内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

論理構成図

VIPA による TCP 接続復旧

Input/Output Configuration Program（IOCP）設定

メインフレーム TCPIP.Profile ファイル（IP データグラム）：VIPA

CIP-WS1 の Cisco 7000 設定：VIPA

CIP-WS2 の Cisco 7000 設定：VIPA

関連情報

概要

Virtual IP Address（VIPA; 仮想 IP アドレス）サポートは、IBM TCP/IP スタックで仮想デバイスと仮想 IP アドレスを使用することで、Multiple Virtual Storage（MVS）に耐障害性を提供します。仮想デバイスは常にアクティブであり、障害を検出することはありません。VIPAは引き続きアクセス可能であるため、RouteDはこのIPアドレス（およびそのサブネット）を常にアライブとしてアドバタイズします。

VIPA Program Temporary Fix (PTF)番号はUN83939です。TCP/IPバージョン3.10に統合されています。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

論理構成図

このドキュメントで使用する設定では、すべての Telnet、FTP、およびネットワーク側から開始される他のトラフィックは、10.10.12.2 の VIPA アドレス経由で接続しています。

Routing Information Protocol（RIP; ルーティング情報プロトコル）コンバージェンス時間（デフォルト設定の場合）は、6 分程度になります。たとえば、CIP-WS2 の Cisco 7000 がそのトポロジに障害を起こした場合、これを通過していたトラフィックが代わりに CIP-WS1 の Cisco 7000 を通過し始めるまで、6 分間かかります。コンバージェンス時間を短縮するために、ルータの RIP タイマーを変更できます。

VIPA による TCP 接続復旧

mystation に対する設定内での次の設定が TCP 接続復旧をイネーブルにします。

- ネームサーバ：mvshost 10.10.12.2（宛先局と IP アドレス）

- 宛先のネットワーク： mystation からの 10.10.12.0（宛先局へのパス）

- 10.10.11.2 経由

- 10.10.10.2 経由

mystationが10.10.11.2を経由するmvshostとのセッションを取得したと仮定します。mvshost上の10.10.11.2チャネルインターフェイスに障害が発生した場合、次のことが起こります。

1. mystation 上の TCP レイヤはタイムアウトします。

2. TCP レイヤは再送信します。

3. mystation は 10.10.10.2 経由の新しいルートを受け付けます。

4. TCP レイヤの再送信は OK になります。

Input/Output Configuration Program（IOCP）設定

CHPID PATH=05,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2300,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C7,UNITADD=((10,8))

IODEVICE ADDRESS=(310,8),CUNUMBR=2300,UNIT=SCTC

*

CHPID PATH=0A,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2400,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C8,UNITADD=((20,8))

IODEVICE ADDRESS=(320,8),CUNUMBR=2400,UNIT=SCTC

メインフレーム TCPIP.Profile ファイル（IP データグラム）：VIPA

000045 DEVICE IPP CLAW 310 CISCOMVS 7000ws1  NONE 20 20 4096 4096

000046 LINK IPL IP 1 IPP

000051 DEVICE I2P CLAW 320 CISCOMVS 7000ws2 NONE 20 20 4096 4096

000052 LINK I2L IP 1 I2P

000057 DEVICE VDEV VIRTUAL 0

000058 LINK VLINK VIRTUAL 0 VDEV

000085 HOME

000087 10.10.11.2     I2L

000089 10.10.10.2     IPL

000091 10.10.12.2     VLINK

000100 BSDROUTINGPARMS true

000101 ; LINK    MAXMTU    METRIC    SUBNET MASK     DEST ADDR

000102   I2L        4096       0      255.255.255.0      10.10.11.1

000103   IPL        4096       0      255.255.255.0      10.10.10.1

000104   VLINK      4096       0      255.255.255.0      0

000108 ENDBSDROUTINGPARMS

000142 START I2P

000144 START IPP

注：TCPIP.Profileファイルには、VDEV（VIPAデバイス）のSTART文はありません。

CIP-WS1 の Cisco 7000 設定：VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C200 10 10.10.11.2 ciscomvs 7000ws1 tcpip tcpip broadcast

注：この設定では、ルーティングアップデートがブロードキャストパラメータが指定されるとメインフレームと交換されることを前提としています。これが当てはまらない場合、CLAW 文にネクストホップとして指定されたアドレスを使用して VIPA アドレスにポイントするように、スタティック ルートをコーディングする必要があります。次に例を示します。

ip route 10.10.12.2 255.255.255.255 10.10.11.2

CIP-WS2 の Cisco 7000 設定：VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C300 20 10.10.10.2 ciscomvs 7000ws2 tcpip tcpip broadcast

関連情報

- メインフレームで実行するための OMPROUTE の設定

- IBMテクノロジーのサポート：Common Link Access for Workstation(CLAW)

- シスコチャネルインターフェイスプロセッサ – 製品サポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems