情報

概要

この文書では、EIA/TIA-232 シリアル ケーブルの技術仕様について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

EIA/TIA-232 速度と距離に関する制限

すべてのシグナリング システムと同様、EIA/TIA-232 信号は特定のビット レートで限定された距離だけ移動できます。通常、データ レートが低速になると、距離は長くなります。

次の表に EIA/TIA-232 の速度と距離の制限を示します。

データ レート（ボー）

距離（フィート）

距離（m）

2,400

200

60

4800

100

30

9600

50

15

19200

50

15

38400

50

15

57600

25

7.6

115200

12

3.7

シリアル ケーブル CAB-232MT

このセクションでは CAB-232MT シリアル ケーブルのケーブル アセンブリとピン配列を示します。

注：ケーブル自体は、Ciscoルータをデータ端末装置(DTE)またはデータ通信装置(DCE)デバイスとしてネットワーク内の他のデバイスに識別します。このため、次の表から正しい製品番号を選択することが重要です。

この製品（部品番号 72-0793-01）のケーブル雌雄は、オス - オスで、モードは DTE です。

CAB-232MT ケーブルは Cisco 7000 ファミリ、Cisco 4000 シリーズ、Cisco 3600 シリーズ、Cisco 2500 シリーズ、Cisco 1600 シリーズ、Cisco アクセス サーバ、および AccessPro PC カードで使用されます。このケーブルのシスコ側にはオス型 DB-60 コネクタが付いており、ネットワーク側にはオス型 DB-25 コネクタが付いています。

EIA/TIA-232 シリアル ケーブル アセンブリ

EIA/TIA-232 DTE ケーブル ピン配置

次の表に EIA/TIA-232 DTE ケーブル ピン配列（DB-60 から DB-25）を示します。

注：矢印は信号の方向を示します。

- ---> DTE から DCE を示します。

- < – はDCEからDTEを示します

60 ピン 1

信号

説明

方向

25 ピン

信号

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

ショーティング グループ

-

-

-

J1-46

シールド GND

1 回

-

J2-1

シールド GND

J1-41 Shield

TxD/RxD -

ツイスト ペア No. 5

---> -

J2-2シールド

TxD -

J1-36 Shield

RxD/TxD -

ツイスト ペア No. 9

<— -

J2-3シールド

RxD -

J1-42 シールド

RTS/CTS -

ツイスト ペア No. 4

---> -

J2-4シールド

RTS -

J1-35 シールド

CTS/RTS -

ツイスト ペア No. 10

<— -

J2-5シールド

CTS -

J1-34 シールド

DSR/DTR -

ツイスト ペア No. 11

<— -

J2-6シールド

DSR -

J1-45 シールド

サーキット GND -

ツイスト ペア No. 1

- -

J2-7シールド

サーキット GND -

J1-33 シールド

DCD/LL -

ツイスト ペア No. 12

<— -

J2-8 Shield

DCD -

J1-37 Shield

TxC/NIL -

ツイスト ペア No. 8

<— -

J2-15シールド

TxC -

J1-38 Shield

RxC/TxCE -

ツイスト ペア No. 7

<— -

J2-17シールド

RxC -

J1-44 シールド

LL/DCD -

ツイスト ペア No. 2

---> -

J2-18 シールド

LTST -

J1-43 シールド

DTR/DSR -

ツイスト ペア No. 3

---> -

J2-20シールド

DTR -

J1-39 Shield

TxCE/TxC -

ツイスト ペア No. 6

---> -

J2-24 シールド

TxCE -

1 参照されていないピンは接続されません。

シリアル ケーブル CAB-232FC

このセクションでは CAB-232FC シリアル ケーブルのケーブル アセンブリとピン配列を示します。

この製品（部品番号 72-0794-01）のケーブル雌雄は、オス DB-60 - メス DB-25 で、モードは DCE です。

このケーブルは、次のシステムで使用されます。Cisco 7000 ファミリ、Cisco 4000 シリーズ、Cisco 3600 シリーズ、Cisco 2500 シリーズ、Cisco 1600 シリーズ、Cisco アクセス サーバ、および AccessPro PC カード。このケーブルのシスコ側にはオス型 DB-60 コネクタが付いており、ネットワーク側にはメス型 DB-25 コネクタが付いています。

EIA/TIA-232 DCE ケーブル ピン配置（DB-60 ～ DB-25）

次の表に EIA/TIA-232 DCE ケーブル ピン配列（DB-60 から DB-25）を示します。

注：矢印は信号の方向を示します。

- ---> DTE から DCE を示します。

- < – はDCEからDTEを示します

60 ピン

信号

説明

方向

25 ピン

信号

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

ショーティング グループ

-

-

-

J1-46

シールド GND

1 回

-

J2-1

シールド GND

J1-36 Shield

RxD/TxD -

ツイスト ペア No. 9

<— -

J2-2シールド

TxD -

J1-41 Shield

TxD/RxD -

ツイスト ペア No. 5

---> -

J2-3シールド

RxD -

J1-35 シールド

CTS/RTS -

ツイスト ペア No. 10

<— -

J2-4シールド

RTS -

J1-42 シールド

RTS/CTS -

ツイスト ペア No. 4

---> -

J2-5シールド

CTS -

J1-43 シールド

DTR/DSR -

ツイスト ペア No. 3

---> -

J2-6シールド

DSR -

J1-45 シールド

サーキット GND -

ツイスト ペア No. 1

- -

J2-7シールド

サーキット GND

J1-44 シールド

LL/DCD -

ツイスト ペア No. 2

---> -

J2-8 Shield

DCD -

J1-39 Shield

TxCE/TxC -

ツイスト ペア No. 7

---> -

J2-15シールド

TxC -

J1-40 Shield

NIL/RxC -

ツイスト ペア No. 6

---> -

J2-17シールド

RxC -

J1-33 シールド

DCD/LL -

ツイスト ペア No. 12

<— -

J2-18 シールド

LTST -

J1-34 シールド

DSR/DTR -

ツイスト ペア No. 11

<— -

J2-20シールド

DTR -

J1-38 Shield

RxC/TxCE -

ツイスト ペア No. 8

<— -

J2-24 シールド

TxCE -

関連情報

- Cisco ケーブルの製品番号、部品番号、および仕様

- テクニカルサポート - Cisco Systems