内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

設定

RADIUS プロファイル

確認

トラブルシュート

SSD 2.5.1 の シングル サインオン機能とは

SSG および SSD を設定する前に知っておくべきこと

PPPoA セッションの設定後、SSD ログオンを設定する前に行うこと

SSD シングル サインオン機能のテスト方法

SSD デバッグの実行方法

デバッグの出力例

NRP1 の出力

L2TP アクセス コンセントレータ （LAC） の出力

LNS の出力

関連情報

概要

このドキュメントで説明する設定例は、Point-to-Point Protocol over Asynchronous Transfer Mode(PPPoA)を使用してインターネットサービスプロバイダー(ISP)ネットワークにアクセスするリモートクライアントを示しています。

リモートクライアントは、レイヤ3サービス選択ゲートウェイ/サービス選択ダッシュボード(SSG/SSD)を使用して、レイヤ2トンネリングプロトコル(L2TP)サービスにアクセスしようとしています。 L2TPサービスは、ホストIPアドレス15.15.15.5の設定で表されます。Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)を使用すると、Cisco 677はIPアドレスプール10.0.0.2から10.0.0.254へのIPアドレスを提供し、マスク255.255.255.0も有効になります7.

この設定例には3つのテストがあります。

- リモートクライアントによるサービスのログオンのさまざまな手順で行われるSSG関連のデバッグ。

- シングルサインオンSSD 2.5.1機能

- SSDのデバッグを有効にします。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco C6400Rソフトウェア(C6400R-G4P5-M)、バージョン12.1(5)DC1

- Cisco 7200ソフトウェア(C7200-IS-M)、バージョン12.2(1)

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク構成を使用しています。

設定

このドキュメントでは、次に示す設定を使用しています。

- Cisco 6400 LAC(airelle_nrp3)

- Cisco 7204 LNS（ホスト名ior）

- Cisco 677

Cisco 6400 LAC(airelle_nrp3)

Building configuration...

Current configuration : 125008 bytes

!

! Last configuration change at 02:11:30 UTC Mon Jun 18 2001

! NVRAM config last updated at 00:43:51 UTC Mon Jun 18 2001

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname arielle_nrp3

!

boot system tftp c6400r-g4p5-mz.121-5.DC1 172.17.247.195

logging rate-limit console 10 except errors

aaa new-model

aaa authentication login default none

aaa authentication login tty enable

aaa authentication ppp ayman group radius

aaa nas port extended

enable password ww

!

username ayman@cairo.com password 0 ayman

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

no ip finger

no ip domain-lookup

!

!

vpdn enable

no vpdn logging

vpdn search-order domain

!

!

ssg enable

ssg default-network 10.200.56.0 255.255.255.0

ssg service-password cisco

ssg radius-helper auth-port 1645 acct-port 1646

ssg radius-helper key cisco

ssg next-hop download nxthoptbl cisco

ssg bind direction downlink Virtual-Template66

ssg service-search-order remote local

!

!

interface Loopback3

ip address 200.200.200.1 255.255.255.252

!

!

interface ATM0/0/0.61 point-to-point

description LAC L2TP connection to Ior

ip address 14.14.14.6 255.255.255.252

pvc 61/61

broadcast

encapsulation aal5snap

!

!

!

interface ATM0/0/0.5555 multipoint

pvc 66/66

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template66

!

!

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

!

interface Ethernet0/0/0

ip address 3.0.0.2 255.255.255.0

no ip mroute-cache

shutdown

tag-switching ip

!

interface FastEthernet0/0/0

ip address 10.200.56.6 255.255.255.0

no ip mroute-cache

half-duplex

!

!

interface Virtual-Template66

ip unnumbered Loopback3

peer default ip address pool ayman

ppp authentication pap ayman

!

!

router eigrp 5

network 14.14.14.4 0.0.0.3

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

ip local pool ayman 212.93.193.114 212.93.193.126

ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 212.93.193.114

!

radius-server host 10.200.56.16 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server retransmit 3

radius-server attribute 25 nas-port format d

radius-server attribute nas-port format d

radius-server key cisco

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

login authentication tty

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password ww

login authentication tty

!

end

Cisco 7204 LNS（ホスト名ior）

Building configuration...

Current configuration : 6769 bytes

!

version 12.2

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime localtime show-timezone

no service password-encryption

!

hostname ior

!

boot system flash c7200-is-mz.122-1.bin

logging buffered 16384 debugging

logging rate-limit console 10 except errors

aaa new-model

aaa authentication login default none

aaa authentication login tty enable

aaa authentication ppp ayman local

aaa nas port extended

enable password 7 03134C

!

username ayman@cairo.com password 0 ayman

clock timezone GMT+1 1

clock summer-time PDT recurring

ip subnet-zero

no ip source-route

ip cef

!

!

no ip finger

ip tcp window-size 8192

ip ftp username tftp

ip ftp password 7 061118

ip host rund 172.17.247.195

ip host PAGENT-SECURITY-V3 57.63.30.76 95.26.0.0

!

!

!

!

!

vpdn enable

no vpdn logging

vpdn search-order domain

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol l2tp

virtual-template 24

terminate-from hostname nap

local name cairo

l2tp tunnel password 7 052827261363

!

!

interface Loopback1

ip address 212.93.194.5 255.255.255.252

!

interface Loopback2

ip address 15.15.15.5 255.255.255.252

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.200.56.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-multipoint

no ip mroute-cache

load-interval 60

duplex half

no cdp enable

!

interface ATM2/0

no ip mroute-cache

atm pvc 1 0 5 qsaal

atm pvc 2 0 16 ilmi

no atm ilmi-keepalive

!

!

!

!

!

interface ATM2/0.61 point-to-point

description L2TP tunnel link

ip address 14.14.14.5 255.255.255.252

pvc 61/61

broadcast

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM2/0.5555 multipoint

pvc 55/55

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template24

!

!

!

interface Virtual-Template24

ip unnumbered Loopback1

peer default ip address pool SSG-L2TP

ppp authentication pap ayman

!

!

router eigrp 5

network 14.14.14.4 0.0.0.3

network 15.15.15.4 0.0.0.3

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

!

ip route 212.93.193.112 255.255.255.252 14.14.14.6

ip local pool SSG-L2TP 212.93.197.114 212.93.197.126

radius-server host 10.200.56.16 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server retransmit 3

radius-server attribute 25 nas-port format d

radius-server attribute nas-port format d

radius-server key cisco

radius-server vsa send accounting

radius-server vsa send authentication

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password 7 010411

login authentication tty

transport input none

line aux 0

password 7 021113

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password 7 010411

login authentication tty

line vty 5 15

!

end

!

新しい設定を実装する前に、Cisco 677をデフォルト設定にリセットする必要があります。デフォルト設定を復元するには、set nvram eraseコマンドを使用します。たとえば、次のコマンドを入力します。

cbos#set nvram erase

Erasing running configuration.

You must use "write" for changes to be permanent.

cbos#write

NVRAM written.

cbos#reboot

Cisco 677 Cisco Broadband Operating System(CBOS)でDHCPサーバ機能を有効にすると、「pool0」という名前のプールが自動的に作成され、マスク255.255.255.0のサブネット10.0.0.0が割り当てられます。デフォルトでは、Cisco 677イーサネットインターフェイスのIPアドレスは10.0.0.1と10.0.0.254の間ローカルLANクライアント/PCに接続します。

Cisco 677

!--- This configuration must be done !--- after NVRAM has been erased.

set ppp wanipcp 0.0.0.0

set ppp wan0-0 login hisham

set ppp wan0-0 passward hisham

set dhcp server enabled

set nat enabled

set int wan0-0 close

set int wan0-0 vpi 1

set int wan0-0 vci 60

set int wan0-0 open

write

reboot

RADIUS プロファイル

次のリモートダイヤルインユーザサービス(RADIUS)プロファイルは、リモートユーザおよびサービス用です。

- リモートユーザhishamのプロファイル

- サービスグループトラベリングのプロファイル

- サービスグループシティのプロファイル

- カイロ.comサービスのプロファイル

- ネクストホップテーブルのプロファイル

リモートユーザhishamのプロファイル

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u hisham

User Profile Information

user = hisham{

profile_id = 119

profile_cycle = 11

member = ayman

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=hisham

}

reply_attributes= {

6=2

7=1

9,250="GTravelling"

}

}

}

サービスグループトラベリングのプロファイル

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u Travelling

User Profile Information

user = Travelling{

profile_id = 165

profile_cycle = 3

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,250="IMiddle East"

9,250="GCities"

}

}

}

サービスグループシティのプロファイル

User Profile Information

user = Cities{

profile_id = 167

profile_cycle = 3

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,250="ICairo"

9,250="Ncairo.com"

}

}

}

カイロ.comサービスのプロファイル

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u cairo.com

User Profile Information

user = cairo.com{

profile_id = 144

profile_cycle = 17

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,1="vpdn:tunnel-id=nap"

9,1="vpdn:l2tp-tunnel-password=CAIRO"

9,1="vpdn:tunnel-type=l2tp"

9,1="vpdn:ip-addresses=15.15.15.5"

9,251="Ocairo.com"

9,251="R15.15.15.4;255.255.255.252"

9,251="TT"

9,251="IEgyptian Capital"

9,251="Gcairo.com_key"

}

}

}

ネクストホップテーブルのプロファイル

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u nxthoptbl

User Profile Information

user = nxthoptbl{

profile_id = 168

profile_cycle = 2

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,253="Gcairo.com_key;14.14.14.5"

}

}

}

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

SSD 2.5.1 の シングル サインオン機能とは

この機能は、SSDサーバに適用されます。SSDサーバは、HTTPトラフィックを送信するリモートクライアントのキャッシュデータベース内にホストオブジェクトを見つけることができない場合、SSGにアクセス要求を送信します。SSGにホストオブジェクトがある場合、SSDにアクセス許可メッセージを送信します。ユーザは、サービスへのアクセス権を付与できます。

SSDまたはSSGにホストオブジェクトがない場合、ユーザは通常のSSDログオン認証手順でSSDで認証する必要があります。

SSG および SSD を設定する前に知っておくべきこと

SSDまたはSSGを設定する前に、次のことを確認する必要があります。

- SSD、SSG、およびAuthentication, Authorization, and Accounting（AAA；認証、認可、アカウンティング）がすべて実行されており、すべてのネットワークエンティティが互いにpingを実行できます。

- リモートユーザは、SSDサーバにログインする前に、デフォルトネットワーク内の任意のホスト(SSG、SSD、AAA)にpingを実行できます。

- ネットワークアクセスプロバイダー(NAP)は、この場合はCisco 6400 NRP1からサービス宛先ネットワークにpingを実行できます。

- リモートクライアントは、リモートサービスの宛先ネットワークにpingを実行できません。

PPPoA セッションの設定後、SSD ログオンを設定する前に行うこと

すべてのSSGコマンドを設定したら、ユーザのサービスのネクストホップテーブルが正常にダウンロードされたことを確認する必要があります。show ssg bindingコマンドを発行します。

arielle_nrp3# show ssg binding

cairo.com_key        -> 14.14.14.5 (NHT)

arielle_nrp3# show ssg next-hop

Next hop table loaded from profile nxthoptbl:

cairo.com_key        -> 14.14.14.5

End of next hop table.

すべての方向バインディングがSSGでアクティブであることを確認します。

arielle_nrp3# show ssg direction

Virtual-Template66: Downlink

!--- You can verify this by enabling debug ssg ctrl-events after the !--- remote user tries to initiate its PPPoA session to access the NRP.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Handling PPP logon for user hisham.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Locate/create SSG sub-block from/for Virtual-Access3.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Checking for old HostObject in the sub-block.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN:  SSG: pppterm: NO extra data for PPP logon

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Authenticating user hisham for PPP logon.

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Creating HostObject for the PPP user hisham.

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Set Host Mac Address .

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 6

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 1

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 7

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 2

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 3

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 4

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: PPP logon for user hisham is accepted.

The link is Virtual-Access3

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Bind the HostObject to Virtual-Access3.

!--- Downlink binding success.

Jun 18 02:13:12.867: SSG-CTL-EVN: IPCP is up. Locate SSG sub-block from Virtual-Access3.

Jun 18 02:13:12.871: SSG-CTL-EVN: Locate HostObject from the sub-block.

Jun 18 02:13:12.871: SSG-CTL-EVN: Set Host IP 212.93.193.114.

!--- Host object is created.

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: Host Mac Address lookup failed

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: Activate the HostObject.

Link=Virtual-Access3

!--- Host object is active.

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: ##### ssg_l2tp_ip_up:

03:49:01: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access3,

changed state to up

クライアントがSSDサーバへのHTTPセッションを開始すると、SSDサーバのログインホームページが表示されます。

注：UNIXシェルコマンドroot@crazyball[/export/home/ssd251/ssd]startSSD.shを発行して、SSDサーバの動作を開始してください。

SSD シングル サインオン機能のテスト方法

1. dashboard.confファイルでパラメータ(REAUTHENTICATE=off)を設定します。デフォルト値はREAUTHENTICATE=onです。

2. SSDの任意のWebページにログインします。たとえば、カイロ.comサービスのホームページにログインしている間に、ブラウザを閉じて、http://10.200.56.40:8080で再度開きます。

SSD上のホストオブジェクトはまだキャッシュ内にあるため、以前にログインしたSSDサービスページに再度ログインできます。デフォルトの動作では、SSDで再認証されます。つまり、SSDログオンホームページにアクセスする必要があります。

SSD デバッグの実行方法

1. ブラウザのアドレスバーにhttps://10.200.56.40:8443/logと入力します。

2. [オプションを設定]をクリックします。選択したすべてのデバッグが実行され、出力がログファイルに記録されます。ログファイル名の形式はyy_mm_dd.request.logです。

3. ログファイルが存在するSSDサーバ上のディレクトリに移動します。

4. UNIXエディタを使用して、ファイル/export/home/ssd251/ssd/logs]vi yy_mm_dd.request.logを開き、デバッグ出力を表示します。

デバッグの出力例

NRP1 の出力

arielle_nrp3# show debugging

SSG:

SSG data path packets debugging is on

SSG control path events debugging is on

SSG control path packets debugging is on

SSG packets debugging is on

Radius protocol debugging is on

Just before the SSD logon, the output of these debugs are :

Jun 18 23:30:08.414:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:09.530:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:11.142:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:11.494:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:12.482:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:13.310:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:14.462:

Jun 18 23:39:39.610: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.638:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.638:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.642: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.642:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.646: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.674:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.678:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.678: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.682:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.686:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.686: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.698: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.742: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 00:39:17.477: RADIUS: Initial Transmit  id 18 10.200.56.16:1645,

Access-Request, len 58

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 4 6 D45DC301

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 61 6 00000000

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 1 8 68697368

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 2 18 31B0CDC2

Jun 19 00:39:17.481: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 00:39:17.481: RADIUS: Received from id 18 10.200.56.16:1645,

Access-Accept, len 70

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 6 6 00000002

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 7 6 00000001

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 26 20 00000009FA0E4754

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 26 18 00000009FA0C4742

Jun 19 00:39:17.481: RADIUS: saved authorization data for user 61E73934 at

61E72A58

Jun 19 00:39:17.481: SSG-CTL-EVN: Creating HostObject for host

212.93.193.114.

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: Set Host Mac Address .

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 6

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 1

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 7

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 2

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 3

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 4

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: Account logon is accepted

(212.93.193.114,hisham).

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: NONE

!--- No Services are active yet.

AutoService: NONE

Subscribed Services:

The following output also results from the debug commands that are turned on before the SSD logon.

Jun 19 02:06:39.529:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:40.789:

SSG-DATA:CEF-MulticastDest=1(AT0/0/0.61:14.14.14.5->224.0.0.10)

Jun 19 02:06:41.581:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:42.509:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:43.313:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:06:43.313: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:06:43.349:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:06:43.353:

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

!--- Message server IP & port adddress, and TCP port used. !--- This is configured in the dashboard.conf file.

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: NONE

AutoService: NONE

Subscribed Services:

arielle_nrp3#

この時点で、ユーザはサービスにログオンしていません。クライアントは、まずSSD Webページのサービスリストに中東、カイロ、次にエジプトの首都を見ます。クライアントが[Egypet Capital]をクリックすると、ユーザ名とパスワードのフィールドがページに表示されます。アクティブなサービスがクライアントに関連付けられていません。クライアントがカイロ.comサービスへのアクセスを取得するために提供するユーザ名とパスワードは、L2TP Network Server(LNS)によって設定されたものと一致している必要があります。 この設定では、LNSはユーザをローカルで認証します。ユーザ名はayman@cairo.com、パスワードはaymanです。

L2TP アクセス コンセントレータ （LAC） の出力

arielle_nrp3# show debugging

SSG:

SSG data path packets debugging is on

SSG control path events debugging is on

SSG control path packets debugging is on

SSG packets debugging is on

VPN:

L2X protocol events debugging is on

L2X data packets debugging is on

L2X control packets debugging is on

L2TP data sequencing debugging is on

Radius protocol debugging is on

Jun 19 02:34:48.121:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:34:48.157:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:34:49.681:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.685: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.717:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.725:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.725: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.777: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.777: SSG-CTL-PAK: Received Packet:

sIP=10.200.56.40 sPort=37638 dIP=10.200.56.6 dPort=1645

Jun 19 02:34:49.777:    header: code=1, id=19, len=102,

auth=3F53BB3F2939DAA1E5D9435792491CD3

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=1, len=17, val=ayman@cairo.com

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=2, len=18, val=(89)(C4)/}(BB)(8F)

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=6, len=6, val=(00)(00)(00)(02)

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=26, len=23,

Jun 19 02:34:49.777: SSG-CTL-EVN: Downloading service profile for service

cairo.com.

Jun 19 02:34:49.777: RADIUS: ustruct sharecount=1

Jun 19 02:34:49.777: RADIUS: Initial Transmit  id 73 10.200.56.16:1645,

Access-Request, len 67

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 4 6 D45DC301

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 61 6 00000000

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 1 11 63616972

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 2 18 51CF64B7

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 6 6 00000005

Jun 19 02:34:49.785: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.785: RADIUS: Received from id 73 10.200.56.16:1645,

Access-Accept, len 275

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 6 6 00000005

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 27 0000000901157670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 40 0000000901227670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 30 0000000901187670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 37 00000009011F7670

Jun 19 02:34:49.789: SSG-CTL-EVN: ##### ssg_l2tp_disc_cause: termCause=1026

Jun 19 02:34:49.789: SSG-CTL-EVN: ssg_l2tp_disc_routine:

Jun 19 02:34:49.801: SSG-CTL-EVN: Checking service mode.

Jun 19 02:34:49.801: SSG-CTL-EVN: ServiceLogon: Enqueue request of service

cairo.com

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 02:34:49.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: cairo.com

!--- A service is active.

AutoService: NONE

Subscribed Services:

arielle_nrp3# show ssg service cairo.com

------------------------ ServiceInfo Content -----------------------

Uplink IDB:

Name: cairo.com

Type: TUNNEL

Mode: CONCURRENT

Service Session Timeout: 0 seconds

Service Idle Timeout: 0 seconds

Authentication Type: CHAP

Next Hop Gateway Key: cairo.com_key

DNS Server(s):

TunnelId: nap

TunnelPassword: CAIRO

HomeGateway Addresses: 15.15.15.5

Included Network Segments:

15.15.15.4/255.255.255.252

Excluded Network Segments:

ConnectionCount 1

Full User Name not used

Domain List: cairo.com;

Active Connections:

1   : RealIP=212.93.197.114, Subscriber=212.93.193.114

------------------------ End of ServiceInfo Content ----------------

上記の出力では、RealIPはサービスネットワークからユーザhishamに提供されるIPアドレスです。サブスクライバフィールドには、SSG NRPアクセスネットワークによって与えられたIPアドレスユーザhishamが表示されます。

arielle_nrp3# show ssg connection 212.93.193.114 cairo.com

------------------------ ConnectionObject Content -----------------------

User Name: ayman@cairo.com Owner

Host: 212.93.193.114 Associated Service: cairo.com Connection State: 0 (UP) Connection

Started since: 02:34:51.000 UTC Tue Jun 19 2001 User last activity at: 02:34:51.000

UTC Tue Jun 19 2001 Connection Real IP: 212.93.197.114 L2TP VIDB: Virtual-Access4

L2TP Session Key: 0 Connection Traffic Statistics: Input Bytes = 0 (HI = 0), Input

packets = 0 Output Bytes = 0 (HI = 0), Output packets = 0

LNS の出力

ior# show debugging VPN

L2X protocol events debugging is on

L2X data packets debugging is on

L2X control packets debugging is on

L2TP data sequencing debugging is on

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 0, len 8, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse SCCRQ

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 2, len 8, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Protocol Ver 256

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 3, len 10, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Framing Cap 0x0

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 4, len 10, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Bearer Cap 0x0

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2X: Parse  AVP 6, len 8, flag 0x0

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2X: I SCCRQ, flg TLS, ver 2, len 128, tnl 0, cl 0, ns 0, nr 0

C8 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 08 00 00

00 00 00 01 80 08 00 00 00 02 01 00 80 0A 00 00

00 03 00 00 00 00 80 0A 00 00 00 04 00 00 00 ...

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2TP: I SCCRQ from nap tnl 13552

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: Tnl 4818 L2TP: Got a challenge in SCCRQ, nap

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: Tnl 4818 L2TP: New tunnel created for remote nap,

関連情報

- Cisco DSLテクノロジーに関するサポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems