内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

コンフィギュレーション

VoIP コマンド

show voice port summary

show voice call summary

show dial-peer voice summary

show call active voice brief

show voice dsp

付録

関連情報

概要

このドキュメントでは、さまざまな Voice over IP（VoIP）の確認コマンドに含まれる情報を提供する等価 MIB オブジェクトについて説明します。NMS アプリケーションまたはスクリプトはこの情報を使用できる可能性があります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアのバージョンに限定されるものではありません。ただし、NM-2V カードを装着した Cisco 3600 シリーズ ルータを特定の対象として作成されました。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

コンフィギュレーション

次の出力は、このドキュメントで使用する設定の関連部分を示します。

VoipRouter#show running-configuration

Building configuration...

Current configuration : 5412 bytes

!

version 12.3

...

!

snmp-server community public RO

!

...

!

voice-port 2/0/0

!

...

!

dial-peer voice 2000 pots

destination-pattern 2000

port 2/0/0

!

dial-peer voice 1000 voip

destination-pattern 1000

session target ipv4:172.16.99.22

!

...

end

VoIP コマンド

ここでは、次の VoIP 検証コマンドの出力に対応する MIB オブジェクトを示します。

- show voice port summary（NM-2Vカードのみ）

- show voice call summary

- show dial-peer voice summary

- show call active voice brief（Cisco 3600 プラットフォームのみ）

- show voice dsp（NM-HDV カードのみ）

これらの VoIP 検証コマンドに含まれる情報は、IF-MIB、CISCO-VOICE-IF-MIB、CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB、CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB、DIAL-CONTROL-MIB、および CISCO-DSP-MGMT-MIB から抽出できます。

注：これらの例では、テレフォニーレッグは1102799でインデックスされ、H.323レッグは1102966でインデックスされています。

show voice port summary

注：show voice port summaryコマンドの太字のテキストは、「同等のMIBオブジェクト」セクションで説明されています。

VoipRouter#show voice port summary

IN           OUT

PORT      CH   SIG-TYPE   ADMIN OPER  STATUS       STATUS   EC

========= == ============ ===== ====  ========     ======== ==

2/0/0(A1) --  fxs-ls(A2)  up(A3)up(A4) off-hook(A5) idle     y(A6)

2/0/1     --  fxs-ls      up    dorm   on-hook      idle     y

同等の MIB オブジェクト

A1  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

A2  —  CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.37 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

A3  —  IF-MIB::ifAdminStatus.37 = INTEGER: up(1)

A4  —  IF-MIB::ifOperStatus.37 = INTEGER: up(1)

A5  —  CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.37 = INTEGER: offHook(2)

A6  —  CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.37 = INTEGER: true(1)

注：NM-2Vカードを使用する場合、show voice port summaryコマンドのCH部分に含まれる値は、MIBオブジェクトでは維持されません。

show voice call summary

注：show voice call summaryコマンドの太字のテキストは、「同等のMIBオブジェクト」セクションで説明しています。

VoipRouter#show voice call summary

PORT         CODEC      VAD   VTSP STATE            VPM STATE

============ ========   ===   ==================== ======================

2/0/0(B1)    g729r8(B2) y(B3) S_CONNECT             FXSLS_CONNECT

2/0/1         -         -       -                   FXSLS_ONHOOK

同等の MIB オブジェクト

B1  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

B2  —  CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCoderTypeRate.

1102966.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

B3  —  CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveVADEnable.

1102966.1 = INTEGER: true(1)

注：MIBオブジェクトは、Voice Telephony Service Provider(VTSP)およびVPMの状態を個別に維持しません。代わりに DIAL-CONTROL-MIB の callActiveCallState を使用します。

show dial-peer voice summary

注：show dial-peer voice summaryコマンドの太字のテキストは、「同等のMIBオブジェクト」のセクションに説明があります。

VoipRouter#show dial-peer voice summary

dial-peer hunt 0

AD                                        PRE  PASS

TAG      TYPE     MIN     OPER    PREFIX DEST-PATTERN  FER  THRU SESS-TARGET   PORT

2000(C1) pots(C2)  up(C3)  up(C4) 9(C5)   2000(C6)     0(C7)                2/0/0(C8)

1000     voip      up      up             1000         0    syst ipv4:172.16.99.22(C9)

同等の MIB オブジェクト

C1  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.2000 = INTEGER: 90

—  DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.2000.90 = INTEGER: 37

C2  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.2000 = INTEGER: voice(1)

C3  —  IF-MIB::ifAdminStatus.37 = INTEGER: up(1)

C4  —  IF-MIB::ifOperStatus.37 = INTEGER: up(1)

C5  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix.90 = STRING: 9

C6  —  DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.2000.90 = STRING: 2000

C7  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.90 = INTEGER: 0

C8  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

C9  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionTarget.91 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

注：MIBオブジェクトでは、show dial-peer summaryコマンドのモデムPASS THRUメソッド部分に含まれる値は維持されません。

show call active voice brief

注：show call active voice briefコマンドの太字のテキストは、「同等のMIBオブジェクト」のセクションで説明しています。

VoIPRouter#show call active voice brief

<ID>:<start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir> <addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

MODEMPASS <method> buf:<fills>/<drains> loss <overall%>

<multipkt>/<corrected>

last <buf event time>s dur:<Min>/<Max>s

FR <protocol> [int dlci cid] vad:<y/n> dtmf:<y/n> seq:<y/n>

sig:<on/off> <codec> (payload size)

ATM <protocol> [int vpi/vci cid] vad:<y/n> dtmf:<y/n> seq:<y/n>

sig:<on/off> <codec> (payload size)

Tele <int>:tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l>

dBm

MODEMRELAY info:<rcvd>/<sent>/<resent> xid:<rcvd>/<sent>

total:<rcvd>/<sent>/<drops>

Proxy <ip>:<audio udp>,<video udp>,<tcp0>,<tcp1>,<tcp2>,<tcp3> endpt:

<type>/<manf>

bw:<req>/<act> codec:<audio>/<video>

tx:<audio pkts>/<audio bytes>,<video pkts>/<video bytes>,<t120

pkts>/<t120 bytes>

rx:<audio pkts>/<audio bytes>,<video pkts>/<video bytes>,<t120

pkts>/<t120 bytes>

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 1

MGCP call-legs: 0

Total call-legs: 2

11D9 : 1102799(D1)hs.1 +1324 pid:2000(D2) Answer(D3) 2000(D4) active(D5)

dur 1d19h(D6) tx:7875641(D7)/157512782(D8) rx:7875955(D9)/157519081(D10)

Tele 2/0/0(D11):1: tx:157515460(D12)/157514630(D13)/0ms g729r8(D14)

noise:-56(D15) acom:5(D16)  i/0:-40(D17)/-46(D18) dBm

11D9 : 1102966hs.1 +1157 pid:1000 Originate 1000 active

dur 1d19h tx:7875388/157507741 rx:7875641/157512782

IP 172.16.99.22(D19):19066(D20) rtt:6ms(D21) pl:157496940(D22)/4770ms(D23)

lost:52(D24)/1(D25)/325(D26) delay:67(D27)/55(D28)/132ms(D29) g729r8

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 1

MGCP call-legs: 0

Total call-legs: 2

同等の MIB オブジェクト

D1  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveConnectionId.1102799.1

= Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

D2  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102799.1 = INTEGER: 2000

D3  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102799.1 = INTEGER: answer(2)

D4  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102799.1 = STRING: 2000

D5  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102799.1 = INTEGER: active(4)

D6  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102799.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

—  DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (16590203) 1 days,

22:05:02.03

D7  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102799.1 = Gauge32: 7875641

D8  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102799.1 = Gauge32: 157512782

D9  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102799.1 = Gauge32: 7875955

D10 —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102799.1 = Gauge32: 157519081

D11 —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

D12 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveTxDuration.

1102799.1 = Gauge32: 157515460 milliseconds

D13 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveVoiceTxDuration.

1102799.1 = Gauge32: 157514630 milliseconds

D14 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveCoderTypeRate.

1102799.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

D15 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveNoiseLevel.

1102799.1 = INTEGER: -56 dBm

D16 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveACOMLevel.

1102799.1 =  INTEGER: 5 dB

D17 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveInSignalLevel.

1102799.1 = INTEGER: -40 dBm

D18 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveOutSignalLevel.

1102799.1 = INTEGER: -46 dBm

D19 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteIPAddress.

1102966.1 = IpAddress: 172.16.99.22

D20 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteUDPPort.

1102966.1 = INTEGER: 19066

D21 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRoundTripDelay.

1102966.1 = Gauge32: 6 milliseconds

D22 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveOnTimeRvPlayout.

1102966.1 = Gauge32: 157496940 milliseconds

D23 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence.

1102966.1 = Gauge32: 1090 milliseconds

—  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction.

1102966.1 = Gauge32: 3680 milliseconds

—  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithInterpolation.

1102966.1 = Gauge32: 0 milliseconds

D24 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLostPackets.

1102966.1 = Gauge32: 52 packets

D25 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEarlyPackets.

1102966.1 = Gauge32: 1 packets

D26 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLatePackets.

1102966.1 = Gauge32: 325 packets

D27 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveReceiveDelay.

1102966.1 = Gauge32: 67

D28 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLoWaterPlayoutDelay.

1102966.1 = Gauge32: 55 milliseconds

D29 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveHiWaterPlayoutDelay.

1102966.1 = Gauge32: 132 milliseconds

注：show call active voice briefコマンドのGapFillの値は、SNMPオブジェクトcvVoIPCallActiveGapFillWithSilence、cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction、およびcvVoIPCIPCallActiveGapFillWithInterpolation。

show voice dsp

VoIPRouter#show voice dsp

DSP  DSP             DSPWARE CURR  BOOT                         PAK     TX/RX

TYPE NUM CH CODEC    VERSION STATE STATE   RST AI VOICEPORT TS ABORT  PACK COUNT

==== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ===== ============

C549 009 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     05     0         0/36

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     06     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     07     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     08     0          0/0

C549 010 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     09     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     10     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     11     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     12     0          0/0

C549 011 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     13     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     14     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     15     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     16     0          0/0

C549 012 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     17     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     18     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     19     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     20     0          0/0

C549 013 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     21     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     22     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     23     0         0/12

04 g729r8    4.1.31 busy  idle         0 1/0:0     24     0    176/56702

C549 014 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     01     0         0/27

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     02     0         0/12

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     03     0         0/12

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     04     0         0/12

show voice dsp コマンドの出力例のアクティブ コールに関する情報を提供するいくつかの有用な MIB オブジェクトを次に示します。

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardIndex.7 = INTEGER: 2

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB::cardType.2 = INTEGER: hdv(516)

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB::cardDescr.2 = STRING: "High Density Voice"

ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.7 = STRING: High Density Voice

ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.22 = STRING: DSP (C549)

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardState.7 = INTEGER: normal(1)

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardMaxChanPerDSP.7 = Gauge32: 4 channels

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspTotalChannels.22 = Gauge32: 4 channels

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspActiveChannels.21 = Gauge32: 1 channels

注：show voice dspの情報を含むMIBはCISCO-DSP-MGMT-MIBです。ただし、NM-2V カードに関する Cisco Bug ID CSCeb62542 が原因で、NM-2V の DSP は ENTITY-MIB には示されません。cdspCardStatusTable は ENTITY-MIB の entPhysicalIndex に依存しているため、NM-2V カードの cdspCardStatusTable には情報が取り込まれません。

付録

次の出力は、このドキュメントに記載されている VoIP 検証コマンドの実行時点での、CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB の ciscoVoiceAnalogIfMIB に対する snmpwalk の実行結果全体を示します。

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB:ciscoVoiceAnalogIfMIB

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgImpedance.37 = INTEGER: ohms600Real(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgImpedance.38 = INTEGER: ohms600Real(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgIntegratedDSP.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgIntegratedDSP.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusInfoType.37 = INTEGER: voice(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusInfoType.38 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfMaintenanceMode.37 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfMaintenanceMode.38 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusSignalErrors.37 = Counter32: 0

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusSignalErrors.38 = Counter32: 0

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.37 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.38 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingFrequency.37 = INTEGER: ringFrequency25(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingFrequency.38 = INTEGER: ringFrequency25(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.37 = INTEGER: offHook(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.38 = INTEGER: onHook(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingActive.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingActive.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingGround.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingGround.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTipGround.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTipGround.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingDigitDuration.37 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingDigitDuration.38 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingInterDigitDuration.37 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingInterDigitDuration.38 =

INTEGER: 100 milliseconds

次の出力は、このドキュメントに記載されている VoIP 検証コマンドの実行時点での、CISCO-VOICE-IF-MIBB の ciscoVoiceInterfaceMIB に対する snmpwalk の実行結果全体を示します。

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-IF-MIB:ciscoVoiceInterfaceMIB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNoiseRegEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNoiseRegEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNonLinearProcEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNonLinearProcEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgMusicOnHoldThreshold.37 = INTEGER: -38 dBm

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgMusicOnHoldThreshold.38 = INTEGER: -38 dBm

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInGain.37 = INTEGER: 0 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInGain.38 = INTEGER: 0 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgOutAttn.37 = INTEGER: 3 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgOutAttn.38 = INTEGER: 3 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelCoverage.37 = INTEGER: 4

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelCoverage.38 = INTEGER: 4

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionMode.37 = INTEGER: normal(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionMode.38 = INTEGER: normal(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionNumber.37 = STRING:

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionNumber.38 = STRING:

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInitialDigitTimeOut.37 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInitialDigitTimeOut.38 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInterDigitTimeOut.37 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInterDigitTimeOut.38 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgRegionalTone.37 = STRING: "US"

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgRegionalTone.38 = STRING: "US"

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.13.37 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.13.38 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.14.37 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.14.38 = INTEGER: 1

次の出力は、このドキュメントに記載されている VoIP 検証コマンドの実行時点での、CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB の ciscoVoiceDialControlMIB に対する snmpwalk の実行結果全体を示します。

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB:ciscoVoiceDialControlMIB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvGeneralPoorQoVNotificationEnable.0 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.1000 = INTEGER: 91

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.2000 = INTEGER: 90

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.1000 = INTEGER: voip(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.2000 = INTEGER: voice(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgRowStatus.1000 = INTEGER: active(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgRowStatus.2000 = INTEGER: active(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgEntry.5.1000 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgEntry.5.2000 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgSessionTarget.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix.90 = STRING: 9

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDIDCallEnable.90 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgCasGroup.90 = INTEGER: -1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgRegisterE164.90 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgForwardDigits.90 = INTEGER: -1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgEntry.7.90 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionProtocol.91 = INTEGER: cisco(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgDesiredQoS.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgMinAcceptableQoS.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionTarget.91 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgCoderRate.91 =

INTEGER: g729IETFr8000(16)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgFaxRate.91 = INTEGER: voiceRate(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgVADEnable.91 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgExpectFactor.91 =

INTEGER: 0 equipment impairment factor (eif)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgIcpif.91 =

INTEGER: 20 equipment impairment factor (eif)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgPoorQoVNotificationEnable.91 =

INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgUDPChecksumEnable.91 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgIPPrecedence.91 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgTechPrefix.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgDigitRelay.91 = Hex-STRING: 00

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgCoderBytes.91 = INTEGER: 20 bytes

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgFaxBytes.91 = INTEGER: 20 bytes

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgInBandSignaling.91 = INTEGER: cas(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgEntry.23.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgIncomingDnisDigits.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgIncomingDnisDigits.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgMaxConnections.90 =

INTEGER: -1 connections

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgMaxConnections.91 =

INTEGER: -1 connections

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgApplicationName.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgApplicationName.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.90 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.91 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgHuntStop.90 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgHuntStop.91 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.6.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.6.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.7.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.7.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.8.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.8.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.9.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.9.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.10.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.10.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveConnectionId.1102799.1 =

Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 157515460 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveVoiceTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 157514630 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveFaxTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveCoderTypeRate.1102799.1 =

INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveNoiseLevel.1102799.1 = INTEGER: -56 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveACOMLevel.1102799.1 = INTEGER: 5 dB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveOutSignalLevel.1102799.1 =

INTEGER: -46 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveInSignalLevel.1102799.1 =

INTEGER: -40 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveERLLevel.1102799.1 = INTEGER: 5 dB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveSessionTarget.1102799.1 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveImgPageCount.1102799.1 = Gauge32: 0 pages

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.13.1102799.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.14.1102799.1 = INTEGER: 2

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.15.1102799.1 = INTEGER: 19971

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.17.1102799.1 = INTEGER: 5

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveConnectionId.1102966.1 =

Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteIPAddress.1102966.1 =

IpAddress: 172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteUDPPort.1102966.1 =

INTEGER: 19066

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRoundTripDelay.1102966.1 =

Gauge32: 6 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSelectedQoS.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSessionProtocol.1102966.1 =

INTEGER: cisco(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSessionTarget.1102966.1 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveOnTimeRvPlayout.1102966.1 =

Gauge32: 157496940 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence.1102966.1 =

Gauge32: 1090 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction.1102966.1 =

Gauge32: 3680 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithInterpolation.1102966.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithRedundancy.1102966.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveHiWaterPlayoutDelay.1102966.1 =

Gauge32: 132 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLoWaterPlayoutDelay.1102966.1 =

Gauge32: 55 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveReceiveDelay.1102966.1 =

Gauge32: 67

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveVADEnable.1102966.1 =

INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveCoderTypeRate.1102966.1 =

INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLostPackets.1102966.1 =

Gauge32: 52 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEarlyPackets.1102966.1 =

Gauge32: 1 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLatePackets.1102966.1 =

Gauge32: 325 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.21.1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.22.1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.23.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.24.1102966.1 =

STRING: "172.16.99.22"

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.25.1102966.1 = INTEGER: 1720

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.26.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.27.1102966.1 =

STRING: "172.16.99.22"

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.28.1102966.1 = INTEGER: 19066

次の出力は、このドキュメントに記載されている VoIP 検証コマンドの実行時点での、CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB の ciscoVoiceCommonDialControlMIB に対する snmpwalk の実行結果全体を示します。

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB:

ciscoVoiceCommonDialControlMIB

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveConnectionId.

1102966.1 = Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveVADEnable.

1102966.1 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCoderTypeRate.

1102966.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCodecBytes.

1102966.1 = INTEGER: 20

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveInBandSignaling.

1102966.1 = INTEGER: cas(1)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveEntry.6.

1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveEntry.7.

1102966.1 = INTEGER: 2

次の出力は、このドキュメントに記載されている VoIP 検証コマンドの実行時点での、DIAL-CONTROL-MIB の dialControlMib に対する snmpwalk の実行結果全体を示します。

snmpwalk -c public 172.16.100.20 DIAL-CONTROL-MIB:dialControlMib

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlAcceptMode.0 = INTEGER: acceptAll(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlTrapEnable.0 = INTEGER: enabled(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgIfType.1000.91 = INTEGER: voiceOverIp(104)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgIfType.2000.90 = INTEGER: voiceFXS(102)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.2000.90 = INTEGER: 37

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.1000.91 = STRING: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.2000.90 = STRING: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgAnswerAddress.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgAnswerAddress.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSubAddress.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSubAddress.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSpeed.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSpeed.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInfoType.1000.91 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInfoType.2000.90 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgPermission.1000.91 = INTEGER: both(3)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgPermission.2000.90 = INTEGER: both(3)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInactivityTimer.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInactivityTimer.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMinDuration.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMinDuration.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMaxDuration.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMaxDuration.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCarrierDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCarrierDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCallRetries.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCallRetries.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgRetryDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgRetryDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgFailureDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgFailureDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgTrapEnable.1000.91 = INTEGER: disabled(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgTrapEnable.2000.90 = INTEGER: disabled(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgStatus.1000.91 = INTEGER: active(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgStatus.2000.90 = INTEGER: active(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsConnectTime.1000.91 = Gauge32: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsConnectTime.2000.90 = Gauge32: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsChargedUnits.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsChargedUnits.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsSuccessCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsSuccessCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsFailCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsFailCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsAcceptCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsAcceptCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsRefuseCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsRefuseCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectCause.1000.91 = ""

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectCause.2000.90 = ""

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectText.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectText.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastSetupTime.1000.91 = Timeticks:

(1102966) 3:03:49.66

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastSetupTime.2000.90 = Timeticks:

(1102799) 3:03:47.99

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102799.1 = STRING: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102966.1 = STRING: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerSubAddress.1102799.1 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerSubAddress.1102966.1 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102799.1 = INTEGER: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102966.1 = INTEGER: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerIfIndex.1102799.1 = INTEGER: 90

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerIfIndex.1102966.1 = INTEGER: 91

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveLogicalIfIndex.1102799.1 = INTEGER: 37

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveLogicalIfIndex.1102966.1 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102799.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102966.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102799.1 = INTEGER: active(4)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102966.1 = INTEGER: active(4)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102799.1 = INTEGER: answer(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102966.1 = INTEGER: originate(1)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveChargedUnits.1102799.1 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveChargedUnits.1102966.1 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveInfoType.1102799.1 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveInfoType.1102966.1 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102799.1 = Gauge32: 7875641

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102966.1 = Gauge32: 7875388

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102799.1 = Gauge32: 157512782

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102966.1 = Gauge32: 157507741

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102799.1 = Gauge32: 7875955

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102966.1 = Gauge32: 7875641

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102799.1 = Gauge32: 157519081

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102966.1 = Gauge32: 157512782

DIAL-CONTROL-MIB::callHistoryTableMaxLength.0 = INTEGER: 50

DIAL-CONTROL-MIB::callHistoryRetainTimer.0 = INTEGER: 15 minutes

関連情報

- Cisco IOS MIB ツール

- Cisco SNMP オブジェクト ナビゲータ

- SNMP テクニカル ノート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems