内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

確認

関連するシスコ サポート コミュニティ ディスカッション

概要

このドキュメントでは、OSPF （Open Shortest Path First）ドメインでASBR （自律システム境界ルータ）によって外部LSA （リンクステート アドバタイズメント）のフォワーディング アドレスの選択に使用される概念を説明します。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は次のトピックについての専門知識を有している必要があります。

- 基本的な IP ルーティング

- OSPF ルーティング プロトコルの概念と条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

確認

以下の画像は、このドキュメントの残りの部分で使われるサンプル トポロジを示しています。

R3は、OSPF Not-So-Stubby Area （NSSA）にルート マップを使用してネットワーク192.168.20.0/24を再配布します。OSPFドメインにルートを再配布する方法を使用できます。

R3の関連configurtion:

router ospf 1

router-id 192.168.3.3

area 1 nssa

redistribute connected metric-type 1 subnets route-map CONN

network 10.143.31.0 0.0.0.255 area 1

route-map CONN, permit, sequence 10

Match clauses:

interface Ethernet0/1

Set clauses:

Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes

interface Ethernet0/1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

異なるルータ間のOSPFネイバーシップ:

R1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.168.3.3       0   FULL/  -        00:00:38    10.143.31.234   Ethernet0/2

R2#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.168.3.3       0   FULL/  -        00:00:36    10.143.31.230   Ethernet0/0

R3#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.168.1.1       0   FULL/  -        00:00:34    10.143.31.233   Ethernet0/2

192.168.2.2       0   FULL/  -        00:00:30    10.143.31.229   Ethernet0/0

R1とR2の外部ルート「192.168.20.0」のメトリックを見ると、R1のメトリックが30で、R2のメトリックが40であることがわかります。R3に同じ方法で接続されている場合でも違いがあります。

R1#sh ip route 192.168.20.0

Routing entry for 192.168.20.0/24

Known via "ospf 1", distance 110, metric 30, type NSSA extern 1

Last update from 10.143.31.234 on Ethernet0/2, 00:00:31 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 10.143.31.234, from 192.168.3.3, 00:00:31 ago, via Ethernet0/2

Route metric is 30, traffic share count is 1

R2#sh ip route 192.168.20.0

Routing entry for 192.168.20.0/24

Known via "ospf 1", distance 110, metric 40, type NSSA extern 1

Last update from 10.143.31.230 on Ethernet0/0, 00:00:26 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 10.143.31.230, from 192.168.3.3, 00:00:26 ago, via Ethernet0/0

Route metric is 40, traffic share count is 1

R1とR2でこのプレフィクスのLSA情報:

R1#sh ip ospf database nssa-external

OSPF Router with ID (192.168.1.1) (Process ID 1)

Type-7 AS External Link States (Area 1)

Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0

LS age: 334

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, DC, Upward)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 192.168.20.0 (External Network Number )

Advertising Router: 192.168.3.3

LS Seq Number: 80000003

Checksum: 0xA0E3

Length: 36

Network Mask: /24

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

MTID: 0

Metric: 20

Forward Address: 10.143.31.234

External Route Tag: 0

R2#sh ip ospf database nssa-external

OSPF Router with ID (192.168.2.2) (Process ID 1)

Type-7 AS External Link States (Area 1)

Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0

LS age: 352

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, DC, Upward)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 192.168.20.0 (External Network Number )

Advertising Router: 192.168.3.3

LS Seq Number: 80000003

Checksum: 0xA0E3

Length: 36

Network Mask: /24

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

MTID: 0

Metric: 20

Forward Address: 10.143.31.234

External Route Tag: 0

タイプ7 LSAのフォワーディングアドレスがR1とR2の両方で同じであることがわかります。また、このフォワーディングアドレスはR3とR1のインターフェイスに属します。このフォワーディングアドレスはR1に直接接続されていますが、R2にはR3経由で到達できます。

フォワーディング アドレスの同様の状況がR1で確認されるため、R3がR3とR2の間のリンクのIPアドレスを選択します。

フォワーディング アドレスは、次のルールを使用してASBRで選択:

1. エリアで設定されたループバックがあればループバックIPアドレスは転送先として選択されます。

2. 最初の条件を満たしていないOSPFインターフェイス リストの最初のインターフェイスIPアドレスは転送先として選択されます。「show ip ospf interface brief」コマンドを使用してOSPFインターフェイス リストを表示できます。上のインターフェイスがOSPFに接続された最後のインターフェイスです。

R3#sh ip ospf interface brief

Interface    PID   Area            IP Address/Mask    Cost  State Nbrs F/C

Et0/2        1     1               10.143.31.234/30   10    P2P   1/1

Et0/0        1     1               10.143.31.230/30   10    P2P   1/1

「show ip ospf interface brief」その上のEt0/2いるIPアドレスが転送先として選択された理由理由です。

デフォルト設定にEt0/0の設定を変更すると、OSPFから取り外させます。設定を追加することで、OSPFは、これを接続します。  このEt0/0が「show ip ospf interface brief」の出力の一番上に表示された。

R3#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R3(config)#

R3(config)#default interface e0/0

Interface Ethernet0/0 set to default configuration

*Aug  3 11:25:47.625: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.2.2 on Ethernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

R3(config)#interface Ethernet0/0

R3(config-if)# ip address 10.143.31.230 255.255.255.252

R3(config-if)# ip ospf network point-to-point

R3(config-if)#end

R3#*Aug  3 11:26:03.995: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.2.2 on Ethernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R3#sh ip ospf interface brief

Interface    PID   Area            IP Address/Mask    Cost  State Nbrs F/C

Et0/0        1     1               10.143.31.230/30   10    P2P   1/1

Et0/2        1     1               10.143.31.234/30   10    P2P   1/1

この変更はEt0/0で設定されたIPアドレスでフォワーディング アドレスの再計算が発生します。

R1#sh ip ospf database nssa-external

OSPF Router with ID (192.168.1.1) (Process ID 1)

Type-7 AS External Link States (Area 1)

Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0

LS age: 284

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, DC, Upward)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 192.168.20.0 (External Network Number )

Advertising Router: 192.168.3.3

LS Seq Number: 80000004

Checksum: 0x6621

Length: 36

Network Mask: /24

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

MTID: 0

Metric: 20

Forward Address: 10.143.31.230

External Route Tag: 0

R2#sh ip ospf database nssa-external

OSPF Router with ID (192.168.2.2) (Process ID 1)

Type-7 AS External Link States (Area 1)

Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0

LS age: 303

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, DC, Upward)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 192.168.20.0 (External Network Number )

Advertising Router: 192.168.3.3

LS Seq Number: 80000004

Checksum: 0x6621

Length: 36

Network Mask: /24

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

MTID: 0

Metric: 20

Forward Address: 10.143.31.230

External Route Tag: 0

「show ip route」の出力は、R1の外部ルートに到達するためのメトリックが40で、R2のメトリックが30であることを示します。これは以前の出力とは逆です。

R1#sh ip route 192.168.20.0

Routing entry for 192.168.20.0/24

Known via "ospf 1", distance 110, metric 40, type NSSA extern 1

Last update from 10.143.31.234 on Ethernet0/2, 00:06:14 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 10.143.31.234, from 192.168.3.3, 00:06:14 ago, via Ethernet0/2

Route metric is 40, traffic share count is 1

R2#sh ip route 192.168.20.0

Routing entry for 192.168.20.0/24

Known via "ospf 1", distance 110, metric 30, type NSSA extern 1

Last update from 10.143.31.230 on Ethernet0/0, 00:06:29 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 10.143.31.230, from 192.168.3.3, 00:06:29 ago, via Ethernet0/0

Route metric is 30, traffic share count is 1

この変更は予測不可能であり、ネットワーク コンバージェンスにより、転送アドレスとしてループバックIPアドレスを設定することをお勧めします。

R3(config)#int lo0

R3(config-if)#ip address 192.168.3.3 255.255.255.255

R3(config-if)#router ospf 1

R3(config-router)#network 192.168.3.3 0.0.0.0 area 1

R3(config-router)#end

これは、R1とR2の両方の等しいメトリックが発生します:

R1#sh ip ospf database nssa-external

OSPF Router with ID (192.168.1.1) (Process ID 1)

Type-7 AS External Link States (Area 1)

Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0

LS age: 1

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, DC, Upward)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 192.168.20.0 (External Network Number )

Advertising Router: 192.168.3.3

LS Seq Number: 80000005

Checksum: 0x872F

Length: 36

Network Mask: /24

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

MTID: 0

Metric: 20

Forward Address: 192.168.3.3

External Route Tag: 0

R1#sh ip route 192.168.20.0

Routing entry for 192.168.20.0/24

Known via "ospf 1", distance 110, metric 31, type NSSA extern 1

Last update from 10.143.31.234 on Ethernet0/2, 00:01:27 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 10.143.31.234, from 192.168.3.3, 00:01:27 ago, via Ethernet0/2

Route metric is 31, traffic share count is 1

R2#sh ip ospf database nssa-external

OSPF Router with ID (192.168.2.2) (Process ID 1)

Type-7 AS External Link States (Area 1)

Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0

LS age: 6

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, DC, Upward)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 192.168.20.0 (External Network Number )

Advertising Router: 192.168.3.3

LS Seq Number: 80000005

Checksum: 0x872F

Length: 36

Network Mask: /24

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

MTID: 0

Metric: 20

Forward Address: 192.168.3.3

External Route Tag: 0

R2#sh ip route 192.168.20.0

Routing entry for 192.168.20.0/24

Known via "ospf 1", distance 110, metric 31, type NSSA extern 1

Last update from 10.143.31.230 on Ethernet0/0, 00:01:57 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 10.143.31.230, from 192.168.3.3, 00:01:57 ago, via Ethernet0/0

Route metric is 31, traffic share count is 1

注：外部LSAのフォワーディング アドレスが、宛先に関する詳細はOSPFフォワーディング アドレスに関する一般的なルーティング問題"を参照してください。