内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景理論

設定

SRBおよびIP 用マルチリング 用のRSM でのトークンリングの設定

同じスイッチ上のイーサネットとトークンリングVLAN 間の通信

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、Catalyst 5000 およびルート スイッチ モジュール（RSM）のトークン リング スイッチングの設定方法について説明します。 特に、このドキュメントでは、ソースルート ブリッジング環境で IP をルーティングさせるための、RSM を備えた Catalyst 5000 の設定、およびその手順について説明します。また、RSM を介したイーサネット VLAN とトークン リング VLAN 間の通信の設定例を紹介します。このドキュメントでは、最も頻繁に使用されるいくつかの show コマンドについても説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- トークンリングブリッジリレー機能(TrBRF)およびトークンリングコンセントレータリレー機能(TrCRF)を含む、トークンリングスイッチングの概念。

- シスコのルータとスイッチの設定と管理方法

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- スーパーバイザエンジンIIIソフトウェアバージョン4.5(6)を搭載したCatalyst 5505。次のコンポーネントがインストールされています。

- Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.1(2)とIBMフィーチャセットを搭載したルートスイッチモジュール

- ソフトウェアバージョン4.5(6)が稼働するイーサネットブレード

- ソフトウェアバージョン3.3(2)が稼働するトークンリングブレード

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景理論

1つのVLANが1つの物理イーサネットセグメント（ブロードキャストドメインなど）を実質的に表すイーサネットVLANとは異なり、トークンリングスイッチングではブロードキャストドメインごとに複数のVLANが使用されます。中心となる概念は、トークンリングブリッジリレー機能(TrBRF)VLANです。これは、トークンリングネットワークのブリッジング機能を表すVLANです。このTrBRFまたはブリッジでは、1つ以上のトークンリングコンセントレータリレー機能(TrCRF)VLANを設定します。これらは、トークンリングネットワークの物理リングに似ています。定義の一部として、それぞれに一意のリング番号を割り当てる必要があります。

異なるTrCRF上のエンドデバイスは、TrBRFのブリッジング機能を介して、外部ブリッジやルータなしで相互に通信できます。1台のスイッチに複数のTrBRF VLANを設定し、それぞれに関連するTrCRF VLANを設定できます。ただし、TrBRF間の通信には、ルータなどの外部デバイスが必要です。

TrBRF VLANは、次の2つの方法で設定できます。トランスペアレントブリッジまたはソースルートブリッジとして使用できます。一般的なトークンリングスイッチは、すでにソースルートブリッジング(SRB)を使用しているIBMの店舗に設置されているため、TrBRFの最も一般的な設定はソースルートブリッジです。

イーサネットVLANなどのトークンリングVLANでは、ループを回避するためにスパニングツリーアルゴリズムを実行する必要があります。ただし、イーサネットVLANとは異なり、TrBRFレベルとTrCRFレベルの2つのインスタンスを実行する必要があります。

TrBRFがトランスペアレントブリッジ(mode srt)として機能している場合(従属TrCRFを設定するときにmode srt)、TrBRFレベル(stp ieee)でスパニングツリープロトコルとしてIEEEを実行するように設定する必要があります。

TrBRFがソースルートブリッジ(mode srb)として機能している場合(依存するTrCRFを設定するときにmode srb)、TrBRFレベル(ibm stp)でスパニングツリープロトコルとしてIBMを実行するように設定する必要があります。

TrCRFレベルで動作するスパニングツリープロトコルは、ブリッジモードに基づいて自動的に選択されます。ブリッジモードがSRB（たとえば、TrBRFがIBMスパニングツリープロトコルを実行している）の場合、IEEEスパニングツリープロトコルはTrCRFレベルで実行されます。ブリッジモードがトランスペアレントブリッジング(T)の場合（TrBRFがすでにIEEEスパニングツリープロトコルを実行している場合など）、TrCRFレベルで実行されるスパニングツリープロトコルはCISCOです。

TrBRFとTrCRFの概念の詳細については、「トークンリングスイッチングの概念」を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注： このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

トークンリングVLANを設定する前に、ドメイン内のすべてのトークンリングスイッチでVLAN Trunking Protocol(VTP)V2を実行する必要があります。既存のVTPドメインの中断を回避するには、新しく追加したスイッチをトランスペアレントモードまたはクライアントモードとして設定します。

set vtp domain cisco mode transparent V2 enable

VTPの詳細については、『VTPの設定』を参照してください。デフォルトモードはserverです。

次に、スイッチでTrBRF VLANまたはVLANを設定します。この例では、最も一般的なタイプの設定であるため、2つの異なるTrBRFがソースルートブリッジとして設定されています。

1. スイッチにTrBRF VLANを作成します。

これは、接続されたエンドデバイスが割り当てられたポートを持つTrCRF VLANの親です。

注：ソースルートブリッジングを実行しているため、スパニングツリープロトコルはibmに設定されます。

set vlan 100 type trbrf name test_brf bridge 0xf stp ibm

set vlan 200  type trbrf name test_brf2  bridge 0xf stp ibm

2. TrCRF VLANを作成します。

注：モードはSRBに設定され、リング番号は次の例に示すように16進数または10進数で入力できます。ただし、設定を表示すると、スイッチでは16進数で表示されます。

set vlan 101 type trcrf name test_crf101  ring 0x64  parent 100 mode srb

!--- All rings in hexadecimal.

set vlan 102 type trcrf name test_crf102  ring 0x65 parent 100 mode srb

set vlan 103 type trcrf name test_crf103 ring 0x66 parent 100 mode srb

set vlan 201 type trcrf name test_crf201 decring 201 parent 200 mode srb

!--- All rings in decimal.

set vlan 202 type trcrf name test_crf202 decring 202 parent 200 mode srb

set vlan 203 type trcrf name test_crf203 decring 203 parent 200 mode srb

3. VLANをスイッチネットワーク内のポートに割り当てます。

イーサネットポートを割り当てるのと同じ方法で、ポートをCRF VLANに割り当てます。

たとえば、ポート8/1-4をVLAN 101(リング番号100(0x64))に割り当てます。 すべてのトークンリングポートのデフォルトVLANは1003（すべてのイーサネットポートのデフォルトVLAN 1と同じ）であるため、VLAN 1003も変更されます。

ptera-sup (enable) set vlan 101 8/1-4

VLAN 101 modified.

VLAN 1003 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

101   8/1-4

ptera-sup (enable) set vlan 201 8/5-8

VLAN 201 modified.

VLAN 210 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

201   5/1

8/5-8

必要なすべてのトークンリングポートをTrCRF VLANに割り当てると、スイッチの設定が完了します。同じVLANのTrCRF内のデバイスは、それらの間でルートブリッジをソースできます。

IP接続の場合、これはブリッジ環境であるため、すべてのエンドデバイスが同じIPネットワークに属している必要があります。ただし、TrBRFはソースルートブリッジとして機能するため、異なるTrCRFに接続されたルータでは、ルーティング情報フィールド(RIF)をキャッシュして使用するために、マルチリングオプションが必要です。

たとえば、TrCRF 101に接続された外部ルータのトークンリングインターフェイスは次のように設定されます。

source-bridge ring-group 2000

!

interface token-ring 0

ip address 1.1.1.10 255.255.255.0

multiring all

source-bridge 100 1 2000

!--- The ring number is 100, to match CRF 101 ring number; !--- and 2000 is the virtual ring number of the router.

source-bridge spanning

SRBおよびIP 用マルチリング 用のRSM でのトークンリングの設定

ソースルートブリッジドネットワークでIPをルーティングする場合は、設定にマルチリングを追加し、ソースルートブリッジングを設定する必要があります。これは、RSMでは、スイッチからRSMにブリッジを拡張しているため、マルチリングコードがRIFに付加する疑似リングを作成する必要があるためです。この疑似リングは、マルチリングコードの下でRSMに割り当てられている親TrBRFの下にTrCRFを作成するときに作成します。

RSMのソースルートブリッジングも設定する必要があるため、インターフェイスVLANをRSMの仮想リングに結び付ける必要があります。これは、RSMの仮想リングと一致するリング番号を持つTrBRFごとにTrCRFを作成する場合に行われます。実際には、同じリング番号を持つマルチリングとソースルートブリッジングの両方に同じTrCRFを使用できます。次の図を参照してください。

この例では、global source-bridge ring-group 1000コマンドを使用して、RSMを仮想リング1000として設定します。

1. 次のコマンドを使用して、スイッチ上で対応する疑似TrCRFを設定し、各TrBRFに1つずつ設定します。

set vlan 104 type trcrf name test_crf104 decring 1000  parent 100 mode srb

set vlan 204 type trcrf name test_crf204 decring 1000  parent 200 mode srb

注：上記のTrCRFのリング番号は、RSM 1000の仮想リングと一致する必要があります。また、疑似TrCRFにはポートが割り当てられていません。物理ポートは、このドキュメントのメインの「設定」セクションのステップ3の例に示すように、TrCRF 101および201に割り当てられています。

2. スイッチで設定されたTrBRFごとに、RSMにinterface vlanコマンドを追加します。

interface vlan100 type trbrf

interface vlan200 type trbrf

3. VLANインターフェイスにマルチリングおよびソースルートブリッジング(SRB)コマンドを追加します。

これらは、ルータの仮想リングにマッピングするために割り当てられたTrCRF VLANをルータに伝えます。このドキュメントの例では、ルータのリンググループに一致するリング番号が1000のVLAN 104および204です。

IPトラフィックをルーティングするには、次の設定になるようにIPアドレスを追加する必要もあります。

source-bridge ring-group 1000

!

interface vlan100 type trbrf

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

multiring trcrf-vlan 104 ring 1000

multiring all

source-bridge trcrf-vlan 104 ring-group 1000

source-bridge spanning

!

interface Vlan200 type trbrf

ip address 1.1.2.1 255.255.255.0

multiring trcrf-vlan 204 ring 1000

multiring all

source-bridge trcrf-vlan 204 ring-group 1000

source-bridge spanning

!

注：簡単にするため、この例ではIPプロトコルの設定を示していません。

同じスイッチ上のイーサネットとトークンリングVLAN 間の通信

トークンリングVLANとイーサネットVLANは同じスイッチに設定できますが、トラフィックを送信できるのはRSMまたは外部ルータを使用した場合だけです。

このドキュメントで前述したように、スイッチとRSMがすでに設定されている場合は、イーサネットVLANを追加し、2つのメディア間でトラフィックをブリッジするためにRSMでソースブリッジトランスレーショナルを設定できます。

1. イーサネットVLANを設定し、set vlanコマンドでポートを割り当てます。

ptera-sup (enable) set vlan 500 3/1-5

Vlan 500 configuration successful

VLAN 500 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

500   3/1-5

2. RSMのVLANインターフェイスを設定し、トランスペアレントブリッジグループに配置します。

interface vlan 500

bridge-group 1

bridge 1 protocol ieee

3. source-bridge transparent ring-group pseudo-ring bridge-number tb-groupコマンドを使用して、ソースブリッジのトランスレーショナルを設定します。

- ring-groupは、RSMに設定されているソースブリッジリンググループ仮想リングです。この例の場合は、1000 です。

- pseudo-ringは、このトランスペアレントブリッジングドメインに割り当てられるリング番号です。任意の番号を選択できますが、実際のリング番号はソースルートブリッジドネットワーク内で一意である必要があるのと同じ方法で一意である必要があります。前の例では、リング番号は3000です。

- bridge-numberは、トランスペアレントブリッジグループから送信され、ソースルートブリッジドネットワークに送信されるフレームでRIFを形成するために使用されるブリッジ番号です。この場合、1を使用しています。

- tb-groupは、トランスペアレントブリッジグループ番号です。この例の場合は、1 です。

source-bridge transparent 1000 3000 1 1

source-bridge ring-group 1000

!

interface vlan100 type trbrf

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

multiring trcrf-vlan 104 ring 1000

multiring all

source-bridge trcrf-vlan 104 ring-group 1000

source-bridge spanning

!

interface Vlan200 type trbrf

ip address 1.1.2.1 255.255.255.0

multiring trcrf-vlan 204 ring 1000

multiring all

source-bridge trcrf-vlan 204 ring-group 1000

source-bridge spanning

!

interface vlan 500

ip address 1.1.3.1 255.255.255.0

bridge-group 1

bridge 1 protocol ieee

注：このシナリオでは、IPはブリッジではなくルーティングされています。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

show vlan：スイッチで、設定されているVLAN、ブリッジモード、スパニングツリーを確認できます。

ptera-sup (enable) show vlan

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports   VLANs

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    3       3/6-24

6/1-24

10/1-12

100  test_brf                         active    8       8           101, 102, 103, 104

105

101  test_crf101                      active    10      8/1-4

102  test_crf102                      active    11

103  test_crf103                      active    12

104  test_crf104                      active    13

105  test_crf105                      active    14

200  test_brf2                        active    9       9           201, 202, 203, 204

205

201  test_crf201                      active    15      8/5-8

202  test_crf202                      active    16

203  test_crf203                      active    17

204  test_crf204                      active    18

205  test_crf205                      active    19

210  VLAN0210                         active    98

500  VLAN0500                         active    20      3/1-5

1002 fddi-default                     active    4

1003 trcrf-default                    active    7       8/9-16

1004 fddinet-default                  active    5

1005 trbrf-default                    active    6       6           1003

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BrdgNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ ------ ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -      -    -        0      0

100  trbrf 100100     4472  -      -      0xf    ibm  -        0      0

101  trcrf 100101     4472  100    0x64   -      -    srb      0      0

102  trcrf 100102     4472  100    0x65   -      -    srb      0      0

103  trcrf 100103     4472  100    0x66   -      -    srb      0      0

104  trcrf 100104     4472  100    0x3e8  -      -    srb      0      0

105  trcrf 100105     4472  100    0x7d0  -      -    srb      0      0

200  trbrf 100200     4472  -      -      0xf    ibm  -        0      0

201  trcrf 100201     4472  200    0xc9   -      -    srb      0      0

!--- All ring numbers are displayed in hexadecimal.

202  trcrf 100202     4472  200    0xca   -      -    srb      0      0

203  trcrf 100203     4472  200    0xcb   -      -    srb      0      0

204  trcrf 100204     4472  200    0x3e8  -      -    srb      0      0

205  trcrf 100205     4472  200    0x7d0  -      -    srb      0      0

210  enet  100210     1500  -      -      -      -    -        0      0

500  enet  100500     1500  -      -      -      -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -      -    -        0      0

1003 trcrf 101003     4472  1005   0xccc  -      -    srb      0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      0x0    ieee -        0      0

1005 trbrf 101005     4472  -      -      0xf    ibm  -        0      0

VLAN DynCreated

---- ----------

1    static

100  static

101  static

102  static

103  static

104  static

105  static

200  static

201  static

202  static

203  static

204  static

205  static

210  static

500  static

1002 static

1003 static

1004 static

1005 static

VLAN AREHops STEHops Backup CRF 1q VLAN

---- ------- ------- ---------- -------

101  7       7       off

102  7       7       off

103  7       7       off

104  7       7       off

105  7       7       off

201  7       7       off

202  7       7       off

203  7       7       off

204  7       7       off

205  7       7       off

1003 7       7       off

ptera-sup (enable)

show spantree TrBRF vlan_number ：接続されているポートや転送されているポートなどの重要な情報を表示し、TrBRFレベルで実行されているスパニングツリーモードを表示します。

ptera-sup (enable) show spantree 100

VLAN 100

Spanning tree enabled

Spanning tree type          ibm

Designated Root             00-10-1f-29-f9-63

Designated Root Priority    32768

Designated Root Cost        0

Designated Root Port        1/0

Root Max Age   10 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 4  sec

Bridge ID MAC ADDR          00-10-1f-29-f9-63

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 10 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 4  sec

Port,Vlan                Vlan Port-State    Cost  Priority Portfast   Channel_id

------------------------ ---- ------------- ----- -------- ---------- ----------

5/1                     100  forwarding        5        4 disabled   0

101                     100  inactive         62        4 disabled

102                     100  inactive         62        4 disabled

103                     100  inactive         62        4 disabled

104                     100  inactive         62        4 disabled

105                     100  inactive         62        4 disabled

* = portstate set by user configuration.

注：この出力では、ポート5/1がTrBRF VLAN 100の下にリストされています。これは、RSMがスロット5にあり、ISLトランクを使用してスイッチからRSMにブリッジが自動的に拡張されるためです。トークンリングISLの詳細については、『Cisco Catalyst 5000と3900スイッチおよびルータ間のTR-ISLトランキング』を参照してください。

show spantree TrCRF vlan_number ：接続されているポートや転送されているポートなどの重要な情報を表示し、TrCRFレベルで実行されているスパニングツリーモードを表示します。

ptera-sup (enable) show spantree 101

VLAN 101

Spanning tree enabled

Spanning tree type          ieee

Designated Root             00-10-1f-29-f9-64

Designated Root Priority    32768

Designated Root Cost        0

Designated Root Port        1/0

Root Max Age   10 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 4  sec

Bridge ID MAC ADDR          00-10-1f-29-f9-64

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 10 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 4  sec

Port                     Vlan Port-State    Cost  Priority Portfast   Channel_id

------------------------ ---- ------------- ----- -------- ---------- ----------

5/1                     101  forwarding*       5       32 disabled   0

8/1                     101  not-connected   250       32 disabled   0

8/2                     101  not-connected   250       32 disabled   0

8/3                     101  not-connected   250       32 disabled   0

8/4                     101  not-connected   250       32 disabled   0

* = portstate set by user configuration or set by vlan 100 spanning tree.

ptera-sup (enable)

show port:ISLトランクの存在を確認します。

ptera-sup (enable) show port 5/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

5/1                     connected  trunk      normal   half   400 Route Switch

Port   Trap      IfIndex

-----  --------  -------

5/1   disabled  81

Last-Time-Cleared

--------------------------

Sat Jun 29 2002, 03:15:59

ptera-sup (enable)

show trunk：どのポートが転送されていて、どのポートが非アクティブであるかを表示し、TrBRFレベルでスパニングツリーモードを表示します。

ptera-sup (enable) show trunk

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

5/1      on           isl            trunking      1

7/1-2    on           lane           trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1      1-1005

7/1-2    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1

7/1-2    1003

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

5/1      100-105,200-205

7/1-2    1003

ptera-sup (enable)

show interface:RSMのVLAN設定を、ルータの物理インターフェイスと同じ方法で表示します。

ptera-rsm# show interface

Vlan100 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Token Ring, address is 0009.fa18.3800 (bia0009.fa18.3800)

Internet address is 1.1.1.1/24

MTU 4464 bytes, BW 16000 Kbit, DLY 630 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation SNAP, loopback not set

ARP type: SNAP, ARP Timeout 04:00:00

Ring speed: 16 Mbps

Duplex: half

Mode: Classic token ring station

Source bridging enabled, srn 0 bn 15 trn 1000 (ring group)

spanning explorer enabled

Group Address: 0x00000000, Functional Address: 0x08000100

Ethernet Transit OUI: 0x000000

Last input 00:00:01, output 00:00:55, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

390 packets input, 21840 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

25 packets output, 6159 bytes, 0 underruns

0 output errors, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

3 transitions

Vlan200 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Token Ring, address is 0009.fa18.3800 (bia0009.fa18.3800)

Internet address is 1.1.2.1/24

MTU 4464 bytes, BW 16000 Kbit, DLY 630 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation SNAP, loopback not set

ARP type: SNAP, ARP Timeout 04:00:00

Ring speed: 16 Mbps

Duplex: half

Mode: Classic token ring station

Source bridging enabled, srn 0 bn 15 trn 1000 (ring group)

spanning explorer enabled

Group Address: 0x00000000, Functional Address: 0x08000100

Ethernet Transit OUI: 0x000000

Last input 00:00:00, output 00:08:43, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

381 packets input, 21336 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

9 packets output, 783 bytes, 0 underruns

0 output errors, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

3 transitions

ptera-rsm#

show spanning-tree:RSMで実行されているスパニングツリープロトコル(STP)に関する情報を表示します。

ptera-rsm# show spanning-tree

Bridge group 1 is executing the IEEE compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, address 0090.5f18.1c00

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

We are the root of the spanning tree

Port Number size is 12

Topology change flag not set, detected flag not set

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

bridge aging time 300

Port 12 (Vlan500) of Bridge group 1 is down

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 32768, address 0090.5f18.1c00

Designated bridge has priority 32768, address 0090.5f18.1c00

Designated port is 12, path cost 0

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 0, received 0

Port 13 (RingGroup1000) of Bridge group 1 is forwarding

Port path cost 10, Port priority 128

Designated root has priority 32768, address 0090.5f18.1c00

Designated bridge has priority 32768, address 0090.5f18.1c00

Designated port is 13, path cost 0

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 0, received 0

ptera-rsm#

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- トークンリングルートスイッチモジュール

- Cisco Catalyst 5000 および3900 スイッチとルータ間のTR-ISLトランキング

- トークンリングサポートページ

- IBMテクノロジーのサポート

- 製品サポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems