内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定手順

Cisco DSL ルータと PC の接続

HyperTerminal の起動とセットアップ

Cisco DSL ルータ上の既存の設定のクリア

Cisco DSL ルータの設定

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

Cisco DSL ルータには、インターネット サービス プロバイダー（ISP）から単一の固定パブリック IP アドレスが割り当てられています。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定手順

重要：始める前に、COM ポートのモニタリングを実行している可能性のある、PC 上のすべてのプログラムを終了します。PDA やデジタル カメラなどのデバイスによってプログラムがシステム トレイに配置され、これにより、Cisco DSL ルータの設定が原因で COM ポートが使用できなくなる場合が多くあります。

Cisco DSL ルータと PC の接続

ロール型ケーブルを使用してコンソールを接続します。これによって Cisco DSL ルータのコンソール ポートと PC の COM ポートが接続されます。Cisco DSL ルータに用意されているコンソール ケーブルは、明るい青色のフラット ケーブルです。ロール型ケーブルのピン割り当て、または RJ-45 から DB9 コンバータへのピン割り当ての詳細については、『コンソールおよび AUX ポートのためのケーブル接続ガイド』を参照してください。

1. シスコ コンソール ケーブルの一端の RJ-45 コネクタを Cisco DSL ルータのコンソール ポートへ接続します。

2. コンソール ケーブルのもう一端の RJ-45 コネクタを、RJ-45 から DB9 へのコンバータに接続します。

3. この DB9 コネクタを PC の空いている COM ポートに接続します。

HyperTerminal の起動とセットアップ

次のステップを実行します。

1. PC で HyperTerminal プログラムを起動します。

2. HyperTerminal セッションをセットアップします。

1. セッションに名前を割り当て、[OK] をクリックします。

2. [Connect To] ウィンドウで [Cancel] をクリックします。

3. [File] > [Properties] を選択します。

4. [Properties] ウィンドウで [Connect Using] リストに移動し、コンソール ケーブルの DB9 側を接続する COM ポートを選択します。

5. [Properties] ウィンドウで [Configure] をクリックし、次の値を入力します。

- ビット/秒：9600

- データ ビット：8

- パリティ：なし

- ストップ ビット：1

- フロー制御：なし

6. [OK] をクリックします。

7. [Call] メニューで [Disconnect] をクリックします。

8. [Call] メニューで [Call] をクリックします。

9. [HyperTerminal] ウィンドウ上にルータ プロンプトが表示されるまで、Enter キーを押します。

Cisco DSL ルータ上の既存の設定のクリア

次のステップを実行します。

1. 特権モードを開始するために、ルータ プロンプトで enable と入力します。

Router>enable

Router#

!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.

2. ルータ上の既存の設定をクリアします。

Router#write erase

3. ルータをリロードすると、ルータはブランクのスタートアップ コンフィギュレーションを使用して起動します。

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no

Proceed with reload? [confirm]yes

!--- The router reload can take a few minutes.

4. ルータのリロード後、イネーブル モードを再度開始します。

Router>enable

Router#

Cisco DSL ルータの設定

次に示す手順を実行します。

1. トラブルシューティング セクションの debug 出力を適切に記録して表示するために、service timestamp を設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#end

2. ルータの設定中にトリガーされる可能性のあるコンソール メッセージを非表示にするために、Cisco DSL ルータ上でロギング コンソールを無効にします。

Router#configure terminal

Router(config)#no logging console

Router(config)#end

3. ルーティング設定オプションに柔軟性を持たせるために、ip routing、ip subnet-zero、および ip classless を設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#ip routing

Router(config)#ip subnet-zero

Router(config)#ip classless

Router(config)#end

4. Cisco DSL ルータのイーサネット インターフェイスで IP アドレスとサブネット マスクを設定します。

ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定：（オプション）イーサネット インターフェイスで内部 NAT を有効にします。

Router#configure terminal

Router(config)#interface ethernet 0

Router(config-if)#ip address

!--- For NAT:

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

5. インターフェイスを有効にするため、no shut コマンドを使用して Cisco DSL ルータの ATM インターフェイスを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

6. ATM 相手先固定接続（PVC）とカプセル化タイプを指定して Cisco DSL ルータの ATM サブインターフェイスを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0.1 point-to-point

Router(config-subif)#

Router(config-if)#ip address

!--- For NAT:

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-subif)#pvc

Router(config-subif-atm-vc)#encapsulation aal5snap

Router(config-subif-atm-vc)#end

7. ATM0.1 を発信インターフェイスとして使用して、デフォルト スタティック ルートを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 atm0.1

Router(config)#end

8. NAT の設定ダイヤラ インターフェイスのスタティック パブリック IP アドレスを共有できるように、Cisco DSL ルータのグローバルの NAT コマンドを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#ip nat inside source list 1 interface atm0.1 overload

Router(config)#access-list 1 permit

Router(config)#end

オプション設定

ISP から追加の IP アドレスを提供されている場合は NAT プール。

Router(config)#ip nat inside source list 1 interface atm0.1 overload

Router(config)#ip nat pool

netmask

Router(config)#end

インターネット ユーザが内部サーバにアクセスする必要がある場合はスタティック NAT。

Router(config)#ip nat inside source static tcp

{80 or 25}

{80 or 25} extendable

Router(config)#end

9. Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）の設定：（オプション）Cisco DSL ルータのイーサネット インターフェイスに接続されたホストへ割り当てる IP アドレスのプールを備えた DHCP サーバとして、Cisco DSL ルータを設定します。DHCP サーバによって、IP アドレス、DNS、およびデフォルト ゲートウェイ IP アドレスが、ホストに動的に割り当てられます。

Router#configure terminal

Router(config)#ip dhcp excluded-address

Router(config)#ip dhcp pool

Router(dhcp-config)#network

Router(dhcp-config)#default-router

Router(dhcp-config)#dns-server

Router(dhcp-config)#end

10. Cisco DSL ルータのロギング コンソールをイネーブルにし、すべての変更をメモリに書き込みます。

Router#configure terminal

Router(config)#logging console

Router(config)#end

*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory

Building configuration... [OK]

Router#

コンフィギュレーション

このドキュメントの「設定手順」セクションの手順を完了すると、以下のような設定になります。

単一の静的 IP アドレスが割り当てられた Cisco DSL ルータ

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

ip subnet-zero

!

!--- For DHCP:

ip dhcp excluded-address

ip dhcp pool

network

default-router

dns-server

!

interface ethernet0

no shut

ip address <ip address> <subnet mask>

!--- For NAT:

ip nat inside

no ip directed-broadcast

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface atm0.1 point-to-point

ip address <ip address> <subnet mask>

!--- For NAT:

ip nat outside

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

!

!--- For NAT:

ip nat inside source list 1 interface atm0.1 overload

!--- If you have a pool (a range) of public IP addresses provided !--- by your ISP, you can use a NAT Pool. Replace !--- ip nat inside source list 1 interface atm0.1 overload

!--- with these two configuration statements: !--- ip nat inside source list 1 pool

overload

!--- ip nat pool

!--- netmask

!--- If Internet users require access to an internal server, you can !--- add this static NAT configuration statement: !--- ip nat inside source static tcp

{80 or 25}

!---

{80 or 25} extendable

!--- Note: TCP port 80 (HTTP/web) and TCP port 25 (SMTP/mail) are used !--- for this example. You can open other TCP or UDP ports, if needed.

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to isp>

!--- For NAT:

access-list 1 permit

!--- In this configuration, access-list 1 defines a standard access list !--- that permits the addresses that NAT translates. For example, if !--- your private IP network is 10.10.10.0, configure !--- access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 in order to allow NAT to translate !--- packets with source addresses between 10.10.10.0 and 10.10.10.255.

!

end

確認

これで、Cisco DSL ルータは非対称デジタル加入者線（ADSL）サービスに対応して稼働しています。設定を確認するには、show run コマンドを実行します。

Router#show run

Building configuration...

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

トラブルシュート

ADSL サービスが適切に動作しない場合、「RFC1483 ルーティングのトラブルシューティング」を参照してください。

関連情報

- 単一の静的 IP アドレスを使用した RFC1483 ルーティング

- Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems