目次

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

RADIUS ドメインの削除

TACACS+ ドメインの削除

Cisco Secure ACS for Windows ドメインの削除

Cisco Secure UNIX ドメインの削除

関連情報

概要

状況によっては、「@」記号付きのユーザ名（username@website.com）が Cisco IOS® ソフトウェアに送信されます。 この場合、着信ユーザのドメイン ネームを削除する必要があります。 そのような場合、ルータ上の directed-request を使用するか、またはサーバ上で Cisco Secure ソフトウェアを使用して削除します。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

RADIUS ドメインの削除

この構成例では、website.com という名前のドメインをホストしているルータを設定していると仮定します。 RADIUS サーバの IP アドレスは 10.1.1.1 であるとします。

ip host website.com 10.1.1.1

radius-server host 10.1.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server directed-request

注: radius-server directed-request コマンドは、Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.0(2)T で導入されました。

この設定を使用すると、user@website.com という名前の人物を認証する必要がある場合、directed-request コードはドメイン名を IP アドレスに解決しようとします。 この場合、ローカル ip host 文により、website.com は IP アドレス 10.1.1.1 に解決されます。 続いてルータは、解決された IP アドレスに関する radius-server host 行を調べ、ユーザ名 user に関する認証要求を RADIUS サーバに送信します。

TACACS+ ドメインの削除

次のコマンドを使用して、TACACS+ で同じプロセスを実行できます。

ip host website.com 10.1.1.1

tacacs-server host 10.1.1.1

tacacs-server directed-request

Cisco Secure ACS for Windows ドメインの削除

user@website.com からドメインを削除する必要がある場合、次の手順を実行するだけで、ユーザ名をユーザとして認証するように Cisco Secure NT を設定できます。

1. [Interface Configuration] > [Advanced Options] に移動し、[Distributed System Settings] を選択し、[Submit] をクリックします。

続いて、ドメインを削除されたユーザがこのサーバ以外のサーバに移動する必要がある場合は、次の手順を実行します。

1. [Network Configuration] > [Network Device Groups] > [Add Entry] に移動し、認証、許可、およびアカウンティング（AAA）サーバを追加します。

2. ターゲット上で [Network Configuration] > [Network Device Groups] に移動し、ソースを設定します。

2. ソース上で、[Network Configuration] > [Distribution Table] > [Add Entry] に移動します。 次のように設定します。

- [Character String] フィールドに、ドメイン名（@website.com）を入力します。

- [Position] プルダウン メニューから、[Suffix] を選択します （[Prefix] を選択する場合もあります）。

- [Strip] プルダウン メニューから、[Yes] を選択します

- [AAA Server] リストから [Forward To] リストにサーバを移動します。 ドメインを削除されたユーザ名がソース間を移動する場合（つまり、ソースとターゲットが同一の場合）、ソースが [Forward To] のサーバになります。 ドメインを削除されたユーザ名がソースから別のターゲットに移動する場合、ターゲットが [Forward To] のサーバになります。

3. [Submit] をクリックして、設定を保存します。

Cisco Secure UNIX ドメインの削除

ホーム ゲートウェイ アクセス コントロール サーバの [AAA] > [Domain] Web ページで、次の設定を行います。

- [Domain Name]： website.com

- [Delimiter]： @

- [Domain Name Position]： After

- [Domain Type]： Remote

関連情報

- Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）

- Terminal Access Controller Access Control System（TACACS+）

- Requests for Comments（RFC）

- テクニカルサポート - Cisco Systems