内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

減衰とは

波長

光リンクの減衰の算定

関連情報

概要

この文書では、光ファイバの最大減衰量を計算する方法について説明します。この方法論はすべてのタイプの光ファイバに適用でき、光システムで使用される最大距離を計算するために使用できます。

注：フィールドで必ず測定を実行してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

減衰とは

減衰は、光パルスがマルチモードまたはシングルモード ファイバの配線を通って伝播するときに発生する信号強度や光パワーの損失の測定値です。この測定値は、通常、デシベルまたは dB/km で定義されます。

波長

最も一般的なピーク波長は、780nm、850nm、1310nm、1550nm、および 1625nm です。第一窓と呼ばれる 850 nm の領域は、オリジナルの LED 技術と検知器技術がサポートされていたために、最初から使用されていました。今日では損失と分散が非常に小さい 1310 nm の領域が一般的です。

また、1550 nm の領域を使用してリピータの必要性を回避することもできます。一般に、波長が長くなるほど性能が向上しますが、費用が高くなります。

マルチモード ファイバとシングルモード ファイバは別々のファイバ タイプまたはサイズを使用します。たとえば、シングルモードファイバは9/125 umを使用し、マルチモードは62.5/125または50/125を使用します。異なるサイズのファイバは、異なる光損失dB/km値を持ちます。ファイバの損失は動作波長に大きく依存します。一般的に使用されるファイバでは、物理的なファイバのサイズ（たとえば、9/125 や 62.5/125）に関係なく、1,550 nm の波長で損失が最も低くなり、780 nm の波長で損失が最も高くなります。

光リンクの最大距離を計算するには、まず、表 1 と表 2 について確認します。

表1 – 波長1310nmの場合

減衰/Km（dB/Km）

減衰/光コネクタ（dB）

減衰/接合（dB）

最小

0.3

0.4

0.02

最良の状態

平均

0.38

0.6

0.1

Normal

最大 VLAN

0.5

1

0.2

最悪な状態

表2 – 波長1550nmの場合

減衰/Km（dB/Km）

減衰/光コネクタ（dB）

減衰/接合（dB）

最小

0.17

0.2

0.01

最良の状態

平均

0.22

0.35

0.05

Normal

最大 VLAN

0.4

0.7

0.1

最悪な状態

ここで、現場の一般的な状況の例を示します。

光リンクの減衰の算定

これで、このリンクの減衰を計算する準備ができました。次の式で基本ケーブル断面の全減衰（TA）を算定できます。

TA = n x C + c x J + L x a + M

定義：

- n：コネクタの数

- C:1つの光コネクタ(dB)の減衰

- c：基本ケーブル断面の接合の数

- J:1つのスプライス(dB)の減衰

- M – システムマージン（パッチコード、ケーブルベンド、予測不能な光減衰イベントなど）は、3dB付近で考慮する必要があります。

- a：光ケーブルの減衰（dB/Km）

- L：光ケーブルの全長

光カードに特定の値を仮定してこの式を例に適用すると、次のような結果が得られます。

波長 1310 nm の場合：Normal

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 0.6dB + 4x 0.1dB + 20.5Km x 0.38dB/Km + 3dB = 12.39dB

波長 1310 nm の場合：最悪な状態

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 1dB + 4x 0.2dB + 20.5Km x 0.5dB/Km + 3dB = 16.05dB

波長 1550 nm の場合：Normal

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 0.35dB+ 4x 0.05dB+ 20.5Km x 0.22dB/Km+ 3dB = 8.41dB

波長 1550 nm の場合：最悪な状態

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 0.7dB+ 4x 0.1dB+ 20.5Km x 0.4dB/Km+ 3dB = 13dB

光カードの次のような仕様を仮定します。

Tx = - 3 dB 〜 0dB（1,310 nm の場合）

Rx = -20 dB 〜 -27 dB（1,310 nm の場合）

この場合は、電力バジェットが 27 dB ～ 17 dB になります。

最悪のカードでは電力バジェットが 1310 nm で 17 dB であり、光リンクの最悪の状態が 1310 nm で 16.05 dB であることを考えると、光リンクが正常に機能することが予測できます。これを確認するには、リンクを測定する必要があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems