内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、データリンク スイッチング（DLSw）でシステム ネットワーク アーキテクチャ スイッチング サービス（SNASw）を使用するようルータとメインフレーム コンピュータを設定し、メインフレームへのアップストリーム接続と従来の物理ユニット（PU）2.0 ノードヘのダウンストリーム接続を行う方法について説明します。このドキュメント???の例では、メインフレームへのアップストリーム接続はチャネルインターフェイスプロセッサ(CIP)を介して行われ、PU 2.0ノードはSNASwによって確立されたDependent Logical Unit Requester(DLUR)パイプを介してメインフレームに接続します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(7) が搭載されたSNASw 4700

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(7) が搭載された CIP 7507

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(10) が搭載されたダウンストリーム物理ユニット（DSPU）4700

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

DSPU はトークン リング上の PU を起動するためだけに使用します。接続するリモート MAC（rmac）は、Brachio 上の SNASw に定義された仮想データリンク コントロール（VDLC）ポートで指定されている MAC アドレスです。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- Brachio

- FEP

- Para

- メインフレーム

リンク文はアップストリーム接続にだけ必要で、アップストリームとダウンストリーム両方の接続でも必要な VDLC ポートの定義は 1 つだけです。

Brachio ???SNASwitch ルータの設定

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname brachio

!

no logging buffered

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

cns event-service server

!

source-bridge ring-group 2

dlsw local-peer peer-id 10.64.3.195

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.194

dlsw remote-peer 0 tcp 192.168.25.18

!

!

interface TokenRing0

ip address 10.64.3.195 255.255.255.240

ip ospf authentication-key mypasswo

ring-speed 16

!

interface TokenRing1

ip address 192.168.25.19 255.255.255.240

ring-speed 16

source-bridge 200 1 2

!

snasw cpname P390.BRACHIO

snasw dlus P390.P390SSCP

snasw port PVDLC vdlc 2 mac 4000.0000.1234

snasw link LVDLC port PVDLC rmac 4000.0000.0001

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

FEP ???CIP ルータの設定

!

version 12.1

service timestamps debug datetime

service timestamps log datetime

no service password-encryption

!

hostname FEP

!

boot system flash slot0:rsp-a3jsv-mz.121-7.bin

logging buffered 64000 debugging

!

!

!

microcode CIP flash slot0:cip27-17

microcode reload

!

source-bridge ring-group 60

dlsw local-peer peer-id 10.64.3.194

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.195

!

!

interface TokenRing0/0

ip address 10.64.3.194 255.255.255.240

ip nat inside

ip ospf authentication-key pass

no ip mroute-cache

ethernet-transit-oui 90-compatible

ring-speed 16

multiring all

source-bridge 100 1 60

source-bridge spanning

llc2 local-window 127

!

!

interface Channel5/0

no ip address

no keepalive

csna 0100 40

!

interface Channel5/1

no ip address

no keepalive

shutdown

!

interface Channel5/2

no keepalive

lan TokenRing 0

source-bridge 600 1 60

adapter 0 4000.0000.0001

!

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute static

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

default-information originate

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password cisco

login

!

Para ???DSPU ルータの設定

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname para

!

enable secret 5 $1$py25$yYt4gnt.YlmsBH00wQW3G1

enable password parra

!

ip subnet-zero

!

source-bridge ring-group 300

dlsw local-peer peer-id 192.168.25.18

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.195

!

!

dspu vdlc 300 4000.0000.5678

dspu vdlc enable-host lsap 12

!

dspu host DPU4 xid-snd 01700004 rmac 4000.0000.1234 rsap 4 lsap 12

!

dspu vdlc start DPU4

!

!

interface TokenRing0

ip address 192.168.25.18 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ring-speed 16

source-bridge 200 1 300

source-bridge spanning

!

router ospf 1

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

ip classless

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password parra

login

!

end

メインフレーム ???VTAM の設定

XCA メジャーノード
XCAE40R VBUILD TYPE=XCA

*/*

XPE40R    PORT CUADDR=E40,ADAPNO=0,SAPADDR=4,MEDIUM=RING,   -

DELAY=0,TIMER=30

*/*

*/* --------------------------------------- XCAE40R PERIPHERAL NODES

*/* ----------------------------------------------------------------

*/*

XGE40R   GROUP DIAL=YES,CALL=IN,ANSWER=ON,ISTATUS=ACTIVE

XGRL00    LINE

XGRP00      PU

*/*

XGRL01    LINE

XGRP01      PU

*/*

XGRL02    LINE

XGRP02      PU

*/*

XGRL03    LINE

XGRP03      PU

*/*

XGRL04    LINE

XGRP04      PU

*/*

XGRL05    LINE

XGRP05      PU

*/*

XGRL06    LINE

XGRP06      PU

SNASwitch コントロール ポイントのスイッチ メジャー ノード

VBUILD TYPE=SWNET

*

*

BRACHPU  PU    ADDR=01,      NOT USED                   X

DISCNT=NO,                 WHEN TO DISCONNECT           X

ANS=CONTINUE,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,                                         X

NETID=P390,                                             X

CPCP=YES,                                               X

CONNTYPE=APPN,                                          X

CPNAME=BRACHIO,                                         X

HPR=YES,                                                X

PUTYPE=2

*

DLUR パイプを介して接続された PU2.0 デバイスのスイッチ メジャー ノード

VBUILD TYPE=SWNET,         INCREASE # IF MORE PU        X

MAXGRP=19,                 MAX NO OF PATH GROUPS        X

MAXNO=19                   MAX NO OF 'TEL' NOS

*

*

DPU4     PU    ADDR=01,      NOT USED                   X

DISCNT=NO,                 WHEN TO DISCONNECT           X

IDBLK=017,                 **  MUST MATCH 'PU' CUST     X

IDNUM=00004,  MUST MATCH 'PU' CUST (LAST 5 OF TR ADDR!) X

IRETRY=YES,                REPOLL ON IDLE DETECT T/O  ? X

LOGAPPL=A06TSO,            INITIAL LOGON                X

MAXDATA=265,               PIU SIZE (FIXED FOR DCA CS)  X

MAXOUT=7,                  NO OF PIUS BEFORE RESPONSE ? X

MAXPATH=1,                 MAX NO OF 'DIALOUT' PATHS    X

PASSLIM=7,                 MAX NO OF CONTIG PIUS SENT ? X

USSTAB=USSS,                                            X

MODETAB=ISTINCLM,                                       X

DLOGMOD=M2782,                                          X

SSCPFM=USSSCS,                                          X

PUTYPE=2

*

*

DLU42    LU    LOCADDR=2

DLU43    LU    LOCADDR=3

DLU44    LU    LOCADDR=4

DLU45    LU    LOCADDR=5

DLU46    LU    LOCADDR=6

DLU47    LU    LOCADDR=7

*

確認

このセクションでは、設定が正しく動作していることを確認するための情報が提供されています。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

次の show コマンドの出力例では、設定例のルータに関するステータス情報が表示されています。

para# show dspu

dspu host DPU4 Vdlc  PU STATUS Active

FRAMES RECEIVED 7 FRAMES SENT 7

LUs USED BY DSPU 0 LUs ACTIVE 0

LUs USED BY API 0 LUs ACTIVE 0

LUs ACTIVATED BY HOST BUT NOT USED 6

brachio# show snasw link

Number of links 2

SNA Links                                                            HPR

Link Name     State    Port Name   Adjacent CP Name  Node Type     Sess  Sup

---------    --------  ---------   ----------------  ------------  ----  ---

1> @I000003   Active    PVDLC      P390.DPU4         LEN Node         7  No

2> LVDLC      Active    PVDLC      P390.P390SSCP     Network Node     2  Yes

brachio# show snasw dlus

Number of Dependent LU Servers 1

SNA Dependent LU Servers

DLUS Name          Default?  Backup?  Pipe State         PUs

-----------------  --------  -------  ----------------  -------

1> P390.P390SSCP      Yes       No       Active            1

brachio# show snasw pu

Number of DLUR PUs 1

SNA DLUR PUs

PU Name    PU ID     State       DLUS Name

--------  --------  --------  -----------------

1> DPU4    01700004  Active    P390.P390SSCP

次の display コマンドの出力例では、仮想記憶通信アクセス方式（VTAM）のステータスが表示されています。

D NET,ID=SNASW1,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = SNASW1, TYPE = SW SNA MAJ NODE 231

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST084I NETWORK RESOURCES:

IST089I BRACHPU  TYPE = PU_T2.1          , ACTIV--L--

IST1500I STATE TRACE = OFF

IST314I END

D NET,ID=XCAE40R,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = XCAE40R, TYPE = XCA MAJOR NODE 234

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1021I MEDIUM=RING,ADAPNO= 0,CUA=0E40,SNA SAP= 4

IST654I I/O TRACE = OFF, BUFFER TRACE = OFF

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST170I LINES:

IST232I XGRL00   ACTIV

IST232I XGRL01   ACTIV

IST232I XGRL02   ACTIV

IST232I XGRL03   ACTIV

IST232I XGRL04   ACTIV

IST232I XGRL05   ACTIV

IST232I XGRL06   ACTIV

IST314I END

D NET,ID=CISCOPU4,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = CISCOPU4, TYPE = SW SNA MAJ NODE 237

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST084I NETWORK RESOURCES:

IST089I DPU4     TYPE = PU_T2.1          , ACTIV

IST089I DLU42    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU43    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU44    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU45    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU46    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU47    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST314I END

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- SNA Switching Services

- SNAsw（SNA スイッチング サービス）のサポート ページ

- 技術サポート

- 製品サポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems