内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

プラットフォームのサポート

コンフィギュレーション

コネクタのピン配置

LEDの定義

関連情報

概要

1 ポート 4 ワイヤの 56/64 kbps のチャネル サービス ユニット/データ サービス ユニット（CSU/DSU）WAN インターフェイス カード（WIC）（WIC-1DSU-56K4）は、単一の WIC 内で組み合わされ、DDS（専用）と 4 ワイヤ スイッチド 56 kbps データ ネットワーク両方で CSU/DSU 機能を実行します。また、AT&T Publication 62310と互換性のある専用のDigital Data Service(DDS)ポイントツーポイントまたはマルチポイントネットワークにオールレート同期インターフェイスを提供します。WIC-1DSU-56K4は、AT&TのAccuet 56などの4ワイヤスイッチング56データサービスも6をサポートしますSprintのVPN-56に加え、地域通信事業者が提供する多数のスイッチドデータサービス。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

詳細については、以下の「プラットフォームのサポート」セクションを参照してください。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

製品番号

WIC-1DSU-56K4 - One Port Four Wire 56/64 Kbps CSU/DSU WAN Interface Card

機能

このリストでは、WIC-1DSU-56K4に関連する機能について詳しく説明します。

- スイッチド56 kおよびDDS（専用回線）の動作を実装します。

- 2524 ～ 2525の4線式56/64k CSU/DSUに設定された同一のハードウェア機能。

- 同一のCisco IOS®ソフトウェア設定。

- DDS(専用回線)操作をサポート(AT&T Pub)：62310）。

- DDSループレート2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、56、および64 kbpsをサポートします。

- スイッチド56の動作を56 kbpsでサポートします(AT&T Pub.41458、Sprint TS-0046)。

- レシーバの感度は、すべてのループレートで–45dbです。

- セルフテスト機能(電源投入時およびユーザ開始時)およびネットワーク回線およびデータ端末装置(DTE)ループバックを使用します。ユーザが開始したDTE、回線、およびリモートV.54ループバック診断機能。

- UL 1950、UL 1459、CSA 22.2-950、CSA 22.2-255、FCC part 15J Class A、およびFCC part 68に準拠。

プラットフォームのサポート

Platform

Cisco 1600

Cisco 1720

Cisco 2600、2600XM

Cisco 3620、3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691、3725、3745

キャリア モジュール

不要

不要

オンボード

NM- 2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

不要

NM-1E2W、NM-1E1R2W、

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

オンボード

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W、NM-2W

Cisco IOS ソフトウェアのサポート

Cisco IOS バージョン 11.2(9)P、11.3(3)T、およびすべての 12.x

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

Cisco IOSバージョン11.2(4)XA、11.2(5)P、11.3、11.3T、および12.x

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

注：提供されているCisco IOSソフトウェアリリースは、通常、対象のプラットフォーム、モジュール、または機能をサポートするために必要な最低限のバージョンです。Software Advisor（登録済みのお客様専用）を使用して、ご使用中のネットワーク デバイス用の適切なソフトウェアを選択します。ソフトウェア機能を Cisco IOS と CatOS のリリースに照合し、IOS の各リリースを比較し、使用しているハードウェアをサポートしているソフトウェアを探してください。

コンフィギュレーション

WIC-1DSU-56K4インターフェイスカードは、service-moduleコマンドを使用します。次に設定例を示します。

注：フレーミングコマンドやラインコードコマンドは存在しません。これは、56 kカードがT1ではなく、タイムスロットに関連していないためです。T1には24のタイムスロットがあります。24 x 64 DS0=1.544m

このカードは厳密に56 kであり、タイムスロットは関係ありません。

interface serial 0/0

service-module 56k clock rate 56

service-module 56k clock source internal

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no shut

使用可能なコマンドのリストについては、『Cisco Integrated Data Service Unit/Channel Service Unit(DSU/CSU)モジュールおよびWANインターフェイスカードの設定』を参照してください。

ループバックテストを実行するには、『T1/56 K回線のループバックテスト』を参照してください。

コネクタのピン配置

WIC-1DSU-56K4モジュールは、標準ストレートRJ-45ケーブルを使用して、CSU/DSUのRJ-48Sジャックからウォールジャックに接続します。

RJ-48Sピン

信号

1

受信リング

0

受信ティップ

7

リング

8

ヒント

LEDの定義

ラベル

信号

定義

DCD

データ搬送検出

通常または常に設定します。通常/DDS:データキャラクタが受信されると点灯します。通常/SW56:有効な接続が確立されると点灯します。

RD

データ受信

受信データ文字がDSUモジュールからルータにクロック供給されている場合に点灯します。

結核

データ送信

送信データ文字がルータからDSUモジュールにクロック供給されている場合に点灯します。

LB

ループバック

ループバックがアクティブな場合は常に点灯しています。

AL

アラーム

マスクされていないアラーム状態が存在する場合はいつでも点灯します。

- ネットワークからのOOS/OOF

- 受信信号なし

- 封止電流なし

- 64 Kのフレーム同期なし

- 適応を評価しようとする

- 電話会社からのRT（DSUループバック）、LL（CSUループバック）

- リモートDSUからのリモートデジタルループバック(RDL)

関連情報

- 1ポート、4ワイヤ、56/64 kbps DSU/CSU WANインターフェイスカード

- Cisco 統合データ サービス ユニットおよびチャネル サービス ユニット（DSU/CSU）モジュールと WAN インターフェイス カードの設定

- シスコアクセスルータ向けシスコネットワークモジュールおよびサービスモジュールの概要

- ダイヤルおよびアクセス テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems