内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

関連情報

概要

このドキュメントでは、ダイヤラ プロファイルを使用してサイトごとに 1 つの B チャネルを使用して ISDN 上で 2 つの異なるサイトをブリッジするための設定例を紹介します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、ISDN サービス プロバイダーから次の情報を収集する必要があります。

- ISDN スイッチ タイプ。

- ISDN Service Profile Identifier（SPID; サービス プロファイル識別子）と Local Directory Number（LDN; 市内電話番号）（該当する場合）。北米では、SPIDS は、5ESS カスタム ポイントツーポイントを除くすべての ISDN スイッチ タイプに必要です。LDN は、ルータのローカルの 7 桁の ISDN 電話番号（市外局番なし）です。LDN は DMS-100 に必要です。

また次のネットワーク情報も収集する必要があります。

- Point-to-Point Protocol（PPP）ホスト名：両方のデバイスに PPP クライアント名を割り当てる必要があります。

- PPP 認証タイプ：Challenge Handshake Authentication Protocol（CHAP）認証が一般的であり、この例でも CHAP を使用します。

- PPP パスワード：すべての場所に PPP パスワードを割り当てる必要があります。

- IP アドレス情報： IP ネットワーク設計を作成する必要があります。

- 電話番号 - 両方のロケーションの ISDN 電話番号。

- ユーザ名とパスワード。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

背景説明

ダイヤラプロファイルを使用すると、コールに必要な物理インターフェイスの設定を、論理的設定に切り離すことができます。ダイヤラプロファイルにより、論理的設定と物理的設定がコール毎に動的にバインドされます。

注：一方のBチャネルでブリッジし、もう一方のチャネルでルーティングすることはできません。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供します。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

ルータ 1

Current configuration:

!

version 11.2

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1

no ip routing

!

enable password foo

!

username Router2 password bar

username Router3 password bar

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

media-type 10BaseT

bridge-group 1

!

interface BRI0

no ip address

no ip mroute-cache

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer pool-member 1

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

no ip address

no ip mroute-cache

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer remote-name Router2

dialer string 5552323

dialer pool 1

dialer-group 2

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

bridge-group 1

!

interface Dialer1

no ip address

no ip mroute-cache

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer remote-name Router3

dialer string 5553434

dialer pool 1

dialer-group 2

no cdp enable

ppp authentication chap

bridge-group 1

!

dialer-list 2 protocol bridge permit

bridge 1 protocol ieee

end

ルータ 2

Current configuration:

!

version 11.2

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router2

no ip routing

!

enable password foo

!

username Router1 password bar

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip route-cache

bridge-group 1

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer pool-member 1

!

interface Dialer0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer remote-name Router1

dialer string 5551212

dialer pool 1

dialer-group 2

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap

bridge-group 1

!

dialer-list 2 protocol bridge permit

bridge 1 protocol ieee

!

end

Router 3

Current configuration:

!

version 11.2

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router3

no ip routing

!

username Router1 password bar

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

no ip route-cache

bridge-group 1

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer pool-member 1

ppp authentication chap

!

interface Dialer0

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

dialer remote-name Router1

dialer string 5551212

dialer pool 1

dialer-group 2

no cdp enable

ppp authentication chap

bridge-group 1

!

dialer-list 2 protocol bridge permit

bridge 1 protocol ieee

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

注：debugコマンドを発行する前に、『debugコマンドの重要な情報』を参照してください。

- debug ppp authentication：クライアントが認証を渡しているかどうかを確認するためのものです。Cisco IOS® ソフトウェア リリース 11.2 より前のバージョンを使用している場合は、debug ppp chap コマンドを代わりに使用します。

- debug ppp negotiation：クライアントが Point-to-Point Protocol（PPP）ネゴシエーションを渡しているどうかを確認するためのものです。このコマンドは、アドレス ネゴシエーションを確認するときに使用します。。

- debug ppp エラー - PPP の接続ネゴシエーションや動作に関連するプロトコル エラーおよびエラーの統計を表示。

- debug isdn q931：ユーザのダイヤルイン時にISDN接続をチェックして、ISDNコールで何が起こっているかを確認します（接続がドロップされている場合など）。

- show isdn status：ステータスは次のようになります。

layer 1 = active

layer 2 = MULTIPLE_FRAMES_ESTABLISHED

レイヤ 1 がアクティブでない場合は、配線アダプタまたはポートが不良であるか、あるいは接続されていない可能性があります。レイヤ 2 が TEI_Assign の状態にある場合、ルータはスイッチと通信できていません。

- show bridge：ブリッジ フォワーディング データベースにおけるエントリのクラスを表示します。

- show span：ルータが認識しているスパニングツリー トポロジを表示します。

関連情報

- ダイヤル テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems