内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

背景理論

設定

ネットワーク図

設定

確認

show コマンドの出力例

トラブルシュート

関連情報

概要

この文書では、ともにCatOSが動作する Catalyst5500 と 5000のスイッチ間の 802.1q (dot1q) トランキングの設定例を提供します。 このシナリオで CatOS が動作する Catalyst 4000、5000、または 6000ファミリ機種も使用可能で、同様の結果が得られます。

トランクは 1 つのリンクで複数の VLAN のトラフィックを伝送し、ネットワーク全体に VLAN を拡張することができます。イーサネット トランキングの実装方法には、次の 2 種類があります。

- InterSwitch Link（ISL；スイッチ間リンク）プロトコル：ISLはシスコ独自のトランキングカプセル化です。ISLの詳細については、「スイッチ間リンクフレームフォーマット」を参照してください。

- 802.1Q（IEEE標準）:802.1Qは業界標準のトランキングカプセル化です。802.1Qについての詳細は、『802.1Qカプセル化を使用したCatalyst 4000、5000、および6000ファミリスイッチ間のトランキング』を参照してください。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントでは、CatOSスイッチのコンフィギュレーションファイルと、関連するshowコマンドの出力例を示します。Catalyst スイッチ間の 802.1q トランクの設定方法の詳細については、次の文書を参照ください。

- 802.1Qカプセル化を使用したCatalyst 4000、5000、および6000ファミリスイッチ間のトランキング

使用するコンポーネント

この文書では、ラボ環境において、設定をクリアした状態の次のスイッチを使用しました。

- Catalyst OS 6.4(2) ソフトウェアが稼動する Catalyst 5500 スイッチ

- Catalyst OS 6.4(2) ソフトウェアが稼動する Catalyst 6500 スイッチ

clear config allコマンドを使用して、すべてのデバイスの設定をクリアし、デフォルトの設定になっていることを確認します。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

背景理論

次の点に注意してください。

- Catalyst4000 ファミリ（Catalyst2948GとCatalyst2980Gを含む）は、802.1qトランキングのみサポートし、ISL トランキングはサポートしません。詳細は、『トランキングを実装するためのシステム要件』を参照してください。

- Catalyst 6000/6500のすべてのイーサネットポートは802.1QおよびISLカプセル化をサポートしますが、10ギガビットイーサネットスイッチングモジュールはISLをサポートしません。

- Catalyst5000 では、ISL カプセル化のみをサポートするモジュールと ISL と 802.1q の両方をサポートするモジュールがあります。これを検証する最もよい方法は、show port capabilities コマンドを発行することです。トランク容量が明示的に記述されます。以下に、いくつかの例を示します。

cat5509> show port capabilities 2/1

Model                    WS-X5550

Port                     2/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

!-- This particular port supports both 802.1Q and ISL.

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  no

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on,desired),send-(off,on,desired)

Security                 no

Dot1x                    yes

Membership               static

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              no

ToS rewrite              no

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

cat5509> (enable)

トランキングのシステム要件の詳細は、『トランキングを実装するためのシステム要件』を参照してください。

- トランク リンクの両側でトランキング モードが一致していることを確認してください。リンクの片側が ISL トランクとして設定される場合、リンクの反対側も ISL として設定される必要があります。同様に、リンクの片側が 802.1q として設定されるならば、リンクの反対側もまた 802.1q として設定される必要があります。

- 802.1Qトランキングでは、ネイティブVLANを除くすべてのVLANパケットがトランクリンクでタグ付けされます。ネイティブ VLAN パケットは、タグ付けされずにトランク リンク上に送信されます。従って、トランクを行っている両方のスイッチでネイティブ VLAN が一致する必要があります。こうすることでタグが付いていないフレームを受信した場合、そのフレームがどの VLAN に属しているかによって、フレームの一部が変更されます。デフォルトでは、VLAN 1 はすべてのスイッチ上でネイティブ VLAN になります。

- CatOS では、 set vlan vlan-id mod/port コマンドを発行することよりネイティブ VLAN を変更することができます。ここで、 mod/port はトランク ポートになります。

詳細は、『802.1Qカプセル化を使用したCatalyst 4000、5000、および6000ファミリスイッチ間のトランキング』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク構成を使用しています。

設定

このドキュメントでは、次に示す設定を使用しています。

注：出力中のコメントは青字の斜体で示しています。

- Catalyst 5509

- Catalyst 6500

Catalyst 5509

#version 6.4(2)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$q.J7$O5n.pwx7aEC6NHWJfXadx1

set enablepass $2$o.h/$bAxfjJ4XUA/RMUHqBr1YQ0

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  cat5509

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

!--- In this example, the VTP mode is set to be transparent. !--- Depending on your network, set the VLAN Trunking Protocol (VTP) !--- mode accordingly.

set vtp mode transparent

!--- For details on VTP, refer to Configuring VTP on Catalyst Switches.

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state acti

ve mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

!--- IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash slot0:cat5000-supg.6-4-2.bin

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 empty

!

#module 2 : 2-port 1000BaseX Supervisor IIIG

!--- The dot1q trunking mode is set to on. Depending on your network !--- and requirements, set the trunking mode accordingly.

set trunk 2/1  on dot1q 1-1005

!--- For details on different trunking modes, refer to !--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports.

!

#module 3 empty

!

#module 4 empty

#module 5 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Ports 5/3-24 have been assigned to VLAN 2.

set vlan 2    5/3-24

!--- Portfast has been enabled on the ports connected to the workstations.

set spantree portfast 5/2-24 enable

!--- For details on why to enable portfast,refer to !--- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays.

!

#module 6 empty

!

!--- Output suppressed.

end

Catalyst 6500

#Version 6.4(2)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$J75L$Ug4163kfeHTDcLJZ/L9es1

set enablepass $2$h/BN$i3S54iNvIXknFelh6gOve0

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  cat6500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution Mac both

!

#vtp

!--- In this example, the VTP mode is set to be transparent. !--- Depending on your network, set the VTP mode accordingly.

set vtp mode transparent

!--- For details on VTP, refer to !--- Configuring VTP on Catalyst Switches.

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

!--- The lines below are wrapped around for display reasons.

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state   active stp IEEE

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state

active stp IBM

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

!--- IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.3/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash slot0:cat6000-sup2.6-4-2.bin

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisorset module name    1

!

#module 2 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 3 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set module name    3

!--- The dot1q trunking mode is set to on. Depending on your network !--- and requirements, set the trunking mode accordingly.

set trunk 3/1  on dot1q 1-1005,1025-4094

!--- For details on different trunking modes, refer to !--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports.

!

#module 4 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Ports 4/3-24 have been assigned to VLAN 2.

set vlan 2    4/3-48

!--- Portfast has been enabled on the ports connected to the workstations.

set spantree portfast 4/2-48 enable

!--- For details on why to enable portfast, refer to !--- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays.

!

#module 5 : 12-port 10BaseFL Ethernet

end

!--- Output suppressed.

確認

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show port capabilities module/port

- show port module/port

- show trunk

- show vtp domain

show コマンドの出力例

Catalyst 5509 スイッチ

トランキング設定の確認に使用するコマンドの一部を次に示します。

show port capabilities <module/port>このコマンドは、ポートがトランキング可能かどうかを確認するために使用されます。

cat5509> (enable)  show port capabilities 2/1

Model                    WS-X5550

Port                     2/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

!--- This particular port supports both 802.1Q and ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  no

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on,desired),send-(off,on,desired)

Security                 no

Dot1x                    yes

Membership               static

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),TX(1q4t)

COs rewrite              no

ToS rewrite              no

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

cat5509> (enable)

show port <module/port>このコマンドは、指定ポートのステータスとそれがトランキング可能かどうかを表示します。

cat5509> (enable) show port 2/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     connected  trunk      normal   full  1000 1000BaseSX

Port   Trap      IfIndex

-----  --------  -------

2/1   disabled  47

Port     Broadcast-Limit Broadcast-Drop

-------- --------------- --------------

2/1                   -              0

Port  Send FlowControl  Receive FlowControl   RxPause    TxPause    Unsupported

admin    oper     admin     oper                              opcodes

----- -------- -------- --------- ---------   ---------- ---------- -----------

2/1  desired  off      off       off         0          0          0

Port  Align-Err  FCS-Err    Xmit-Err   Rcv-Err    UnderSize

----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------

2/1           0          0          0          2         0

Port  Single-Col Multi-Coll Late-Coll  Excess-Col Carri-Sen Runts     Giants

----- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ---------

2/1           0          0          0          0         0         0         -

!--- Output suppressed.

show trunkこのコマンドは、トランキング ステータスと設定を確認するために使用されます。

cat5500> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

4/1      on           dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-2

show vtp domainこのコマンドは、VTP情報をチェックするために使用されます。

cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.2      disabled disabled 2-1000

Cisco デバイスからの show-tech support コマンドの出力がある場合、アウトプットインタープリタ（登録ユーザ専用）を使用して、可能性のある問題と修正を表示できます。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことをご了承ください。

Catalyst 6500 スイッチ

トランキング設定の確認に使用するコマンドを次に示します。

show port capabilities <module/port>このコマンドは、ポートがトランキング可能かどうかを確認するために使用されます。

cat6500> (enable) show port capabilities 3/1

Model                    WS-X6408A-GBIC

Port                     3/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  yes

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(1p1q4t),tx-(1p2q2t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              DSCP

UDLD                     yes

Inline power             no

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

COPS port group          3/1-4

Link debounce timer      yes

show port <module/port>このコマンドは、指定ポートのステータスとそれがトランキング可能かどうかを表示します。

cat6500> (enable) show port 3/1

Port  Name                 Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/1                       connected  trunk        full  1000 1000BaseSX

Port  Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr  Trap    IfIndex

----- -------- --------- ------------- -------- -------- -------- -------

3/1   disabled shutdown     0             0       1      disabled   61

!--- Output suppressed.

show trunkこのコマンドは、トランキング ステータスと設定を確認するために使用されます。

cat6500> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/1      on           dot1q          trunking      1

Port Vlans allowed on trunk

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-1005,1025-4094

Port Vlans allowed and active in management domain

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-2

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-2

show vtp domainこのコマンドは、VTP情報をチェックするために使用されます。

cat5000> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.3      disabled disabled 2-1000

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- 802.1q カプセル化を使用する Catalyst 4000、5000、6000 ファミリ スイッチ間のトランキング

- ファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット ポートでの VLAN トランクの設定

- Catalyst スイッチ上での VTP の設定

- PortFast と他のコマンドを使用したワークステーションの接続始動遅延の修復

- LAN スイッチング テクノロジーに関するサポート ページ

- Catalyst LAN スイッチおよび ATM スイッチの製品サポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems