内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

J1 バイトとは何か

送信されたPTB 情報のアップデート

ローカルインターフェイスの情報を見る方法

J1 バイトおよびSDH

J1バイトの追加機能

関連情報

概要

このドキュメントでは、リモートの Path Terminating Equipment（PTE）に関する情報を伝送するために、シスコ ルータの Packet over SONET（POS）インターフェイスが SONET Path OverHead（POH）列の J1 バイトをどのように使用するかについて説明します。 J1 バイトに含まれている情報は、show controller pos detail コマンドの出力に、パス トレース バッファ（PTB）として表示されます。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

J1 バイトとは何か

ITU-T G.707標準は、ヨーロッパで広く導入されている同期デジタル階層(SDH)を定義しています。Bellcore/Telcordia GR-253規格では、同期光ファイバネットワーク(SONET)が定義されています。 これら2つの規格は同じではありませんが、同じように動作します。SDHおよびSONETは、パス、回線、およびセクションオーバーヘッド（POH、LOH、およびSOH）の階層型アーキテクチャを使用します。 POHカラムには、J1（パストレース）バイトが含まれます。これは、PTB（パストレースバッファ）とも呼ばれます。 SONETとSDHの主な違いは、このアーキテクチャが実装されるサイズです。SONETでは、これはSTS1と呼ばれる51.54 Mbpsの基本レートで行われます。SDHでは、このアーキテクチャはSTM-1と呼ばれる155.52 Mbpsのレートを開始します。これはSTS1の3倍で、STS3cと等です。

パスのオーバーヘッド

セクションのオーバーヘッド

A1 Framing

A2 Framing

A3 Framing

J1 Trace

B1 BIP-8

E1 Orderwire

E1 User

B3 BIP-8

D1 Data Com

D2 Data Com

D3 Data Com

C2 Signal Label

回線のオーバーヘッド

H1 Pointer

H2 Pointer

H3 Pointer Action

G1 Path Status

B2 BIP-8

K1

K2

F2 User Channel

D4 Data Com

D5 Data Com

D5 Data Com

H4 Indicator

D7 Data Com

D8 Data Com

D9 Data Com

Z3 Growth

D10 Data Com

D11 Data Com

D12 Data Com

Z4 Growth

S1/Z1 Sync Status/Growth

M0 または M1/Z2 REI-L Growth

E2 Orderwire

Z5 Tandem Connection

ITU-T G.707標準およびGR-253標準は、J1バイトの形式を記述し、そのバイトをデバイスID情報の通信に使用することを推奨します。この64バイトの固定長ストリングは、SDHまたはSONET信号が発信される機器から、SDHまたはSONET信号を終端する機器に至るあらゆる方法で送信されます。ユーザがプログラム可能であると考えられています。この繰り返しID情報は、受信機器が目的の送信機への接続を継続していることを確認するために使用されます。シスコは標準で指定されている64バイト形式に従い、リモートホスト名、インターフェイス名/番号、およびIPアドレスをJ1バイトで通信します。これらの値を表示するには、show controller pos detailコマンドを発行します。

gsr12-1#show controller pos 5/0

POS5/0

SECTION

LOF = 4      25782

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 3545       BIP(B3) = 380

LOP = 1          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

COAPS = 51         PSBF = 1

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status (none); Reflected local aps status (none)

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : change

Remote interface: POS0/0

Remote IP addr  : 3.1.1.2

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

送信されたPTB 情報のアップデート

PTB情報は、常にSONETフレームのJ1バイトで伝送されます。当初、Cisco POSインターフェイスは、インターフェイスがリセットされたとき、またはマイクロコードがshutおよびno shutコマンドでリロードされたときに、新しいPTB値および更新されたPTB値を送信しました。さらに、IPアドレスとホスト名を設定する前にno shutコマンドを実行すると、アドバタイズされたPTB値がすべて0になります。

7200および7500シリーズのPOSインターフェイスは、定期的な間隔でPTB情報を送信するようになりました。Cisco 12000シリーズでは、Cisco IOSリリース12.0(21)Sと同様の変更が実装されています。回避策として、GSR POSインターフェイスのホスト名またはIPアドレスを変更した後、インターフェイスをバウンスして発信パストレースメッセージを更新します。

ローカルインターフェイスの情報を見る方法

ルータがローカルインターフェイスの情報をPTBフィールドに入力すると、POSリンクに問題があります。show cdp neighborやshow ip ospf neighborなどのコマンドを発行して、他のプロトコルがリモート情報を参照できるかどうかを確認します。これらのコマンドによる有効なネイバー情報は、POSインターフェイスでPTB情報が正しく更新されている問題を示しています。

J1 バイトおよびSDH

ITU-TのG.707標準は、同期デジタル階層(SDH)で使用される2番目の形式を定義します。 標準では、このバイトの使用は次のように定義されています。

「このバイトは、パス受信端末が目的のトランスミッタへの継続した接続を確認できるように、パスアクセスポイント識別子(PAP)を繰り返し送信するために使用されます。16バイトのフレームは、アクセスポイント識別子(AP)の送信に定義されます。この16バイトのフレームは、9.2.2.2で定義された16バイトのフレームと同一で、バイトJ0の説明を記述します。国際境界または異なる演算子のネットワーク間の境界では、条項3/G.831で定義された形式を使用します。国内ネットワーク内、または単一のオペレータのドメイン内では、このパスアクセスポイント識別子(PAP)は64バイトのフレームを使用できます。」

Cisco 12000シリーズのPOSインターフェイスは、64バイトのJ1形式を使用するSDH ADMと相互運用でき、現在は16バイト形式をサポートしていません。POSラインカードは、POSインターフェイス自体でパスレイヤ終端を実行します。非PTEノードはJ1バイトを無視して透過的にリレーするため、中間SDH機器は「干渉しない」だけで64バイトのPOSカードのJ1ストリングをサポートできます。 ただし、SDH ADMがパスを終端してJ1文字列を分析する必要がある場合は、G.707に従って64バイト形式のみがオプション形式であるため、64バイト形式がサポートされる保証はありません。

J1バイトの追加機能

ITU-T G.707標準は、ヨーロッパで広く導入されているSDHを定義します。G.707は、J1バイトを仮想コンテナの最初のバイトとして定義します。その位置は、関連するAU-n(n = 3、4)またはTU-3ポインタによって示されます。

GR-253標準は、同期光ファイバネットワーク(SONET)を定義します。 Synchronous Payload Envelop(SPE)の最初のバイトとしてJ1バイトを使用します(この用語は仮想コンテナ(VC)とは異なりますが、エンドツーエンドの送信ペイロードとPOHを表します)。 このペイロードがデバイスからデバイスに送信されると、追加のLOHとSOHが加算され、減算されます。J1バイトの位置は、これらすべてを通じて追跡および保存される必要があります。これは、ポインタバイトH1 H2とH3を使用して行われます。これは、AU-3 AU-4またはTU-3ポインタを使用したSDHで行われます。

関連情報

- 光テクノロジーのサポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems