内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

STUNの状態

関連情報

概要

このドキュメントでは、show stun コマンドの出力の State フィールドの値を定義します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

STUNの状態

Stateフィールドには、2つのシリアルトンネル(STUN)ピアルータ間の接続のステータスが表示されます。[State]フィールドには、次のいずれかの値を指定できます。

- dead：開こうとしていますが、失敗しています（または接続が切断されました）。

- closed：アクティビティなし。

- opening：開こうとしていて、接続を待っています。

- openwait：開いて接続を待っています。

- open：完全に接続され、STUNデータを交換できます。

- direct：同じボックス内の2つのポート間の直接接続。これらの間の接続状態を考慮する必要はありません。

注：STUNピア接続は、トンネルを通過するトラフィックがある場合にのみ開かれ、それ以外の場合は閉じられたままになります。この動作は、データリンクスイッチング(DLSw)とは異なり、ピア間でIP接続が確立するとすぐにピアが接続状態になってしまいます。

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems