内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

セルモードMPLS用の拡張ARMの使用

設定

フレームモードMPLS over ATM VPトンネル用の拡張ARMの使用

C8540MSR-1 （Catalyst 8540MSR）

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、Catalyst 8540 拡張 ATM ルータ モジュール（ARM）上でのマルチプロトコル レイヤ スイッチング（MPLS）の設定例を紹介します。 ARMモジュールの主な機能は、パケット/スイッチング（フレームベース）とATM（セルベース）の2つの異なる世界を接続する機能を強化することです。 この機能は、MPLSに拡張できます。Enhanced ARM付きCatalyst 8540 MSRはパケットの最後を有効にし、同じシャーシ内の両方のMPLSモードのセル ベースのネットワークにインストールできます。Catalyst 8540の拡張ARM （ARM2）は、ATMインターフェイスの（LER ）の機能をルーティングするラベルの端にMSR必要- MPLSパケットを処理するために、ラベル スイッチ パス（LSP ）のすべての着信および発信ATMインターフェイスのプロキシ インターフェイス機能します。Catalyst 8540は、セルモードからフレームモードへのMPLS統合（拡張ATMルータモジュールの導入によって実現）に最適です。 最大2つのARM2カードは単一シャーシで使用できます。

このドキュメントでは、ARM 2.の使用を説明する2つの異なる設定の例を示します。

- セルモードに拡張ARMを使用する（ARM 2の終端セルモードMPLS）

- フレームモードのMPLS over ATM over ATM VPトンネルには、Enhanced ARMを使用します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- 2 Cisco C8540 MSRのCisco IOSバージョン12.1(10) EY （256 MB DRAM）

- Cisco C8510 MSR、Cisco IOSバージョン12.1(7a)EY1(64 MB DRAM)

- C8540-ARM2 （Enhanced ATMルータ モジュール）

- WAI-OC3-4MM （4ポートOC-3ラインカード）

- C85MS-4F-OC12MM （4ポートOC-12ライン カード）

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。OSPFは、内部ルーティング プロトコルとして使用されています。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次の図に示すネットワーク設定を使用します。

上記の図は、次のシナリオで使用されます。

- セルモードに拡張ARMを使用する（ARM 2の終端セルモードMPLS）

- フレームモードのMPLS over ATM over ATM VPトンネルには、Enhanced ARMを使用します。

フレーム モードについては、このドキュメントで説明されているC8540MSR-2とC8540MSR-1を接続すると、組織はVPトンネルを使用するがセル モードの設定がC8540MSR-2パスにC8510MSR-3にC8540MSR-1を使用することに注意してください。

セルモードMPLS用の拡張ARMの使用

Catalyst 8540 MSRのセルモードMPLSではすべてのATMインターフェイスでサポートされ、ATMシグナリング（ILMIなど）とATMルーティング（PNNI）と並行して動作します。 セルモードMPLSは、mpls ip interfaceコマンド(または古いCisco IOSバージョンのtag-switching ip)を追加すると、Forwarding Equivalent Class(FEC)またはIP宛先ごとに1つの単方向ラベル仮想回線(LVC)、またはTVC)を。ラベル仮想回線は、発信元LERではヘッドエンドLVC、宛先LERではテールエンドLVC、LSRでは中継LVCと呼ばれます。Cat8540 MSRが純粋なATM LSR(MPLS p router)を使用する場合、CPUはATMコアで学習されたルートのヘッドエンドLVCを確立しません。CPUから発信され、リモートLSRに宛てたトラフィックはMPLS制御VCに送信されます。ATMインターフェイスはARM2ポートにリンクし、事実に応じてLVCがARM2ポートで終端します。実際、ATMインターフェイスをARM2ポートにリンクすると、ARM2はATM LER（MPLS PEルータ）として機能し、ATMコアで学習されたルートのヘッドエンドLVC（終端LVC）を開始します。

ATMインターフェイス、ATM VP、および階層VPトンネルは、ARM2ポートで終端するように設定できます（8540 MSRプラットフォームでのみ使用可能）。 ロード バランシングのために、ATMインターフェイスは拡張ARMの2つのポートのいずれかにリンクできます。ARM2ポートでセルモードMPLSを終端するには、mpls-forwarding interface ATMx/y/zインターフェイス設定コマンドを使用します。ATMx/y/zは拡張ARMポートです)。 このコマンドはメイン インターフェイスだけに適用されます。

設定

- C8540MSR-2

- C8510MSR-3

C8540MSR-2 （Catalyst 8540MSR）

C8540MSR-2#show hardware

C8540 named c8540MSR-2, Date: 04:46:41 UTC Mon Feb 10 2003

Slot Ctrlr-Type    Part No.  Rev  Ser No  Mfg Date  RMA No.  Hw Vrs  Tst EEP

---- ------------  ---------- -- -------- --------- -------- ------- --- ---

0/* Super Cam     73-2739-03 B0 03170SXG Apr 27 99 0          3.0

0/1 155MM PAM     73-1496-03 A0 09006167 Aug 01 95 00-00-00   3.1     0   2

2/* OCM Board     73-2833-06 A0 03210XWB May 26 99 0          6.0

2/0 QUAD 622 Gen  73-2852-05 A0 03210YN8 May 26 99 0          5.0

9/* ETHERNET PAM  73-3754-05 A0 03374A9K Mar 17 99 0          4.1

12/* CMPM Card     73-3944-05 A0 04209EX0 Aug 29 00 0          5.0

12/0 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A160 Aug 29 00 0          5.1

12/1 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A183 Aug 29 00 0          5.1

C8540MSR-2#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C8540MSR-2(config)#int atm 0/1/2

C8540MSR-2(config-if)#mpls ip

! Cell mode MPLS enabled

C8540MSR-2(config-if)#ip add 10.254.14.237 255.255.255.252

C8540MSR-2(config-if)#mpls label protocol ldp

! LDP enabled on the interface

C8540MSR-2(config-if)#end

C8540MSR-2#show atm vc int atm 0/1/2

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/1/2          0    5     PVC    ATM0             0     57     QSAAL  UP

ATM0/1/2          0    16    PVC    ATM0             0     37     ILMI   UP

ATM0/1/2          0    18    PVC    ATM0             0     202    PNNI   UP

ATM0/1/2          0    32    PVC    ATM0             0     256    SNAP   UP

C8540MSR-2#show mpls int atm 0/1/2

Interface       IP            Tunnel   Operational

ATM0/1/2        Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

C8540MSR-2#show mpls int atm 0/1/2 det

Interface ATM0/1/2:

IP labeling enabled (ldp)

LSP Tunnel labeling not enabled

MPLS operational

MTU = 4470

ATM tagging: Label VPI = 1

Label VCI range = 33 - 65535

Control VC = 0/32

C8540MSR-2#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C8540MSR-2(config)#int atm 0/1/2

C8540MSR-2(config-if)#mpls-forwarding int atm 12/0/1

! Terminate Cell mode MPLS on ARM2

C8540MSR-2(config-if)#end

C8540MSR-2#show atm vc int atm 0/1/2

Interface       VPI  VCI   Type   X-Interface   X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/1/2        0    5     PVC    ATM0           0    57    QSAAL  UP

ATM0/1/2        0    16    PVC    ATM0           0    37    ILMI   UP

ATM0/1/2        0    18    PVC    ATM0           0   202    PNNI   UP

ATM0/1/2        0    32    PVC    ATM12/0/1      2   120    SNAP   UP

ATM0/1/2        1    35    TVC(O) ATM12/0/1      2   121    MUX    UP

ATM0/1/2        1    36    TVC(O) ATM12/0/1      2   122    MUX    UP

ATM0/1/2        1    37    TVC(O) ATM12/0/1      2   123    MUX    UP

ATM0/1/2        1    41    TVC(O) ATM12/0/1      2   124    MUX    UP

C8540MSR-2#show mpls int

Interface           IP            Tunnel   Operational

FastEthernet9/0/0   Yes (ldp)     No       Yes

ATM0/1/2            Yes (ldp)     No       Yes     (ATM labels)

! Note: ATM labels -> Cell mode

ATM12/0/0.60        Yes(ldp)      No       Yes

注：2つ目の8540 MSR(C8540MSR-1)では、上記と同じ設定手順を使用する必要があります。この設定は、MPLSを稼働させるために同じ手順が必要であるため、ここでは示しません。

C8510MSR-3 （Catalyst 8510MSR）

C8510MSR-1#show running-config

Building configuration...

!

interface Loopback0

ip address 10.254.231.1 255.255.255.255

!

interface ATM0/0/2

ip address 10.254.14.245 255.255.255.252

logging event subif-link-status

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

!

interface ATM0/0/3

ip address 10.254.14.238 255.255.255.252

logging event subif-link-status

load-interval 30

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.0.0.0

フレームモードMPLS over ATM VPトンネル用の拡張ARMの使用

拡張ARMラインカードとCatalyst 8540 MSRには、ATM上のフレーム モードMPLSを実行できます。フレームモードMPLSでの拡張ARMの使用方法を説明するには、このドキュメントの「フレームモードMPLS over ATMトンネルでの拡張ARMの使用」設定例を参照してください。、ATM VPトンネルが2つのサイトを接続するために使用されます。設定の個々のVC上の代わりに、大規模な「パイプ」VPトンネルを使用できます。リモートサイト間に多数のVCを必要とする企業で通常使用されるこのオプションを説明するために、C8540MSR-1とC8540MSR-2の間にVPトンネルが作成されました。2つの8540MSR0はOCを2/0/0 -12、階層型VPトンネルATM2/0/0.60が使用されています)。 両方のATMサブインターフェイス拡張ARMモジュールにあるフレーム モードMPLS。そのため、データPVC/aal5snapが設定されました。

次の例は、フレームモードMPLS over ATM VPトンネル用に拡張ARMを設定するためにC8540MSR-1で実行される手順を示しています。

C8540MSR-1 （Catalyst 8540MSR）

C8540MSR-1#show hardware

C8540 named c8540-r6-1, Date: 04:46:41 UTC Mon Feb 10 2003

Slot Ctrlr-Type    Part No.  Rev  Ser No  Mfg Date   RMA No. Hw Vrs  Tst EEP

---- ------------  ---------- -- -------- --------- -------- ------- --- ---

0/* Super Cam     73-2739-03 B0 03170SUQ Apr 27 99 0          3.0

0/1 155MM PAM     73-1496-03 A6 03199939 Aug 01 95 00-00-00   3.1     0   2

2/* OCM Board     73-2833-06 A0 03210XWB May 26 99 0          6.0

2/0 QUAD 622 Gen  73-2852-05 A0 03210YN8 May 26 99 0          5.0

9/* ETHERNET PAM  73-3754-05 A0 031111EO Mar 17 99 0          4.1

11/* CMPM Card     73-3944-05 A0 04209F5E Aug 29 00 0          5.0

11/0 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A162 Aug 29 00 0          5.1

11/1 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A17C Aug 29 00 0          5.1

C8540MSR-1#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C8540MSR-1(config)#atm hierarchical-tunnel

C8540MSR-1(config)#atm connection-traffic-table-row index 60 cbr pbr 120000

C8540MSR-1(config)#int atm 2/0/0

C8540MSR-1(config-if)#atm pvp 6 hierarchical rx-cttr 60 tx-cttr 60

C8540MSR-1(config-if)#int atm 2/0/0.60

C8540MSR-1(config-subif)#exit

C8540MSR-1(config)#int atm 11/0/0.60 point-to-point

C8540MSR-1(config-subif)#ip address 10.254.14.10 255.255.255.252

C8540MSR-1(conf-sif)#atm pvc 2 60 pd on encap aal5snap int atm 2/0/0.60 60 60

C8540MSR-1(config-subif)#mpls label protocol ldp

C8540MSR-1(config-subif)#mpls ip

C8540MSR-1(config-subif)#end

C8540MSR-1#show atm vc int atm 11/0/0.60 | include ATM2/

ATM11/0/0         2    60    PVC    ATM2/0/0.60      60    60    SNAP   UP

C8540MSR-1#show mpls int

Interface              IP            Tunnel   Operational

ATM0/0/1               Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

ATM0/0/2               Yes           No       No          (ATM labels)

FastEthernet9/0/4      Yes           No       No

ATM0/1/0               Yes (ldp)     No       No          (ATM labels)

ATM11/0/1              Yes           No       No

ATM11/0/0.5            Yes (tdp)     No       Yes

ATM11/0/0.60           Yes (ldp)     No       Yes

! Note: no ATM labels -> Frame mode

C8540MSR-1#show mpls int atm 11/0/0.60 det

Interface ATM11/0/0.60:

IP labeling enabled (ldp)        LSP Tunnel labeling not enabled

MPLS operational        MTU = 4470

C8540MSR-1#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM2/0/0          60   PVP                                 HIE. TUNNEL

設定

ネットワークダイアグラムのMSR設定の関連部分を次に示します。

- C8540MSR-2

- C8540MSR-1

- C8510MSR-3(この設定は、「セルモードMPLSに拡張ARMを使用する」の設定と同じです)。

C8540MSR-2 （Catalyst 8540MSR）

C8540MSR-2#show running-config

Building configuration...

!

mpls label protocol ldp

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 60 cbr pcr 120000

!

interface Loopback0

ip address 10.254.225.1 255.255.255.255

!

interface ATM0/1/2

description IP subnet 10.254.14.236

ip address 10.254.14.237 255.255.255.252

ip ospf cost 4

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM12/0/1

! terminates cell mode MPLS on the ARM module

interface ATM2/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

atm pvp 60 hierarchical rx-cttr 60 tx-cttr 60

!

interface ATM2/0/0.60 point-to-point

description Hierarchical VP Tunnel for frame mode MPLS over ATM

!

interface FastEthernet9/0/0

ip address 10.64.0.2 255.255.255.252

load-interval 30

duplex full

speed 100

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM12/0/0

! EPIF based FE line cards do not support MPLS natively

! link to ARM2 (ATM 12/0/0) enables MPLS on those cards

interface ATM12/0/0

description Enhanced ARM - ARM2

no ip address

!

interface ATM12/0/0.60 point-to-point

description ARM2 subinterface used for Frame mode MPLS over HVPT 60

ip address 10.254.14.9 255.255.255.252

atm pvc 2 60 pd on  encap

al5snap interface  ATM2/0/0.60 60 60

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

! an ARM2 point-to-point subinterface (point-to-point) supported as of

! Cisco IOS release 12.1(10)EY only

!

router ospf 1

router-id 10.254.225.1

log-adjacency-changes

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.0.0.0

!

C8540MSR-1 （Catalyst 8540MSR）

C8540MSR-1#show running-config

Building configuration...

sdm sram Label 32768

sdm sram Tag-Cos 32768

!

tag-switching tdp router-id Loopback0

!

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 60 cbr pcr 120000

!

interface Loopback0

ip address 10.254.232.1 255.255.255.255

!

interface ATM0/1/0

ip address 10.254.14.246 255.255.255.252

ip ospf cost 100

logging event subif-link-status

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM11/0/0

!

interface ATM2/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

atm pvp 60 hierarchical rx-cttr 60 tx-cttr 60

!

interface ATM2/0/0.60 point-to-point

no atm ilmi-keepalive

!

interface FastEthernet9/0/4

ip address 10.177.1.1 255.255.255.252

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM11/0/0

!

interface ATM11/0/0

no ip address

!

interface ATM11/0/0.60 point-to-point

ip address 10.254.14.10 255.255.255.252

atm pvc 2 60 pd on  encap aal5snap interface  ATM2/0/0.60 60 60

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

!

router ospf 1

router-id 10.254.232.1

log-adjacency-changes

network 10.177.1.0 0.0.0.3 area 0.0.0.0

network 10.254.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

!

end

確認

MPLSがアップ状態で正常に動作しているかどうかを確認するには、次のコマンドを使用します。

- ラベル配布プロトコルが要求されたインターフェイスで実行されているかどうかmpls interface [detail] -確認を表示します

- mpls ldpネイバー- LDPセッション/ネイバー接続のステータスを表示します

- mpls ldp検出を表示し、インターフェイスのLDPの特定およびLDP helloステータスの交換を決定します

- mpls転送テーブル-チェックをMPLS転送情報ベース(FIB)表示します

- mpls ipバインディング-チェックをMPLS IPラベル情報ベースの（LIB表示します

C8540MSR-1#show mpls interfaces

Interface              IP            Tunnel   Operational

ATM0/0/1               Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

ATM0/1/0               Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

ATM11/0/0.60           Yes (ldp)     No       Yes

C8540MSR-1#show mpls interfaces atm 0/1/0 detail

Interface ATM0/1/0:

IP labeling enabled (ldp)

LSP Tunnel labeling not enabled

MPLS operational

MTU = 4470

ATM tagging: Label VPI = 1

Label VCI range = 33 - 65535

Control VC = 0/32

C8540MSR-1#show mpls ldp neighbor

Peer LDP Ident: 10.254.225.1:0; Local LDP Ident 10.254.232.1:0

TCP connection: 10.254.225.1.646 - 10.254.232.1.11016

State: Oper; Msgs sent/rcvd: 106/93; Downstream

Up time: 00:56:36

LDP discovery sources:

ATM11/0/0.60, Src IP addr: 10.254.14.9

Addresses bound to peer LDP Ident:

2.2.2.1         10.64.4.190     10.254.225.1    1.254.8.1

10.254.14.221   10.254.14.225   10.254.14.237   10.254.14.9

Peer LDP Ident: 10.254.231.1:4; Local LDP Ident 10.254.232.1:2

TCP connection: 10.254.14.245.646 - 10.254.14.246.11017

State: Oper; Msgs sent/rcvd: 45/45; Downstream on demand

Up time: 00:38:27

LDP discovery sources:

ATM0/1/0, Src IP addr: 10.254.14.245

C8540MSR-1#show mpls ldp discovery

Local LDP Identifier:     10.254.232.1:0

Discovery Sources:

Interfaces:

ATM0/1/0 (ldp): xmit/recv           LDP Id: 10.254.231.1:4; IP addr:    10.254.14.245

ATM11/0/0.60 (ldp): xmit/recv       LDP Id: 10.254.225.1:0

C8540MSR-1#show mpls forwarding-table

Local  Outgoing    Prefix              Bytes tag  Outgoing   Next Hop

tag    tag or VC   or Tunnel Id        switched   interface

16     Untagged    10.254.14.220/30    0          AT11/0/0.60 point2point

17     27          10.254.247.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

20     22          10.254.14.240/30    0          AT11/0/0.60

point2point

21     26          10.254.231.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

24     Untagged    10.254.14.224/30    0          AT11/0/0.60

point2point

25     24          10.254.227.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

26     Pop tag     10.254.14.236/30    0          AT11/0/0.60

point2point

33     Untagged    10.254.221.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

45     18          10.254.14.12/30     0          AT11/0/0.60 point2point

SORBRCV0(c8540-r6-1)#show mpls ip bind

...

10.254.221.1/32

in label:     33

10.254.222.1/32

in label:     36

out vc label: 1/53      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 4 hops (vcd 49)

10.254.223.1/32

in label:     34

out vc label: 1/54      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 3 hops (vcd 43)

10.254.225.1/32

in label:     28

out label:    imp-null  lsr: 10.254.225.1:0

10.254.227.1/32

in label:     25

out label:    24        lsr: 10.254.225.1:0

10.254.232.1/32

in label:     imp-null

in vc label:  1/34      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    egress (vcd 59)

out label:    33        lsr: 10.254.225.1:0

10.254.233.1/32

in label:     29

out label:    34        lsr: 10.254.225.1:0

out vc label: 1/60      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 2 hops (vcd 38)

10.254.242.1/32

in label:     19

out vc label: 1/61      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 5 hops (vcd 50)

10.254.247.1/32

in label:     17

out label:    27        lsr: 10.254.225.1:0

トラブルシュート

MPLSのトラブルシューティングの詳細については、詳細なトラブルシューティングMPLSを説明するMPLSのトラブルシューティングの一般的なトラブルシューティングのドキュメントを参照してください。

関連情報

- MPLS テクノロジーに関するサポート

- ATM テクノロジーに関するサポート

- ツールとリソース：シスコ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems