内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

ハードウェア要件

ソフトウェア要件

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

Cisco 1700、2600、および 3600 シリーズのルータでは、非対称デジタル加入者線対応の WAN インターフェイス カード（WIC）がサポートされています。 3つのプラットフォームはすべて同じように設定されていますが、ハードウェアと、それぞれに必要なCisco IOS®ソフトウェアリリースに違いがあります。このドキュメントでは、Cisco 1700/2600/3600 を「Cisco ADSL WIC」と呼びます。

この設定例では、AAL5SNAPルーティングが設定され、Cisco 6400 Universal Access Concentrator(UAC)で終端するCisco ADSL WICを示します。 Cisco ADSL WICとCisco 6400は両方ともip unnumberedインターフェイスを使用します。このタイプのインターフェイスは、使用可能なIPサブネットの数が制限されている状況に適しています。

Asynchronous Transfer Mode（ATM；非同期転送モード）のメインインターフェイスでは、ip unnumberedコマンドはサポートされません。ATMポイントツーポイントサブインターフェイスを使用します。

RFC1483ルーティングサービスは、AAL5SNAPカプセル化を使用して加入者をCisco 6400に接続し、ATM経由でIPトラフィックを伝送します。ノードルートプロセッサ(NRP)は、必要に応じてIPトラフィックをルーティングします。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS ソフトウェア リリース 12.1(5)DA

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

ハードウェア要件

Cisco 2600 または 3600 で ADSL WIC をサポートするには、次のハードウェアが必要です。

Cisco 2600 シリーズ ルータ:

- シャーシ WIC スロット

- NM-2W

Cisco 3600 シリーズ ルータ:

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

注：Cisco 3600では、次のADSL WICはサポートされていません。

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

ソフトウェア要件

ADSL WICをサポートするには、次の最低限のCisco IOSソフトウェアリリースが必要です。

- Cisco 2600/3600上のCisco IOSソフトウェアリリース12.1(5)YB（Plusバージョンのみ）。

- Cisco 1700 では、Cisco IOS ソフトウェア リリース IOS 12.1(3)XJ 以降（Plus バージョンまたは ADSL 機能セットのみ）。ADSL 機能セットは、イメージ名の「y7」で識別されます。たとえば、c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin などです。

注：Cisco 1700のイメージをダウンロードする際は、イメージ名として1700を選択してください。1720または1750イメージはダウンロードしないでください。この機能では、ADSL WIC はサポートされません。

表記法

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次の図で示されるネットワーク設定を使用しています。

設定

このドキュメントでは、次に示す設定を使用しています。

- Cisco ADSL WIC

- Cisco 6400-NRP

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

ip subnet-zero

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface ATM0.1 point-to-point

ip unnumbered FastEthernet0

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

protocol ip 172.16.0.2

encapsulation aal5snap

!

ip classless

ip route 172.16.0.2 255.255.255.255 ATM0.1

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

Cisco 6400-NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

pvc 3/100

protocol ip 10.0.0.1

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.3

ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Cisco 6400 の設定

- Cisco ADSLテクニカルティップ

- DSL 技術サポート

- RFC 1483

- LLC カプセル化を使用した ATM PVC における多数のルーテッド プロトコル

- テクニカルサポート - Cisco Systems