内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

Cisco の実装では、専用のネイティブ非同期のプロトコルは直接サポートされません。ただし、ブロックシリアルトンネル(BSTUN)非同期 – 汎用トンネリングでは、このデータをトンネリングする機能が制限されることがあります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Feature Navigator II(登録ユーザ専用)を使用し、[Search by Feature]オプションを使用します。

- Software Advisor(登録ユーザ専用)を使用して、ハードウェアに必要な最低限のサポートされているソフトウェアリリースを検索します。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

DieboldのTC500などの非同期プロトコルは、金銭ATMと通信したり、PCから別のPCへのHyperTerminalのトンネリングを行ったりするために、Cisco IOS ®では直接サポートや実装は行われません。名前が示すように、これは、このタイプのデータを伝送する機能を持つ一般的な実装です。これはBSTUN async-genericと呼ばれ、IBMまたはEnterprise IOSフィーチャセットが必要です。

BSTUN async-genericは当初、セキュリティデバイスからレポートデバイスに単方向の小さなパケットを伝送するように設計されていました。ただし、BSTUN async-genericはインタラクティブトラフィックを伝送できます。本質的に、この実装はネイティブの非同期デバイスに接続され、シリアルインターフェイスにデータを受信し、次にメモリバッファにデータを受信します。バッファされたデータは定期的にTCPパケットにカプセル化され、BSTUNピアに送信されます。ここでカプセル化解除され、リモートサイトに接続されている非同期デバイスに送信されます。

BSTUN async-genericは単純な操作です。ルータには、フレームの開始(SOF)、フレームの終了(EOF)、または非同期プロトコルのアドレッシングスキーマを認識するように設定する機能はありません。フレームのアドレス部分が各フレームにあり、長さが1バイトで、フレーム内の同じ場所にある場合は、asp address-offsetコマンドを発行して、フレーム内のアドレスを検索するルータを指定できます。このドキュメントの後半で説明します。ただし、多くの場合、プロトコルに含まれるアドレス部分はありません。非同期プロトコルの構築に関する知識がない場合、ルータは他のパケットから個別のパケットを特定できません（ただし、そのパケットが時間によって分離されていない場合）。あるパケットを別のパケットから適切に識別するのに十分な時間をルータに提供するには、9600ビット/秒のフレーム間に約40ミリ秒が必要です。ルータは単にデータストリームをシリアルインターフェイスに認識し、そのデータをTCPにラップするだけです。ルータが着信フレームの個々の側面に基づいてルーティングを決定できる可能性はありません。したがって、BSTUN async-genericは、ルータのシリアルインターフェイスに1つのデバイスだけが接続されるように物理的に設計されている必要があります。ローカル確認応答機能はありません。BSTUNは、IBM3270 BISYNCプロトコルに対してのみlocal-ackをサポートします。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次の図で示されるネットワーク設定を使用しています。

両方のPCでMicrosoftのHyperTerminalを使用するか、いずれかのPCの代わりにCiscoルータのコンソールポートへの接続が可能です。これらの設定例は、ラボのシナリオで以前に設定されていないルータから実装された設定を表し、必要な設定の関連部分を示しています。これらは、9600ビット/秒、8N1接続を前提として設定されています。

設定

このドキュメントでは、このセクションで示す設定を使用しています。

- メインルータ（Cisco 1700ルータ）

- リモートルータ（Cisco 3640ルータ）

- メインルータ（Cisco 3600ルータ）

- リモート#1（Cisco 1700ルータ）

- リモート#2（Cisco 1700ルータ）

メインルータ（Cisco 1700ルータ）

main#show running-config

Building configuration...

.

.

.

ip subnet-zero

bstun peer-name 10.1.1.1

bstun protocol-group 1 async-generic

interface loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

interface serial0

physical-layer async

encapsulation bstun

asp role secondary

bstun group 1

bstun route all tcp 30.1.1.1

interface serial1

ip address 20.1.1.1 255.0.0.0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.1.2

line 1

speed 9600

databits 8

parity none

stopbits 1

.

.

.

!

end

リモートルータ（Cisco 3640ルータ）

REMOTE#show running-config

Building configuration...

bstun peer-name 30.1.1.1.

bstun protocol-group 1 async-generic

interface loopback 0

ip address 30.1.1.1

interface ethernet1/0

shutdown

interface serial 2/0

physical-layer async

encapsulation bstun

asp role primary

bstun group 1

bstun route all tcp 10.1.1.1

interface serial 2/1

ip address 20.1.1.2 255.0.0.0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.1.1

line 65

speed 9600

parity none

databits 8

stopbits 1

.

.

!

end

注：シリアルインターフェイスでphysical-layer asyncコマンドを発行すると、シリアルインターフェイスにTTY回線が割り当てられます。このTTY回線定義では、データベース、ストップビット、パリティ、および速度が設定されます。シリアルインターフェイスに対応する回線を決定する式を次に示します。

line#=(slot# x 32) + interface# + 1

リモートルータ設定の出力のshow lineは、対応する回線番号を右端の列に示します。Serial2/0は回線65で表され、このリンクの物理定義は回線65で設定されます

REMOTE#sh line

Tty Typ     Tx/Rx        A Modem  Roty AccO AccI   Uses   Noise  Overruns   Int

*    0 CTY                      -        -          -        -        -          0           0         0/0           -

65 TTY   9600/9600  -        -          -        -        -      0           0         0/0     Se2/0

129 AUX 9600/9600  -        -          -        -        -        0           0         0/0       -

130 VTY                     -        -          -        -        -          0           0         0/0       -

131 VTY                     -        -          -        -        -          0           0         0/0       -

132 VTY                     -        -          -        -        -          0           0         0/0       -

133 VTY                     -        -          -        -        -          0           0         0/0       -

134 VTY                     -        -          -        -        -          0           0         0/0       -

Line(s) not in async mode -or- with no hardware support:

1-64, 66-128

このシナリオでは、タンデムはリモートATMデバイスと通信します。この設定例では、非同期プロトコルは4800 7E2プロトコルを実行し、TANDEMに接続されたメインルータは3600シリーズルータからリモート1700シリーズルータです。次のネットワークダイアグラムを参照してください。

メインルータ（Cisco 3600ルータ）

main#show running-config

Building configuration...

bstun peer-name 10.1.1.1.

bstun protocol-group 1 async-generic

bstun protocol-group 2 async-generic

interface loopback 0

ip address 10.1.1.1

interface serial1/0

encapsulation frame-relay

interface serial 1/0.1 point-to-point

ip address 20.1.1.1 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 100

interface serial 1/0.2 point-to-point

ip address 20.2.1.1 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 200

interface serial 2/0

physical-layer async

encapsulation bstun

asp role secondary

bstun group 1

bstun route all tcp 30.1.1.1

interface serial 2/1

physical-layer async

encapsulation bstun

asp role secondary

bstun group 2

bstun route all tcp 30.2.1.1

ip route 30.2.1.0 255.255.0.0 20.2.1.2

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.1.2

line 65

speed 4800

parity even

databits 7

stopbits 1

.

line 66

speed 4800

parity even

databits 7

stopbits 1

.

!

end

リモート#1（Cisco 1700ルータ）

REMOTE1#show running-config

Building configuration...

bstun peer-name 30.1.1.1

bstun protocol-group 1 async-generic

interface loopback0

ip address 30.1.1.1 255.255.0.0

interface serial0

physical-layer async

encapsulation bstun

asp role primary

bstun group 1

bstun route all tcp 10.1.1.1

interface serial1

encapsulation frame-relay

interface serial1.1 point-to-point

ip address 20.1.1.2 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 100

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.1.1

line 1

speed 4800

databits 7

parity even

stopbits 2

.

.

.

!

end

リモート#2（Cisco 1700ルータ）

REMOTE2#show running-config

Building configuration...

bstun peer-name 30.2.1.1

bstun protocol-group 2 async-generic

interface loopback0

ip address 30.2.1.1 255.255.0.0

interface serial0

physical-layer async

encapsulation bstun

asp role primary

bstun group 2

bstun route all tcp 10.1.1.1

interface serial1

encapsulation frame-relay

interface serial1.1 point-to-point

ip address 20.2.1.2 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 100

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.2.1.1

line 1

speed 4800

databits 7

parity even

stopbits 2

.

.

.

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

BSTUNは、シリアルインターフェイスにパケットを受信し、カプセル化し、bstun route all tcpコマンドが発行されたときに、このTCPパケットをリモートルータに送信します。TCPパケットはリモートルータで受信され、カプセル化解除されます。データはシリアルインターフェイスから送信されます。この接続が機能しない場合は、着信データをdebug asp packetで確認する必要があります。ルータがシリアルインターフェイスで受信したデータが表示されます。ルータにはプロトコルが構築されておらず、非同期プロトコルによって異なるため、デバッグの例は示されていません。ルータで見られるデータストリームは、デバイスから送信されるデータストリームと一致する必要があります。一致しない場合、おそらく、デバイスに一致するように速度、データベース、パリティ、またはストップビットが設定されていません。これは、データが受信されていない場合も同様です。

シリアルインターフェイスでデータが受信された場合は、show bstunコマンドを発行して、接続が開いているか閉じているかを表示します。パケットだけが送信されたオープン状態は、TCPがリモートBSTUNピアに送信されることを示します。この時点で、ローカルBSTUNピア名のIPアドレスからリモートBSTUNピア名のIPアドレスへのpingテストによって、IPが設定され、正常に動作しているかどうかを確認できます。pingテストが成功した場合は、リモートでdebug asp packetコマンドを発行して、パケットが受信され、非同期デバイスのシリアルインターフェイスに送信されているかどうかを確認します。

トラブルシューティングを行うには、次の手順を実行します。

1. debug asp packetコマンドを使用して、データがホストルータに受信されることを確認します。

2. pingテストソースpingを使用して、IP接続をbstun peer-name IPアドレスからリモートBSTUN peer-nameのリモートIPアドレスに確認します。

3. リモートで、debug asp packetコマンドを使用して、パケットがリモートデバイスに送信されることを確認します。

4. 非同期プロトコルに、ルータに送信されるパケットに含まれるアドレスがある場合は、そのアドレスがパケット内のどの場所に含まれているかに対応する適切なバイト番号を持つインターフェイスでasp offset-addressコマンドを発行すると便利です。この値のデフォルト値は0です。たとえば、パケットが01C1ABCDEFの場合、C1がアドレスの場合、シリアルインターフェイスはasp offset-address 01コマンドで設定できます。場合によっては、これによりルータはパケットを識別でき、データストリームとしてだけでなく、フレーム化されたパケットとしてデータを処理する確率が高くなります。

関連情報

- STUN（シリアルトンネル）およびBSTUN（ブロックシリアルトンネル）のテクニカルサポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems