内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

設定

デバッグおよびトラブルシューティング

関連情報

概要

このドキュメントでは、7500/7000、3600、4500、2500 シリーズなどの外部 Cisco ルータのスイッチ間リンク（ISL）プロトコル トランクの設定について説明します。このドキュメントでは、Cisco Catalyst 6500 または 4500 のようなレイヤ 2（L2）/レイヤ 3（L3）スイッチでの ISL トランクの設定については説明しません。

Catalyst OS(CatOS)またはCisco IOS®ソフトウェアが稼働するCatalyst L2およびL3スイッチ間のISLおよび802.1Qトランクの設定については、次のいずれかを参照してください。

- 関連情報