内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

1 つの MAC アドレス

SRPインターフェイスのプログラムMACアドレス

ワンポートOC48 およびOC192 SRP ボード

データ発送管理

結論

関連情報

概要

スペース再利用プロトコル（SRP）は、リング構成で使用されるシスコが開発した MAC レイヤ プロトコルです。SRP のリングは、外側リングおよび内側リングと呼ばれる 2 本の二重反転ファイバで構成されます。データや制御パケットを伝送するために両方が同時に使用されます。キープアライブ、保護スイッチング、帯域幅制御の伝搬などの制御パケットは、対応するデータ パケットの反対方向に伝搬され、データが宛先への最短パスを使用することが確認されます。二重光ファイバ リングは、高いレベルのパケット持続性を提供します。ノードの障害またはファイバの切断が生じた場合、データは代替リングに送信されます。リングの一部のノードがラップ状態である場合を除き、トポロジ パケットは外側リングに送信されます。

このドキュメントでは、SRPインターフェイス関係について説明します。これは、MACアドレスの誤った解釈を行う最も一般的な理由です。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

1 つの MAC アドレス

SRPラインカード(LC)上の1つのSRPインターフェイスには2つのMACがありますが、MACアドレスは1つだけです。この2つのMACは、実際にはA側とB側で構成される1つのSRPインターフェイスを形成します。

次のshow interfaceの出力例を参照してください。

- A サイド:外部リングRx、内部リングTx

- B サイド.外部リングTx、内部リングRx

以下に、いくつかの例を示します。

Node2#show interface srp 4/0

SRP4/0 is up, line protocol is up

Hardware is SRP over SONET, address is 0000.4142.8799 (bia 0000.4142.8799)

Internet address is 9.64.1.35/24

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation SRP,

Side A: loopback not set

Side B: loopback not set

3 nodes on the ring   MAC passthrough not set

Side A: not wrapped   IPS local: SF  IPS remote: IDLE

Side B:     wrapped   IPS local: IDLE  IPS remote: IDLE

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

356572 packets input, 7674965 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

112289 input errors, 54938 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 57351 abort

1943503 packets output, 67532068 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

SRPインターフェイスのプログラムMACアドレス

show interfaceの出力では、MACアドレスは0000.4142.8799です。これは、このSRPインターフェイスの組み込みMACアドレス(BIA)と同じです。また、show srp topologyの出力にリストされているMACアドレスなどのカスタマイズされた値を持つようにプログラムすることもできます。

以下に、いくつかの例を示します。

Node2#configure terminal

Node2(config)#interface srp 4/0

Node2(config-if)#mac-address 0.0.2

Node2#show interface srp 4/0h

SRP4/0 is up, line protocol is up

Hardware is SRP over SONET, address is 0000.0000.0002 (bia 0000.4142.8799)

Internet address is 9.64.1.35/24

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation SRP,

Side A: loopback not set

Side B: loopback not set

3 nodes on the ring   MAC passthrough not set

Side A: not wrapped   IPS local: SF  IPS remote: IDLE

Side B:     wrapped   IPS local: IDLE  IPS remote: IDLE

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

SRPインターフェイスのMACアドレスを、show srp topologyの出力にリストされているMACアドレスにプログラムすることができます。

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 0 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:04

Last topology change was 00:00:09 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.0000.0002 9.64.1.35         Yes     -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

ワンポートOC48 およびOC192 SRP ボード

SRP LC上のSRPインターフェイスには2つのMACがありますが、MACアドレスは1つだけです。1ポートOC48とOC192 SRPカードの場合も同じです。唯一の違いは、インターフェイスのサイドAとサイドBが2つの隣接スロットに装着されることです。1つのSRPインターフェイスに2つのスロットが装備されています。サイドAは常に番号の小さいスロットで、サイドBは番号の大きいスロットです。

データ発送管理

データは常に宛先への最短パスを使用します。トラフィックを送信するノードは、SRPトポロジ情報により、宛先への最短パスを認識します。送信元ノードは、インターフェイスのA側とB側に一意のMACアドレスを1つ持つため、短い側でトラフィックを送信します。

図とshow topologyコマンドおよびshow arpコマンドの出力は、SRPリングの例を示します。

Node1#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 2 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:02

Last topology change was 00:07:27 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         No      -   Node1

1             0000.4142.8799 9.64.1.35         No      -   Node2

2             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

Node1#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  9.64.1.34               -   0010.f60d.7a00  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.35               4   0000.4142.8799  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.36               4   0007.0dec.a300  SRP-A  SRP4/0

Internet  10.48.70.19           145   0060.4741.0432  ARPA   Ethernet0

Internet  10.48.70.12           145   0000.0c4a.dcb8  ARPA   Ethernet0

リング内のNode1とNode2の間にファイバの切断がある場合、次の例に示すように、show topologyおよびshow arpの出力は次のようになります。

Node1#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 2 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:02

Last topology change was 00:02:02 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

1             0000.4142.8799 9.64.1.35         Yes     -   Node2

2             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

Node1#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  9.64.1.34               -   0010.f60d.7a00  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.35               9   0000.4142.8799  SRP-A  SRP4/0

Internet  9.64.1.36              10   0007.0dec.a300  SRP-A  SRP4/0

Internet  10.48.70.19           151   0060.4741.0432  ARPA   Ethernet0

Internet  10.48.70.12           151   0000.0c4a.dcb8  ARPA   Ethernet0

この例は、送信元ノードが宛先までの短いルートを選択し、show srp topology情報に従って、インターフェイスのA側またはB側のいずれかを介して送信することを示します。

結論

SRPインターフェイスごとに、2つのTxペアとRxペアがあります。一方のペアはA側を形成し、他方のペアはインターフェイスのB側を形成します。このインターフェイスには、各TxとRxのペアをカバーする2つのMACが存在しますが、一意のMACアドレスが1つあります。

関連情報

- Spatial Reuse Protocol テクノロジー

- ダイナミック パケット トランスポート（DPT）/Spatial Reuse Protocol（SR）ライン カードのインストールと設定に関するノート

- 光テクノロジーのサポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems