内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景理論

802.1Q/ISL カプセル化およびDTP サポート

レイヤ 3 インターフェイスのレイヤ 2 スイッチポートへの接続

Catalyst スイッチ間での推奨トランキング モード

スイッチ タイプ別システム要件

Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチ（CatOS）

Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチ（Cisco IOS ソフトウェア）

Catalyst 5500/5000 シリーズ スイッチ

Catalyst 4500/4000 シリーズ スイッチ（CatOS）

Catalyst 4500/4006 シリーズ スイッチ（Cisco IOS ソフトウェア）

Catalyst 3750 シリーズ スイッチ

Catalyst 3560 シリーズ スイッチ

Catalyst 3550 シリーズ スイッチ

Catalyst 2970 シリーズ スイッチ

Catalyst 2950/2955 シリーズ スイッチ

Catalyst 2940 シリーズ スイッチ

Catalyst 2900 XL/3500XLシリーズスイッチ

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G スイッチ

Catalyst 3000 シリーズ スイッチ

Catalyst 1900/2820 シリーズ スイッチ

Catalyst 8500 シリーズ スイッチ ルータ

関連情報

概要

このドキュメントの各項では、Catalyst シリーズ スイッチにトランキングを実装するためのシステム要件について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- トランキングの機能はハードウェアに依存します。プラットフォーム固有の情報については、「スイッチ タイプ別システム要件」の項を参照してください。

- Catalyst OS（CatOS）を実行している Cisco Catalyst スイッチでは、show port capabilities コマンドを発行すると、どのトランキング カプセル化がサポートされているかを判別できます。このコマンドは Catalyst 4500/4000 および Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチ用の CatOS ソフトウェアのすべてのリリースでサポートされています。Catalyst 5500/5000 では、CatOS ソフトウェア リリース 4.1 以降でこのコマンドがサポートされています。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景理論

トランクとは、1 つ以上のイーサネット スイッチ ポートと他のネットワーク デバイス（スイッチ、ルータなど）の間に設定するポイントツーポイント リンクです。トランクは 1 つのリンクを介して複数の VLAN トラフィックを伝送するので、VLAN をネットワーク全体に拡張することができます。

ハードウェアに応じて、次の 2 つのトランキング カプセル化が使用できます。

- Inter-Switch Link プロトコル（ISL）：ISL はシスコ独自のトランキング カプセル化方式です。ISL の詳細については、「InterSwitch Link および IEEE 802.1Q フレーム形式」を参照してください。

- IEEE 802.1Q:802.1Qは、業界標準のトランキングカプセル化です。802.1Q の詳細については、「Cisco CatOS システム ソフトウェアによる 802.1Q カプセル化を使用した Catalyst 4500/4000、5500/5000 および 6500/6000 シリーズ スイッチ間のトランキング」を参照してください。

トランク ネゴシエーションは Dynamic Trunking Protocol（DTP）によって管理されます。DTP は、ISL および 802.1Q の両方のトランクで自動ネゴシエーションをサポートしています。一部の Catalyst スイッチは、DTP を介したトランク ネゴシエーションをサポートしていません。詳細については、「802.1Q/ISL カプセル化およびDTP サポート」の項をサポートしてください。

802.1Q/ISL カプセル化およびDTP サポート

次の表に、どの Catalyst スイッチが 802.1Q および ISL カプセル化と DTP をサポートしているかを示します。

注：

- 802.1Q または ISL カプセル化のサポートが記されている場合であっても、プラットフォームごとに一部のスイッチング モジュールには例外が存在する場合があります。例外については、「スイッチ タイプ別システム要件」を参照してください。

- シスコ ルータと一部の Catalyst スイッチは、DTP を介したトランク ネゴシエーションをサポートしていません。DTP をサポートしているスイッチと、DTP をサポートしていないスイッチとの間でトランクを確立したい場合は、DTP 対応デバイスで nonegotiate キーワードを使用します。このキーワードを使用することにより、ポートがトランクになりますが、DTP フレームは生成しません。

Platform

802.1Q

ISL

DTP

Catalyst 6500/6000（CatOS）

Yes

Yes

Yes

Catalyst 6500/6000(Cisco IOS®ソフトウェア)

Yes

Yes

Yes

Catalyst 5500/5000

Yes

Yes

Yes

Catalyst 4500/4000（CatOS）（2948G/2980G/4912G を含む）

Yes

No

Yes

Catalyst 4500/4006（Cisco IOS ソフトウェア）

Yes

Yes

Yes

Catalyst 3750

Yes

Yes

Yes

Catalyst 3560/3550

Yes

Yes

Yes

Catalyst 2970

Yes

Yes

Yes

Catalyst 2950/2955

Yes

No

Yes

Catalyst 2940

Yes

No

Yes

Catalyst 2900XL/3500XL

Yes

Yes

No

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G

Yes

Yes

No

Catalyst 3000

No

Yes

Yes

Catalyst 1900/2800

No

Yes

Yes

Catalyst 8500

Yes

Yes

No

レイヤ 3 インターフェイスのレイヤ 2 スイッチポートへの接続

レイヤ 2 スイッチ ポートは、通常、VLAN 間ルーティングを実行するためにトランク リンクを使用してレイヤ 3 インターフェイスに接続されます（Router on a Stick シナリオ）。 この場合、レイヤ 3 インターフェイスは、サブインターフェイスとトランキング カプセル化タイプをサポートしている必要があります。IP アドレスと VLAN 情報は、サブインターフェイスで設定されます。レイヤ 2 スイッチ ポートで許可される VLAN ごとに、対応するサブインターフェイスが必要です。対応するサブインターフェイスがない場合、フレームがドロップし、デバイスの wrongEncapFrames または WrongEncap カウンタが増加します。

レイヤ 2 スイッチ ポートは、アクセス リンクを使用してレイヤ 3 インターフェイスに接続することもできます。この場合、レイヤ 2 スイッチポートではトランキングを有効にすることができず、リモート側では任意のレイヤ 3 インターフェイスで有効にできます。

Catalyst スイッチ間での推奨トランキング モード

次の表に、Catalyst スイッチ間での推奨トランキング モードを示します。

Catalyst プラットフォーム間での推奨トランキング モード

隣接 Catalyst スイッチ（このスイッチへの接続）

6500/6000、4500/4000、5500/5000（CatOS）

6500/6000、4500/4000、5500/5000（Cisco IOS ソフトウェア）

3750、3560、3550、2955、2950

3,000

2900XL、3500XL

1900、2820

2948G-L3、4908G-L3、4840G

8500

ローカル Catalyst スイッチ（リファレンス ポイント）

Catalyst 6500/6000、4500/4000、5500/5000（CatOS）

ローカル：desirable 隣接：望ましい

ローカル：desirable 隣接：dynamic desirable

ローカル：desirable 隣接：dynamic desirable

ローカル：desirable 隣接：望ましい

ローカル：nonegotiate 隣接：trunk*

ローカル：desirable 隣接：望ましい

ローカル：nonegotiate 隣接：注を参照**

ローカル：nonegotiate 隣接：注を参照**

Catalyst 6500/6000、4500/4000、5500/5000（Cisco IOS ソフトウェア）

ローカル：dynamic desirable 隣接：望ましい

ローカル：dynamic desirable 隣接：dynamic desirable

ローカル：dynamic desirable 隣接：dynamic desirable

ローカル：dynamic desirable 隣接：望ましい

ローカル：nonegotiate 隣接：trunk*

ローカル：dynamic desirable 隣接：望ましい

ローカル：nonegotiate 隣接：注を参照**

ローカル：nonegotiate 隣接：注を参照**

Catalyst 3750、3560、3550、2955、2950

ローカル：dynamic desirable 隣接：望ましい

ローカル：dynamic desirable 隣接：dynamic desirable

ローカル：dynamic desirable 隣接：dynamic desirable

ローカル：dynamic desirable 隣接：望ましい

ローカル：nonegotiate 隣接：trunk*

ローカル：dynamic desirable 隣接：望ましい

ローカル：nonegotiate 隣接：注を参照**

ローカル：nonegotiate 隣接：注を参照**

2500XL、3500XL

ローカル：trunk* 隣接：nonegotiate

ローカル：trunk* 隣接：nonegotiate

ローカル：trunk* 隣接：nonegotiate

ローカル：trunk 隣接：nonegotiate

ローカル：trunk* 隣接：trunk*

ローカル：trunk* 隣接：nonegotiate

ローカル：trunk* 隣接：注を参照**

ローカル：trunk* 隣接：注を参照**

3,000

ローカル：desirable 隣接：望ましい

ローカル：desirable 隣接：dynamic desirable

ローカル：desirable 隣接：dynamic desirable

ローカル：desirable 隣接：望ましい

ローカル：on 隣接：trunk*

ローカル：desirable 隣接：望ましい

ローカル：on 隣接：注を参照**

ローカル：on 隣接：注を参照**

1900、2820

ローカル：trunk desirable 隣接：望ましい

ローカル：trunk desirable 隣接：dynamic desirable

ローカル：trunk desirable 隣接：dynamic desirable

ローカル：trunk desirable 隣接：dynamic desirable

ローカル：trunk nonegotiate 隣接：trunk*

ローカル：trunk desirable 隣接：望ましい

ローカル：trunk nonegotiate 隣接：注を参照**

ローカル：trunk nonegotiate 隣接：注を参照**

* Catalyst 2900XL/3500XL スイッチには、DTP をサポートしていない 1 つのトランキング モードだけが備わっています。トランキングを設定するには、switchport mode trunk コマンドを発行します。

** Catalyst 2948G-L3、4908G-L3、4840G、および 8500 はレイヤ 3（L3）スイッチであるため、トランキング モードをサポートしていません。これらのスイッチの設定は、ルータをスイッチに接続し、そのルータをトランキング用に設定する作業に似ています。

スイッチ タイプ別システム要件

Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチ（CatOS）

この項では、スーパーバイザ エンジン I、II、または 720 を搭載する Catalyst 6500/6000 で CatOS が動作するものを説明します。

- 10 ギガビット イーサネット スイッチング モジュールを除き、すべてのイーサネット ポートが 802.1Q および ISL カプセル化をサポートしています。10 ギガビット イーサネット スイッチング モジュールは ISL をサポートしていません。

- モジュールごとにどのカプセル化のタイプがサポートされているかを判別するには、show port capabilities コマンドを発行します。

- スイッチのトランキング情報を表示するには、show trunk コマンドを発行します。

注：モジュールまたはポート番号を指定せずにshow trunkコマンドを入力すると、アクティブにトランキングしているポートだけが表示されます。

- show trunk detail コマンド出力では、Peer-Port フィールドにピア接続のモジュール番号とポート番号か、multiple または unknown が表示されます。共有メディアに接続している場合は multiple と表示され、相手側で DTP が実行されていない場合は unknown と表示されます。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Catalyst 6000 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチ（Cisco IOS ソフトウェア）

この項では、スーパーバイザ エンジン I、II、または 720 を搭載する Catalyst 6500/6000 で Cisco IOS ソフトウェア が動作するものを説明します。

- すべてのイーサネット インターフェイスが 802.1Q カプセル化をサポートしています。

- 10 ギガビット イーサネット モジュールとその他一部のスイッチング モジュールは ISL カプセル化をサポートしていません。モジュールごとにどのカプセル化のタイプがサポートされているかを判別するには、show interfaces capabilities コマンド（Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(11a)E 以降でサポート）を発行します。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Catalyst 6000 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 5500/5000 シリーズ スイッチ

この項では、2901、2902、2926F、2926T、2926GS、および 2929GL 固定構成スイッチを含む、すべての Catalyst 5500/5000 シリーズ スイッチを説明します。

- 802.1Q カプセル化は、ソフトウェア リリース 4.1 以降でサポートされています。

- トランキングの機能はハードウェアに依存します。Catalyst 5500/5000 シリーズ スイッチで特定のモジュールがトランキングをサポートしているかどうかを判別する、およびどのトランキング カプセル化がサポートされているかを判別するには、show port capabilities コマンドを発行します。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 5500 シリーズ スイッチまたは Catalyst 5000 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 4500/4000 シリーズ スイッチ（CatOS）

この項では、スーパーバイザ エンジン I（WS-X4012）、スーパーバイザ エンジン II（WS-X4013）を搭載する Catalyst 4003、4006、および 4500、あるいは、WS-C2948G、WS-C2980G、および WS-C4912G 固定構成スイッチで CatOS が動作するものについて説明します。

- すべてのイーサーネット ポートが 802.1Q カプセル化をサポートしています。

- ISL カプセル化はサポートされていません。

- モジュールごとにどのカプセル化のタイプがサポートされているかを判別するには、show port capabilities コマンドを発行します。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 4000/4500 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 4500/4006 シリーズ スイッチ（Cisco IOS ソフトウェア）

この項では、Catalyst 4006 あるいは、スーパーバイザ エンジン II-Plus（WS-X4013+）、スーパーバイザ エンジン III（WS-X4014）またはスーパーバイザ エンジン IV（WS-X4515）を搭載する Catalyst 4503、4506、および 4507R スイッチで Cisco IOS ソフトウェアが動作するものについて説明します。

- WS-X4418-GB および WS-X4412-2GB-T モジュール上のブロッキング ギガビット ポートを除き、すべてのイーサネット インターフェイスが 802.1Q および ISL カプセル化をサポートしています。これらのブロッキング ギガビット ポートは ISL をサポートしていません。

注：ポート3 ～ 18は、WS-X4418-GBモジュールのギガビットポートをブロックしています。WS-X4412-2GB-T モジュールでは、ポート 1 〜 12 がブロッキング ギガビット ポートです。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 4000/4500 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 3750 シリーズ スイッチ

この項では、すべての Catalyst 3750 シリーズ スイッチについて説明します。

- すべてのイーサネット インターフェイスが 802.1Q および ISL のカプセル化をサポートしています。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 3750 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 3560 シリーズ スイッチ

この項では、すべての Catalyst 3560 シリーズ スイッチについて説明します。

- すべてのイーサネット インターフェイスが 802.1Q および ISL のカプセル化をサポートしています。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 3560 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 3550 シリーズ スイッチ

この項では、すべての Catalyst 3550 シリーズ スイッチについて説明します。

- すべてのイーサーネット ポートが 802.1Q および ISL のカプセル化をサポートしています。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 3550 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 2970 シリーズ スイッチ

この項では、すべての Catalyst 2970 シリーズ スイッチについて説明します。

- すべてのイーサネット インターフェイスが 802.1Q および ISL のカプセル化をサポートしています。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 2970 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 2950/2955 シリーズ スイッチ

この項では、すべての Catalyst 2950 および 2955 シリーズ スイッチについて説明します。

- すべてのイーサネット インターフェイスが 802.1Q をサポートしています。

- ISL カプセル化はサポートされていません。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 2950 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 2940 シリーズ スイッチ

この項では、すべての Catalyst 2940 シリーズ スイッチについて説明します。

- すべてのイーサネット インターフェイスが 802.1Q カプセル化をサポートしています。

- ISL カプセル化はサポートされていません。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 2940 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 2900 XL/3500XLシリーズスイッチ

これらのスイッチの詳細については、次のサポート ページを参照してください。

- ISLトランキングの最小ソフトウェア要件：Cisco IOSソフトウェアリリース11.2(8)SA4（Enterprise Editionソフトウェア）

- 802.1Qトランキングの最小ソフトウェア要件：Cisco IOSソフトウェアリリース11.2(8)SA5（Enterprise Editionソフトウェア）

- Standard および Enterprise Edition の機能は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(5)XU 以降の 1 つのリリースに含まれています。

- 顧客宅内機器（CPE）と 2900 長距離イーサネット（LRE）XL スイッチを併用する場合は、802.1Q だけがサポートされます。

- 4 MB Catalyst 2900XL シリーズ スイッチはトランキングをサポートしていません。

- WS-C2908-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2924C-XL

- WS-C2916M-XL

注：Cisco IOS®ソフトウェアリリースが11.2(8)SA5 Enterprise以降の場合、WS-C2916M-XLスイッチでトランキングをサポートするモジュールを使用できます。

- 次の Catalyst 2900XL シリーズ モジュールは、トランキングをサポートしていません。

- WS-X2914-XL

- WS-X2922-XL

- 12.0(5)XU 以前のCisco IOS ソフトウェア リリースでどのモジュール/ハードウェアがトランキングをサポートしているかを判別するには、次のリンクを参照してください。

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(5)XP-EN ハードウェアとサポートするソフトウェア

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.2(8)SA6-EN ハードウェアとサポートするソフトウェア

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.2(8)SA5-EN ソフトウェアとサポートされるハードウェア

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.2(8)SA4-EN Cisco IOS ソフトウェアとサポートされるハードウェア

- DTP はサポートされていません。

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G スイッチ

この項では、Catalyst 2948G-L3、4840G、および 4908G-L3 スイッチについて説明します。

- すべてのイーサネット インターフェイスが 802.1Q および ISL をサポートしています。

- DTP はサポートされていません。

注：これらのスイッチは、レイヤ3トランクのみをサポートします。トランキング対応ルータで設定する方法でサブインターフェイスを設定する必要があります。

ISL/802.1Q トランク モード、設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst G-L3 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 3000 シリーズ スイッチ

この項では、Catalyst 3016B、3100、および 3200 スイッチについて説明します。

- ISL カプセル化は、WS-X3009 の 2 ポート 100BASE-FX モジュールと WS-X3010 の 2 ポート 100BASE-TX モジュールでだけサポートされています。

- 802.1Q カプセル化はサポートされていません。

- DTP は ISL でだけサポートされています。

ISL 設定のガイドラインの詳細については、Catalyst 3000 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 1900/2820 シリーズ スイッチ

この項では、Catalyst 1900 および Catalyst 2820 スイッチについて説明します。

- すべてのイーサーネット ポートが ISL カプセル化をサポートしています。Enterprise Edition ソフトウェアが必要です。

- 802.1Q はサポートされていません。

- DTP は ISL でだけサポートされています。

ISL 設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 1900 シリーズ スイッチまたは Catalyst 2800 シリーズ スイッチのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

Catalyst 8500 シリーズ スイッチ ルータ

この項では、すべての Catalyst 8510 キャンパス スイッチ ルータ（CSR）/マルチサービス ATM スイッチ ルータ（MSR）、および 8540 CSR/MSR スイッチについて説明します。

- すべてのイーサネット インターフェイスが 802.1Q および ISL のカプセル化をサポートしています。

- DTP はサポートされていません。

注：これらのスイッチは、レイヤ3トランクのみをサポートします。トランキング対応ルータで設定する方法でサブインターフェイスを設定する必要があります。

ISL/802.1Q 設定のガイドラインと制限事項、設定例、およびトラブルシューティング手順の詳細については、Catalyst 8500 シリーズ キャンパス スイッチ ルータのCatalyst LAN および ATM スイッチに関するサポート ページを参照してください。

関連情報

- VLAN トランキング プロトコルに関するテクニカル サポート ページ

- Catalyst スイッチに EtherChannel を実装するためのシステム要件

- LAN 製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチング テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems