内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

VTおよびVTTトンネルの作成

ステップ 1：UPSR トンネルシナリオ- 4ノードUPSRリング

ステップ 2：2番目のトンネルの作成

ステップ 3：UPSRでのトンネルの手動作成

ステップ 4：VT回線の自動作成

ステップ 5：代替シナリオ

ステップ 6：VT回線の手動作成

手順 7：BLSRでのVTTの作成

ステップ 8：トンネルへのVTの自動追加

手順 9：VTTを作成するその他の方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、単方向パス スイッチ型リング（UPSR）トポロジおよび Cisco ONS 15454 リリース 3.10 ソフトウェア（リリース 3.10-001K-17.01）を実行する双方向ライン スイッチ型リング（BLSR）トポロジの両方において、仮想トリビュタリ（VT）を作成する方法について説明します。

VTマトリクス機能の説明と例については、『15454 XCおよびXC-VTスイッチングマトリクスについて』を参照してください。

注： 『Cisco ONS 15454 Troubleshooting and Maintenance Guide』には、クロスコネクト(XC)、クロスコネクト仮想トリビュタリ(XCVT)、およびXC10Gカードの詳細な仕様が記載されています。

前提条件

要件

カードを取り付ける前に回線をプロビジョニングできます。ONS 15454では、トラフィックカードを取り付ける前にスロットと回線をプロビジョニングできます。空のスロットをプロビジョニングするには、それを右クリックし、ショートカットメニューからカードを選択します。ただし、カードを取り付けてポートをサービス状態にするまで、回線はトラフィックを伝送しません。手順については、「カードプロビジョニング」ドキュメントの光、電気、およびイーサネットカードの取り付け方法とポートの有効化方法の手順を参照してください。

カードを取り付けた後、ポートがアウトオブサービスになります。回線がトラフィックを伝送する前に、ポートをサービス状態にする必要があります。カードが取り付けられ、ポートが稼働状態になると、回線は信号を受信するとすぐにトラフィックを伝送します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco ONS 15454リリース3.10ソフトウェア（リリース3.10-001K-17.01）に基づくものです。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

VTおよびVTTトンネルの作成

注：一貫した帯域幅管理に関する懸念がある場合、トンネルが各ノードを通過し、各ノードのVTマトリクスを最大化できるように、2つのVTTトンネルを手動で作成することをお勧めします。

ステップ 1：UPSR トンネルシナリオ- 4ノードUPSRリング

この例では、ノードBからノードDにトンネルが作成された4ノードUPSRから開始します。

1. [回路]で、回路を作成して名前を付け、[タイプ]を選択します。この例では、VTトンネルです。[next] をクリックします。

2. 送信元ノードを選択し、宛先ノードを選択します。

この例では、送信元ノードBのVTTが宛先ノードDに到達することがわかります。

3. この時点で、自動的にルーティングするか、ボックスのチェックマークを外して手動でルーティングするかを選択できます。この例では、自動的にルーティングします。続行するには[Finish]をクリックします。

4. 回線が作成されると、回線リストにその回線が表示されます。

5. この時点で、光キャリア(OC)カードでUNEQ-Pアラームも発生します。

この例では、OC48カードを使用します。これらのアラームは、トンネル上でライブ信号が発生するとクリアされます。

6. ネットワークビューのスパン回線を右クリックし、[Circuits]を選択してトンネルと、どの同期転送信号(STS)にトンネルが接続されているかを確認します。

この例では、STS 1です。

7. 回路リストでVTTをハイライトし、[Edit]を選択して詳細なマップを確認すると、回路パスが何であるかを正確に確認できます。

ステップ 2：2番目のトンネルの作成

2番目のトンネルは手動で作成されます。2番目のトンネルは、リングの反対側の同じSTSに作成する必要があります。これを行う唯一の方法は、手動でルーティングすることです。2番目のトンネルを自動的にルーティングすることをシステムに許可すると、次の連続したSTSに配置されます。これが発生し、VTが自動的に作成される場合は、異なるSTS上で作業パスと保護パスが得られます。

2番目のトンネルを自動的に作成して、この動作を確認します。作成すると、回線リストに表示されます。

スパンラインを右クリックし、[Circuits]を選択して、2番目のトンネルがどのSTSに到達するかを確認します。

ステップ 3：UPSRでのトンネルの手動作成

次の手順を実行します。

1. ステップ2の手順を繰り返します。ただし、今回は[Route Automatically]ボックスのチェックを外し、[Next]をクリックしてトンネルを手動で作成します。

2. スパン線を矢印に変更するには、ソースノードを選択します。

3. 方向を選択すると、線が白に変わります。[スパンの追加]をクリックします。

4. スパンを追加すると、青に変わり、次のスパンの方向を指定します。

5. 次のスパンをクリックして追加します。

6. [Finish] をクリックします。

この時点で、トンネルが回線リストに追加されていることがわかります。ネットワークビューのスパン回線を右クリックし、トンネルが存在するSTSを確認します。スパンを追加する前にSTSを選択して、保護側トンネルに進み、反対側のリングの周りに同じSTS上に作成されていることを確認します。この方法では、各トンネルを処理するために同じSTSを取得します。

7. これで、トンネル内の28のVTをすべて満たすために、VT1.5を作成する準備が整いました。回線に移動し、VTを作成します。

注：トンネルが異なるSTSにある場合は、1つのトンネルに1つのパスが存在し、2番目のパスが同じSTSに存在し続けます。ただし、これはトンネル内にない可能性があり、帯域幅を最大化するためにトンネルを使用する目的に反します

注： 『Cisco ONS 15454 Installation and Operations Guide』の「Circuits and Tunnels」の章を参照してください。

ステップ 4：VT回線の自動作成

VT回線を自動的に作成するには、次の手順を実行します。

1. ここで、B/s3/S1/V1-1からD/s13/S1/V1-1に移動します。送信元と宛先が揃ったら、[Next]をクリックします。回路のパスが正しいことを確認するために再確認し、[Finish]をクリックします。

2. この時点でメッセージが表示され、中継ノードにVTトンネルを作成するかどうかを尋ねられます。[No]をクリックして、VTを既存のトンネルに入れます。

3. 回線が作成されたら、スパン回線を右クリックして、VTがどのトンネルに到達するかを確認します。

この例では、VTC_B::26はTUN_B::24にあります。STS1。

4. スパン回線の他の方向を見ると、どのトンネルがどのSTSが使用されているかを確認することもできます。

この例では、VTC_B::26もSTS1上にあることがわかります。

ステップ 5：代替シナリオ

このメッセージが表示されたら、ステップ2で[Yes]を選択した場合、これが発生する可能性があります。

新しいVTTが自動的に作成され、VT1.5がその特定のトンネルに配置されます。

スパンを右クリックすると、VTの配置場所が表示されます。

この場合、新しいトンネルTUN_B::28が作成され、VTC_B::29がトンネル内に配置されます。

注：新しいトンネルを作成するには、[Yes]をクリックしないでください。既存の2つのトンネルを埋めるまで必要がないためです。

ステップ 6：VT回線の手動作成

また、VTを手動で作成し、トンネル内に配置し、保護および動作するSTSを選択することもできます。

1. [Circuits] > [Create] > [VT]を選択して、この手順を開始してから、送信元と宛先をポートとともに選択し、[Route Automatically]ボックスをオフにします。

2. メッセージが表示され、トランジットVTTを作成するかどうかを尋ねられます。[No]をクリックし、トンネルを選択する準備を整えます。

3. ソースノードを選択してクリックし、使用可能なスパン線を矢印に変えます。

4. ノードBからノードDを指す2つの矢印は、トンネルを表します。いずれかの矢印を選択します。これは動作中のトンネルパスです。[スパンの追加]をクリックします。

5. もう一方の矢印を選択します。これはVTの保護パスです。

回線が作成されると、回線リストにVTC_として表示されます。

6. 回線情報を取得するには、スパンを右クリックし、正しいSTSを選択したことを確認します。

注：VTとVTTをUPSRトポロジでグルーミングするには、同じSTSに手動でVTTを作成し、トンネル内にVTを配置することが、最も推奨される方法です。これらのファイルは、自動的に、または手動で作成できます。

手順 7：BLSRでのVTTの作成

BLSR設定でVTTを作成する場合、保護パスが継承されるため、必要なトンネルは1つだけです。BLSRではルート自動機能を使用することも、手動でルーティングすることもできます。

この例では、BからDへのトンネルを自動的に作成します。

1. Circuits > Createの順に選択し、VT tunnelを選択し、Nextをクリックします。

2. BLSRでは、システムが作成するのは通過するノード全体で完全に使用可能な回線だけであるため、トンネルを自動的にルーティングできます。[next] をクリックします。

3. [作成前にルートをレビュー]を選択すると、回路が取る予定のパスが表示され、この時点で変更できます。

4. [Finish]をクリックして、回路リストに回路を追加します。

5. [Network]ビューでスパンを右クリックして回線を表示し、トンネルが存在することを確認します。

注：トンネルを手動で作成する場合、唯一の違いは、[Route Automatically]ボックスをオフにして、前の手順に従います。

ステップ 8：トンネルへのVTの自動追加

トンネルにVTを自動的に追加するには、次の手順を実行します。

1. [Circuits] > [Create]で[VT]を選択し、送信元ノードと宛先ノードのスロットとポートを選択します。この例では、B/s3/S1/V1-1からD/s13/S1/V1-1に移動します。[次へ]をクリックします。

2. ルートを自動的に続行する準備ができたら、[Finish]をクリックします。

3. 回線リストと[Network]ビューのスパンを確認して、回線の場所を確認します。

注：[Route Automatically]を選択すると、VTは空き領域がある最初のシーケンシャルSTSに配置されます。STSがいっぱいになると、システムはVTに十分な空き領域がある次のSTSトンネルに移動します。

4. [Network]ビューのスパン行を右クリックして、回線の位置を確認します。

5. VTをトンネル内に配置し、選択したスパンを選択するために、VTを手動で作成します。

同じタイムスロットにないスパンを選択すると、エラーメッセージが表示されます。

手順 9：VTTを作成するその他の方法

VTTも作成するには、まずVTを作成します。

1. トランジットノードにVTTを作成するかどうかを尋ねられたら、[Yes]をクリックしてVTTを作成し、その内部にVTを配置します。

2. 回線リストを確認して、回線を確認します。

3. または、ネットワークビューでスパン回線を右クリックし、回線を確認します。

4. この時点で[No]をクリックすると、トンネルのないVTが追加されます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems