内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

関連情報

概要

Bisync シリアル トンネル（BSTUN）機能は、Bisync データリンク プロトコルを使用するデバイスをサポートできるようにします。このプロトコルにより企業は、別個の Bisync 機能を必要とせずに、システム ネットワーク アーキテクチャ（SNA）およびマルチプロトコル トラフィックをサポートする同じネットワークに Bisync トラフィックを転送できます。フレーム リレーを使用すると、BSTUN ピアでセッションのローカル終端を提供するためにローカル ACK 機能を使用できます。

この例では、BSTUNポイントツーポイントがフレームリレー上のローカル確認応答で設定されています。このドキュメントでは、show bstunコマンドの出力に関連する状態が強調表示されています。

注：debug bstun packet/eventコマンドとdebug bsc packet/eventコマンドはCPUの過剰な使用率を引き起こさないはずですが、logging bufferedコマンドを使用して出力をログファイルにコピーします。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.1(5) に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注： このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

ブラッチ

Building configuration

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

!

hostname Blutch

!

!

bstun peer-name 100.1.1.1

bstun protocol-group 72 bsc-local-ack

!

!

interface Loopback0

ip address 100.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial0/0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

encapsulation frame-relay

no ip mroute-cache

frame-relay interface-dlci 16

frame-relay lmi-type ansi

!

interface Serial1/0

no ip address

ip directed-broadcast

encapsulation bstun

no ip mroute-cache

no keepalive

full-duplex

clockrate 9600

bstun group 72

bsc secondary

bstun route all tcp 200.2.2.2

!

!

router rip

network 10.0.0.0

network 100.0.0.0

!

end

ニューベリー

Building configuration...

version 12.1

!

service timestamps debug datetime msec

!

hostname Newbury

!

bstun peer-name 200.2.2.2

bstun protocol-group 72 bsc-local-ack

!

!

interface Loopback0

ip address 200.2.2.2 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation bstun

load-interval 30

no keepalive

full-duplex

clockrate 9600

bstun group 72

bsc primary

bstun route all tcp 100.1.1.1

!

interface Serial1

ip address 10.1.1.2 255.0.0.0

encapsulation frame-relay IETF

no ip mroute-cache

frame-relay interface-dlci 17

frame-relay lmi-type ansi

!

!

router rip

network 10.0.0.0

network 200.2.2.0

!

end

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

- show bstun

- show bsc

Blutch #show bsc

BSC local-ack on Serial1/0:

secondary state is CU_Idle.

Control units on this interface:

Poll address: 40. Select address: 60 *CURRENT-CU*

State is Initializing.

Tx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Rx Counts: 3 frames(total). 0 frames(data). 15 bytes.

Total Tx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Total Rx Counts: 19 frames(total). 0 frames(data). 59 bytes.

Blutch #show bstun

This peer: 100.1.1.1

*Serial1/0  (group 72 [bsc-local-ack])

route transport address         dlci lsap state      rx_pkts tx_pkts   drops

all   TCP       200.2.2.2                 open         1       3        0

Newbury #show bsc

BSC local-ack on Serial0:

primary state is TCU_Polled.

Control units on this interface:

Poll address: 40. Select address: 60 *CURRENT-CU*

State is Inactive.

Tx Counts: 126 frames(total). 0 frames(data). 378 bytes.

Rx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Total Tx Counts: 126 frames(total). 0 frames(data). 378 bytes.

Total Rx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Newbury #show bstun

This peer: 200.2.2.2

*Serial0  (group 72 [bsc-local-ack])

route transport address         dlci lsap state      rx_pkts tx_pkts   drops

all   TCP       100.1.1.1                 open          3       2        0

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

注：debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

- debug bstun packet/event

- debug bsc packet/event

注：このdebugコマンドの出力を解釈すると、次のようになります。

- SDI(Serial Data Incoming)：同期データリンク制御(SDLC)インターフェイスから受信したパケット/

- NDI：(Network Data Incoming):WANからカプセル化解除されたパケット。

blutch#debug bstun event

BSTUN event debugging is on

blutch#debug bstun packet

BSTUN packet debugging is on

blutch#

Aug 26 11:29:04.534: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40520040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.570: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D20037

Aug 26 11:29:04.734: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40530040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.770: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D30037

Aug 26 11:29:04.934: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40540040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.970: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D40037

Aug 26 11:29:05.134: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40550040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.170: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D50037

Aug 26 11:29:05.334: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40560040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.370: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D60037

Aug 26 11:29:05.534: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40570040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.570: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D70037

Aug 26 11:29:05.734: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40580040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.770: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D80037

Aug 26 11:29:05.934: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40590040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.970: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D90037

Aug 26 11:29:06.134: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 405A0040407F7F2D

Aug 26 11:29:06.170: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40DA0037

Aug 26 11:29:06.334: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 405B0040407F7F2D

Aug 26 11:29:06.370: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40DB0037

newbury#debug bstun event

BSTUN event debugging is on

newbury#debug bstun packet

BSTUN packet debugging is on

newbury#

Aug 26 11:26:24.968: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40780040407F7F2D

Aug 26 11:26:24.992: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40F80037

Aug 26 11:26:25.148: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40790040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.172: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40F90037

Aug 26 11:26:25.348: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407A0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.372: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FA0037

Aug 26 11:26:25.548: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407B0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.572: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FB0037

Aug 26 11:26:25.748: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407C0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.772: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FC0037

Aug 26 11:26:25.948: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407D0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.972: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FD0037

Aug 26 11:26:26.148: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407E0040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.172: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FE0037

Aug 26 11:26:26.348: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407F0040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.372: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FF0037

Aug 26 11:26:26.548: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40400040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.572: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40C00037

Aug 26 11:26:26.748: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40410040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.772: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40C10037

関連情報

- STUN サポート ページ

- STUN および BSTUN の設定に関するシスコのドキュメンテーション

- SNAとIPの統合のためのCisco 4フェーズモデル

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems