内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

SONET-6-APSREMSWI

リモート APS の設定：（ヌル）

関連情報

概要

このドキュメントでは、Packet over SONET（POS）機能を介した Cisco の自動保護スイッチング（APS）のリフレクタ チャネル、またはリフレクタ モードについて説明します。APS の動作を強化するために、APS のリフレクタ モードは、リモート ルータが APS 回線内の動作ルータと保護ルータ間でのスイッチオーバーを検知したときに発生するリモート タイムアウトを低下させます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.0(7)S および 11.2(18)GS で導入された Cisco 12000 シリーズ（CSCdm64396）の APS リフレクタ モードに基づいています。

詳細については、リリース ノートを参照してください。1+1 Linear APS をサポートする 12000 シリーズ POS インターフェイスのタイプは、すべてリフレクタ モードをサポートします。これらのインターフェイスには、4xOC3、1xOC12、4xOC12、およびOC48が含まれます。Cisco 7600シリーズのオプティカルサービスモジュール(OSM)もリフレクタモードをサポートしています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

APS リフレクタ モードは、SONET のパスの両端にあるローカル ルータ（またはルータ ペア）とリモート ルータ（またはルータ ペア）間の通信チャネルを確立します。これらのルータは、パス終端装置（PTE）として機能します。 リフレクタ モードは、中継するアド/ドロップ マルチプレクサ（ADM）が SONET 回線終端機器（LTE）であり、パスのオーバーヘッドを変更しないで送信するという事実を利用します。

以下が一例です。

W および P はそれぞれ、標準の SONET または同期デジタル階層（SDH）フレームのパス オーバーヘッドで、明確に特定される署名を送信します。R はパス オーバーヘッドのさまざまな部分に反映します。

リフレクタ モードは、次の 2 つの新機能を提供します。

- トリビュタリ インターフェイスに（標準の SONET 回線のオーバーヘッドのバイトによって）MSP K1 および K2 プロトコルを実装しない SDH ADM のマルチプレクサ スイッチ プロトコル（MSP）のサポート（それ以外の場合では、通常、それらの ADM は単方向モードで切り替わります）。 ここにリフレクタ モードがこの問題を回避する方法を次に示します。

1. ADM は R が W および P へ反映するシグニチャをブリッジします。

2. P は反映されたシグニチャを読み、ADM が W または P を聞くかどうかについて学習します。

この情報は、K1/K2 情報不足を相殺できます。この情報により、P はシンプルな APS 類似プロトコルを適用できます。

3. aps リフレクタ コマンドは P をこのモードに設定し、すべての着信 K1/K2 情報を廃棄します。

- 改善されたルーティングの集約。リモート ルータが W と P の間のスイッチを早期に認識するようになり、選択解除されたシステムとの古くなった隣接関係を切断し、タイムアウトを待つ必要がなくなったため、ルーティング コンバージェンスを強化します。コンバージェンスの強化は、aps リフレクタ コマンドが設定されているかどうかに依存しません。W、P、および R のルータはリフレクタ モードの要件をサポートする必要があります。Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）は Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(7) S. 以降の APS リフレクタ モードをサポートします。Open Shortest Path First（OSPF）は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(11.03)S および 12.0(11.03)SC（CSCdr57673）以降の APS リフレクタ モードをサポートします。

このセクションの出力はラボ環境でキャプチャされ、リモート PTE がレイヤ 3 の隣接関係をすぐに切断し、約 4 秒で新しい隣接関係に切り替える方法について説明しています。

1. show clns neighbors コマンドの出力をキャプチャします。SONET のパスのリモート エンドの IP ネイバーは、core-02 という名前です。

top#show clns neighbors

System Id  Interface   SNPA    State    Holdtime  Type  Protocol

bottom     PO3/0       *HDLC*  Up       24         L2   IS-IS

core-02    PO0/0       *HDLC*  Up        2         L2   IS-IS

2. P インターフェイスへのスイッチオーバーを強制します。ログの出力を確認します。

May 25 20:29:20.943 UTC: %SONET-6-APSREMSWI: POS0/0:

Remote APS status now Protect

May 25 20:29:23.387 UTC: %CLNS-5-ADJCHANGE: ISIS:

Adjacency to edge-02(POS0/0) Down, hold time expired

May 25 20:29:24.807 UTC: %CLNS-5-ADJCHANGE: ISIS:

Adjacency to  core-01 (POS0/0) Up, new adjacency

3. show clns neighbors コマンドの出力をキャプチャします。SONET のパスのリモート エンドの IP ネイバーが変更され、core-01 のホスト名を使用します。

top#show clns neighbors

System Id Interface SNPA    State  Holdtime  Type Protocol

core-01   PO0/0     *HDLC*  Up     27        L2   IS-IS

bottom    PO3/0     *HDLC*  Up     22        L2   IS-IS

SONET-6-APSREMSWI

SONET-6-APSREMSWI のログ メッセージは、リモート PTE の APS のステータスの変更を通知します。これらのメッセージは、PAIS または PRDI などのパス レベルのエラーが SONET 信号に応じている場合に抑制されます。

*Sep  5 17:41:46: %SONET-4-ALARM:  POS1/0: SLOS

*Sep  5 17:41:46: %SONET-4-ALARM:  POS2/0: APS enabling channel

*Sep  5 17:41:46: %SONET-6-APSREMSWI: POS2/0: Remote APS status now Protect

*Jun 26 20:20:06.235: %SONET-6-APSREMSWI: POS3/0: Remote APS status now non-aps

show controller pos コマンドを発行して、リモート PTE から受信した現在のリフレクタ チャネルの情報を表示します。

GSR_A#show controller pos 1/0

POS1/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

working (active)

!--- Verify whether the show controller output displays the correct status !--- of "working (active)".

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status working; Reflected local aps status working

!--- Verify a "working" status for the working APS interface.

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : GSR_B

Remote interface: POS1/0

Remote IP addr  : 192.168.1.1

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

GSR_A#show controller pos 2/0

POS2/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

protect (inactive)

!--- Verify whether the show controller output displays the correct status !--- of "protect (inactive)".

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/05 Tx(K1/K2): 00/05

Signalling protocol: SONET APS by default

S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status protect; Reflected local aps status protect

!--- Verify a "protect" status for the protect APS interface.

RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : GSR_B

Remote interface: POS2/0

Remote IP addr  : 192.168.1.1

Remote Rx(K1/K2): 00/05  Tx(K1/K2): 00/05

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

リモート APS の設定：（ヌル）

リフレクタ モードは SONET のパスのリモート エンドでリフレクタ モードが有効なインターフェイスを必要とします。リモート インターフェイスを動作中の APS として設定し、ペアを保護する必要はありません。

show controller pos コマンドの遠隔 APS 設定フィールドの値「（null）」は、ローカル エンドがリモート PTE からリフレクタ チャネル情報を受信しなかったことを示します。リモート PTE はリフレクタ チャネル機能をサポートし、問題はリモート PTE とリモート ADM の間に存在する可能性があります。

関連情報

- 光製品に関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems