内容

概要

エラー メッセージの説明

トラブルシューティングのためのコマンド

考えられる原因

概要

このドキュメントでは、「OSPF-5-ADJCHG:..ネイバーダウン：Too many retransmissions」Open Shortest Path First（OSPF）エラー メッセージをトラブルシューティングする方法について説明します。

エラー メッセージの説明

OSPF 隣接関係がダウンすると、このエラー メッセージが表示されます。

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on TenGigabitEthernet2/1

from FULL to DOWN, Neighbor Down: Too many retransmissions

このエラーメッセージは、OSPFパケットの再送信が、OSPFの再送信の制限である25に達するまで発生することを意味します。その時点で、OSPF隣接関係がダウンし、エラーメッセージが生成されます。

トラブルシューティングのためのコマンド

OSPF の再送信を調べるには、show ip ospf neighbor detail コマンドを入力します。次に、show ip ospf neighbor detail コマンドの出力例を示します。

Router#show ip ospf neighbor gigabitEthernet 0/1 detail

Neighbor 10.100.100.1, interface address 10.1.1.1

In the area 0 via interface GigabitEthernet0/1

Neighbor priority is 0, State is LOADING, 5 state changes

DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0

Options is 0x12 in Hello (E-bit L-bit )

Options is 0x52 in DBD (E-bit L-bit O-bit)

LLS Options is 0x1 (LR)

Dead timer due in 00:00:33

Neighbor is up for 00:02:06

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of

retransmission 0

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Number of retransmissions for last link state request

packet 25

Poll due in 00:00:03

または、OSPF の再送信の確認するために、show ip ospf retransmission-list コマンドを入力することもできます。このコマンドは、再送信を待機しているリンクステート アドバタイズメント（LSA）をすべて含むリストを表示します。次に、show ip ospf retransmission-list コマンドの出力例を示します。

Router# show ip ospf retransmission-list serial 0

OSPF Router with ID (192.168.1.12) (Process ID 1)

Neighbor 192.168.1.11, interface Serial0 address 172.16.1.11

Link state retransmission due in 3764 msec, Queue length 2

Type   LS ID          ADV RTR        Seq NO       Age    Checksum

1      192.168.1.12   192.168.1.12   0x80000210   0      0xB196

考えられる原因

エラー メッセージの生成を引き起こす可能性がある原因の一部を次に示します（このリストは完全ではありません）。

- リンクでパケット損失があり、OSPF パケットがドロップされている。

- ip ospf mtu-ignore コマンドが設定されている。詳細については、Cisco のドキュメント「ip ospf mtu-ignore コマンド」を参照してください。

- 最大伝送ユニット（MTU）と OSPF パケットのサイズに関連する問題がある。詳細については、Cisco ドキュメントの「OSPF, MTU および LSA パッキングのテクニカル ノート」を参照してください。