内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

基本的な手順

コンフィギュレーション

検証

はじめに

このドキュメントでは、SNMP v2およびv3設定でNexus 5000、7000、9000のOIDを除外する方法について説明します。

前提条件

要件

Object Identifier（OID；オブジェクト識別子）除外を実装する前に、次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Simple Network Management Protocol(SNMP)に精通していること

- デバイス設定モードへのアクセス

- 除外するOIDの理解

- SNMPコミュニティおよびユーザ設定の理解

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のNexusモデルを使用したラボテストに基づいています。

- Nexus 5k

- Nexus 7000

- Nexus 9000

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

SNMPの世界では、Management Information Base（MIB；管理情報ベース）ツリーの解析が困難になり、特定のOIDで停止に達すると、ウィンドウタイムアウトなどの問題が発生する場合があります。また、問題のあるOIDを継続的にポーリングすることで、不要で影響のないアラートがトリガーされる場合にも、一般的な問題が発生します。このようなシナリオを取り除く方法の1つとして、除外を作成し、その特定のOIDをスキップしてMIB構造の残りの部分に進むようにデバイスに指示する方法があります。面倒なOIDをバイパスし、MIB構造の残りの部分を続行するようにデバイスを設定することで、MIBツリーの円滑なフローを促進できます。

注：この除外は、MIBツリーからのデータの読み取り方法に影響する可能性があることに注意してください。これらの除外に進む前に、注意してOIDの必要性を確認してください。

通常、OIDを除外すると、アグリゲーションサービスルータ(ASR)、Catalystスイッチ(CAT)、統合サービスルータ(ISR)などのデバイスで単純なプロセスが実行されますが、Nexusデバイスでこの課題を解決するには、ビューがないため複雑になります。この記事では、ロールを紹介し、それらをコミュニティ/ユーザにマッピングすることで革新的なアプローチを考察し、Nexus 5000、7000、9000デバイスでのSNMP v2およびv3設定でOIDを除外するためのソリューションを示します。

基本的な手順

アクセスコンフィギュレーションモード：

#conf t

OID除外のロールの定義：

#role name <name_of_role>

#rule 1 permit read feature snmp

#rule 2 deny {read/ read-write} oid <oid_you_want_to_exclude>

ヒント:{read/ read-write}を使用すると、SNMP操作を「read」または「read-write」から選択できます。通常、「読み取り」操作には情報の取得が含まれ、「読み取り/書き込み」操作には情報の取得と変更が含まれます。必要に応じて、読み取り/読み取り/書き込みを選択できます。

設定モードを終了します。

#exit

SNMPコミュニティ/ユーザに設定を適用します。

SNMPv2の場合

#snmp-server community <name_of_community_you_want_to_map> group <name_of_role>

SNMPv3の場合

#snmp-server user <user_to_map_with> <name_of_role> auth {sha/md5} <authentication_password> priv {aes/des} <priv_password>

コンフィギュレーション

注：この例では、OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3(ifType)が除外されています。ifType OIDは、必ず除外するOIDに置き換えてください。

OIDのifTypeを除外するロールの定義：

switch#

switch# config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)# role name deny_oid

switch(config-role)# rule 1 permit read feature snmp

switch(config-role)# rule 2 deny read oid 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3

switch(config-role)# exit

switch(config)# exit

switch# sh role name deny_oid

Role: deny_oid

Description: new role

Vlan policy: permit (default)

Interface policy: permit (default)

Vrf policy: permit (default)

-------------------------------------------------------------------

Rule    Perm    Type        Scope               Entity

-------------------------------------------------------------------

2       deny    read        oid                 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3

1       permit  read        feature             snmp

switch#

deny_oidの役割を持つSNMPv2コミュニティの作成:

switch(config)# snmp-server community snmpv2user group deny_oid switch(config)# exit switch# sh snmp community Community Group / Access context acl_filter _________ ______________ _______ __________ snmpv2user deny_oid switch#

deny_oidロールを持つSNMPv3ユーザを作成します。

switch# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. switch(config)# snmp-server user snmpv3user deny_oid auth sha password!123 priv ? WORD Privacy password for user (Max Size 134) switch(config)# snmp-server user snmpv3user deny_oid auth sha password!123 priv password!123 switch(config)# do sh snmp user ______________________________________________________________ SNMP USERS ______________________________________________________________ User Auth Priv(enforce) Groups acl_filter ____ ____ _____________ ______ __________ admin md5 aes-128(no) network-admin snmpv3user sha aes-128(no) deny_oid ______________________________________________________________ NOTIFICATION TARGET USERS (configured for sending V3 Inform) ______________________________________________________________ User Auth Priv ___ ____ ____ switch(config)#

検証

注:ifType OIDのポーリングを確認するために、テストユーザ「trial」が使用されました。残りのユーザはdeny_oidロールでマッピングされ、図に示すようにifType OIDのデータは表示されませんでした。

除外しないSNMPwalk:

注：記事全体では、デバイスのIPアドレスの代わりにa.b.c.dが使用されています。

[root@user ~]# snmpwalk -v2c -c trial a.b.c.d 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 IF-MIB::ifType.83886080 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436207616 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436208128 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436208640 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436209152 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436209664 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436210176 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436210688 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436211200 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436211712 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) ^C

除外されたOIDを持つSNMPv2のSNMPwalk:

[root@user ~]# snmpwalk -v2c -c snmpv2user a.b.c.d 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 IF-MIB::ifType = No Such Object available on this agent at this OID

注:OIDを除外しないポーリングを示すために、新しいユーザ「trialv3」が作成されました。

OIDを除外しないSNMPwalk:

[root@user ~]# snmpwalk -v3 -u trialv3 -l authPriv -a sha -A 'password!123' -x aes -X 'password!123' a.b.c.d 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 IF-MIB::ifType.83886080 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436207616 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436208128 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436208640 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436209152 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436209664 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436210176 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436210688 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436211200 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436211712 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) IF-MIB::ifType.436212224 = INTEGER: ethernetCsmacd(6) ^C [root@user ~]#

除外されたOIDを持つSNMPv3ユーザのSNMPwalk:

[root@user ~]# snmpwalk -v3 -u snmpv3user -l authPriv -a sha -A 'password!123' -x aes -X 'password!123' a.b.c.d 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 IF-MIB::ifType = No Such Object available on this agent at this OID [root@user ~]#