内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

製品番号

機能

プラットフォームのサポート

関連情報

概要

ISDN Basic Rate Interface(BRI)U WAN Interface Card - version 2(WIC-1B-U-V2)は、販売終了のWIC-1B-Uカードに代わるカードとして提供されるようになりました。WICは、混合メディアネットワークモジュールに挿入するか、Cisco 1700、2600、3600、3700シャーシのWICスロットに直接挿入します。WICを介してBRI接続を追加できるため、管理者は貴重なスロットスペースを最大限に活用しながら、同じモジュール上にイーサネットなどの追加の接続オプションを提供できます。

詳細は、『1ポートISDN BRI(U)WANインターフェイスカードについて』を参照してください

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

詳細については、以下の「プラットフォームのサポート」セクションを参照してください。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

製品番号

このドキュメントに関連する製品番号は次のとおりです。

Product

説明

注意事項

WIC-1B-U-V2

1ポートISDN BRI(統合NT1（Uインターフェイス）)

WIC-1B-Uの交換

WIC-1B-U

1ポートISDN BRI(統合NT1（Uインターフェイス）)

販売終了 – 「WIC-1B-U WANインターフェイスカード(WIC)の販売終了のお知らせ」を参照してください。

WIC36-1B-U

1ポートISDN BRI(統合NT1（Uインターフェイス）)

サポート終了/販売終了

機能

次の表に、WIC36-1B-UおよびWIC-1B-Uの機能の詳細を示します。

WIC-1B-U-V2

WIC-1B-U

WIC36-1B-U

- 1つのISDN BRIポート（Uインターフェイス、内部NT-1）

- RJ-45 コネクタ

- 1700、2600、3600、3700でサポート

- Cisco 1600シリーズまたはCisco 1750では使用できません

- ホットスワップはサポートしていませんが、電源がオンの状態で交換しても、ハードウェアの損傷は発生しません。

- 1E2W、2E2W、および1E1R2WネットワークモジュールのスロットW0またはW1に接続可能

- NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、およびNM-2Wでサポート

- 同じネットワークモジュールとWIC36-1B-U WICを混在させることはできません（同じシステム内の別のネットワークモジュールでWIC36-1B-Uを使用できます）。

- WICは、IOS show controllerコマンドでNT-1ステータス情報を提供します

- 1つのISDN BRIポート（Uインターフェイス、内部NT-1）

- RJ-45 コネクタ

- 1600、2600、3600でサポート

- Cisco 1603 または 1604 ベース製品では使用できません

- ホットスワップはサポートしていませんが、電源がオンの状態で交換しても、ハードウェアの損傷は発生しません。

- 1E2W、2E2W、および1E1R2WネットワークモジュールのスロットW0またはW1に接続可能

- NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、およびNM-2Wでサポート

- 同じネットワークモジュールとWIC36-1B-U WICを混在させることはできません（同じシステム内の別のネットワークモジュールでWIC36-1B-Uを使用できます）。

- WICは、IOS show controllerコマンドでNT-1ステータス情報を提供します

- 1つのISDN BRIポート（Uインターフェイス、内部NT-1）

- RJ-45 コネクタ

- Cisco 1600、1700、2600、または3700シリーズとの互換性なし

- ホットスワップはサポートしていませんが、電源がオンの状態で交換しても、ハードウェアの損傷は発生しません。

- 1E2W、2E2W、および1E1R2Wネットワークモジュール（物理的にキー設定）のスロット「W1」にのみ装着できます。

- NM-1E2W、NM-1E1R2W、およびNM-2E2Wカードごとに最大1枚

- 同じネットワークモジュールとWIC-1B-U WICを混在させることはできません（WIC-1B-Uは、同じシステム内の別のネットワークモジュールで使用できます）。

- 販売終了日1997年8月31日

上記の表に示されている図の詳細は、『ネットワークへのISDN BRI U高速WANインターフェイスカードの接続』および『ネットワークへのISDN BRI ST高速WANインターフェイスカードの接続』を参照してください。

プラットフォームのサポート

Platform

Cisco 1600(1)

Cisco 1700(2)

Cisco 2600、2600XM

Cisco 3620、3640、および3640A

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691、3725、3745

キャリア モジュール

不要

不要

オンボード

NM- 2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

不要

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

オンボード

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

WIC-1B-U-V2

サポート対象外

12.0(25)、12.1(19)、12.2(16)、および12.3(1)で最初にサポート

12.0(25)、12.1(19)、12.2(16)、および12.3(1)で最初にサポート

12.0(25)、12.1(19)、12.2(16)、および12.3(1)で最初にサポート

12.3(1)で最初にサポート

12.0(25)、12.1(19)、12.2(16)、および12.3(1)で最初にサポート

すべての Cisco IOS のバージョン

WIC-1B-U

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

Cisco IOSバージョン11.2(4)XA、11.2(5)P、全11.3、全11.3T、全12.x

サポート対象外

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

WIC36-1B-U

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

Cisco IOSバージョン11.x、12.0、12.0T、12.1、12.1T、12.2Tではサポートされていません

サポート対象外

サポート対象外

サポート対象外

(1) Cisco1601(R)、1602(R)、および1605-Rでサポート。

(2) Cisco1603、1603-R、1604、1604-R、および1750ではサポートされていません。

関連情報

- アクセス テクノロジーのサポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems