内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

STUNアクティベーション時のデバッグキャプチャ

関連情報

概要

このドキュメントでは、シリアル トンネル（STUN）のダイレクト カプセル化の設定例を紹介します。show stun コマンドの出力における関連のある状態および debug コマンドの出力における状態の変更は、このドキュメントの「確認とトラブルシューティング」の項に記載されています。

debug stun packetおよびdebug stun eventコマンドはCPUの過剰使用を引き起こす必要はありませんが、logging bufferedコマンドを使用して、出力をログファイルにコピーします。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.0(8)とSTUN用のIBM機能の設定に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- クロクロ

- フェアバンク

クロクロ

cloclo# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname cloclo

!

boot system flash rsp-jsv-mz.120-8

logging buffered 64000 debugging

no logging console

enable password cisco

!

microcode CIP flash slot0:cip27-3

microcode reload

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip cef

!

!

stun peer-name 10.10.10.10

stun protocol-group 2 sdlc

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation stun

no ip mroute-cache

clockrate 9600

stun group 2

stun route address 1 interface Serial0/1

!

interface Serial0/1

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

!--- Output suppressed.

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

router eigrp 100

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

cloclo#

フェアバンク

fairbanks# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname fairbanks

!

boot system flash

logging buffered 64000 debugging

no logging console

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

stun peer-name 10.20.20.20

stun protocol-group 2 sdlc

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.20.20.20 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

shutdown

media-type 10BaseT

!

interface Ethernet1

ip address 172.17.240.12 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

shutdown

media-type 10BaseT

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation stun

no ip mroute-cache

clockrate 9600

stun group 2

stun route address 1 interface Serial2

!

!--- Output suppressed.

!

interface Serial2

ip address 10.2.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 19200

!

!--- Output suppressed.

!

router eigrp 100

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

fairbanks#

確認

このセクションでは、設定が正しく動作していることを確認するための情報が提供されています。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

このセクションでは、両方のルータのshow stunコマンドの出力を示します。これは、各ルータのSTUN状態がオープンであることを示します。また、受信パケット(rx_pkts)と送信パケット(tx_pkts)のカウンタは、show stunコマンドを発行するたびに増加します。

cloclo# show stun

This peer: 10.10.10.10

*Serial0/0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial0/1        open             4510      4513         0

fairbanks# show stun

This peer: 10.20.20.20

*Serial0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial2          open             2260      2257         0

fairbanks# show stun

This peer: 10.20.20.20

*Serial0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial2          open             2270      2267         0

トラブルシュート

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を紹介します。

トラブルシューティングのためのコマンド

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

注：debugコマンドを発行する前に、『debugコマンドの重要な情報』を参照してください。

- debug stun packet:STUNリンクを通過するパケットに関する情報を表示します。

- debug stun event:STUN接続とアクティビティを表示します。

STUNアクティベーション時のデバッグキャプチャ

cloclo# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 232 messages logged

Trap logging: level informational, 43 message lines logged

Log Buffer (64000 bytes):

!--- These timestamped lines each appear on one line in normal output:

*Nov  3 11:35:06.191: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial0/1, changed state to up

*Nov  3 11:35:07.191: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up

*Nov  3 11:35:31.819: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial0/0, changed state to up

*Nov  3 11:35:32.819: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up

*Nov  3 11:35:36.631: STUN sdlc:

00:04:12 Serial0/0       SDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 11:35:37.831: STUN sdlc:

00:00:01 Serial0/0       SDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 11:35:37.859: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) U: UA      PF:1

*Nov  3 11:35:37.879: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:37.907: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.031: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.059: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.091: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) I:         PF:0  NR:000  NS:000

*Nov  3 11:35:38.231: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.295: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) I:         PF:1  NR:001  NS:000

*Nov  3 11:35:38.431: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.459: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.555: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) I:         PF:0  NR:001  NS:001

*Nov  3 11:35:38.631: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.691: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) I:         PF:1  NR:002  NS:001

*Nov  3 11:35:38.831: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:38.859: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.031: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.059: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.231: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.259: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.431: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.563: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

cloclo#

fairbanks# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 203 messages logged

Trap logging: level informational, 40 message lines logged

Log Buffer (64000 bytes):

!--- These timestamped lines each appear on one line in normal output:

*Nov  3 09:38:12.759: %SYS-5-CONFIG_I:

Configured from console by console

*Nov  3 09:38:14.231: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial2, changed state to up

*Nov  3 09:38:15.231: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial2, changed state to up

*Nov  3 09:38:44.687: STUN sdlc:

00:04:41 Serial0         NDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 09:38:45.887: STUN sdlc:

00:00:01 Serial0         NDI: (001/008) U: SNRM    PF:1  @

*Nov  3 09:38:45.899: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) U: UA      PF:1

*Nov  3 09:38:45.935: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:45.947: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.087: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.099: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.155: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) I:         PF:0  NR:000  NS:000

*Nov  3 09:38:46.287: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.323: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) I:         PF:1  NR:001  NS:000

*Nov  3 09:38:46.487: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.499: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.615: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) I:         PF:0  NR:001  NS:001

*Nov  3 09:38:46.687: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.719: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) I:         PF:1  NR:002  NS:001

*Nov  3 09:38:46.887: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:46.899: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.087: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.099: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.287: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.299: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

fairbanks#

関連情報

- STUN（シリアルトンネル）およびBSTUN（ブロックシリアルトンネル）に関するサポートページ

- ツールとリソース

- テクニカルサポート - Cisco Systems