内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景理論

表記法

設定

ネットワーク図

設定

調整とオプションのコマンド

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

デバッグの出力例

関連情報

概要

Dial-on-Demand Routing（DDR; ダイヤルオンデマンド ルーティング）は、回線交換 WAN 上の断続的なネットワーク接続のニーズに応えるものです。DDR の設定には、レガシーDDRおよびダイヤラ プロファイル。このドキュメントでは、ダイヤラ プロファイルについて説明しています。レガシー DDR の設定については、次のリソースを参照してください。

- DC：パート 5：ダイヤルオンデマンド ルーティングの設定

- DDR ダイヤラ マップを使用する BRI 間ダイヤルアップの設定

前提条件

要件

ダイヤラ プロファイルを設定する前に、『ダイヤラ プロファイルの設定とトラブルシューティング』を参照することを強くお勧めします。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS® ソフトウェア リリース バージョン 12.2(10b) が稼働する Cisco 2503

- Cisco IOS ソフトウェア リリース バージョン 12.2(10b) が稼働する Cisco 2503

- Cisco IOS ソフトウェア リリース バージョン 12.2(10b) が稼働する Cisco 2520

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドでも、使用する前にその潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景理論

ダイヤラ プロファイルは、コールを受発信する物理インターフェイスとは別に論理設定を行います。このように区別することによって、ISDN、非同期モデム、または同期シリアル接続などのインターフェイスを、複数のダイヤラ プロファイル設定で共有できます。ダイヤラ プロファイルを使用すると、論理構成および物理構成を、コール単位で動的にバインドできます。これにより、物理インターフェイスでは、着信コールや発信コールの要件に基づいたさまざまな特性が有効になります。ダイヤラ プロファイルはカプセル化、アクセス コントロール リスト、最小または最大コール数を定義でき、機能のオン/オフを切り替えます。ダイヤラ プロファイルは、複数の ISDN B チャネルが複数のリモートの宛先への同時接続に使用される場合に、特に有効です。このような場合、1 つのダイヤラ プロファイルを B チャネルの 1 つのセットに結合できる一方で、他のダイヤラ プロファイルを B チャネルの別のセットに結合できます。これにより、同じ物理インターフェイスで複数のリモートの宛先への同時接続が可能になります。

ダイヤラ プロファイルには、次のコンポーネントがあります。

- ダイヤラ インターフェイス：宛先ごとのダイヤラ プロファイルを使用する論理エンティティです。ルータ内には、任意の数のダイヤラ インターフェイスを作成できます。送信先固有のすべての設定値は、ダイヤラ インターフェイス設定に含まれます。各ダイヤラ インターフェイスはダイヤラ プールを使用します。ダイヤラ プールは、物理インターフェイス（ISDN BRI および PRI、非同期モデム、および同期シリアル）のプールです。

- ダイヤラ プール - 各インターフェイスはダイヤラ プールを参照します。ダイヤラ プールは、ダイヤラ プロファイルに関連付けられた物理インターフェイスのグループです。1 つの物理インターフェイスを複数のダイヤラ プールに帰属させることが可能です。特定の物理インターフェイスのコンテンションを解決するには、オプションの priority コマンドを設定します。

- 物理インターフェイス：ダイヤラ プール内のインターフェイスは、カプセル化パラメータ用に設定されます。インターフェイスを設定するのは、インターフェイスが属するダイヤラ プールを識別するためでもあります。ダイヤラ プロファイルは、PPP および High-Level Data Link Control（HDLC; 高レベル データリンク制御）カプセル化をサポートします。

- ダイヤラ マップクラス（オプション）：ダイヤラ インターフェイスに設定パラメータを付加します（たとえば、ISDN 速度、ダイヤラ タイマーのパラメータなど）。マップクラスは、複数のダイヤラ インターフェイスから参照できます。

ダイヤラ プロファイルの詳細と、ダイヤラ プロファイルがご使用の環境に適しているかどうか判別するには、ドキュメント『ダイヤラ プロファイルの設定とトラブルシューティング』を参照してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次の図で示されるネットワーク設定を使用しています。

設定

このドキュメントでは次の設定を使用します。

- R3：中央サイト（Cisco 2503）

- R1：リモート サイト（Cisco 2503）

- R2:在宅勤務者（Cisco 2520）

R3：中央サイト（Cisco 2503）

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R3

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication ppp default local

!

username admin privilege 15 password 7 <deleted>

username R1 password 7 <deleted>

username R2 password 7 <deleted>

!--- For Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), passwords must !--- be the same on both routers.

ip subnet-zero

!

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 172.22.80.4 255.255.255.0

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

!--- Places the interface into dialer pool # from which Dialer interfaces !--- may draw channels as needed. !--- Links the physical interface with the logical dialer interfaces.

isdn switch-type basic-5ess

ppp authentication chap

ppp multilink

!--- Configure authentication and multilink on both physical and dialer interfaces.

!

interface Dialer0

ip address 172.22.85.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

!--- Defines the pool of physical resources from which the Dialer interface !--- may draw B channels as needed.

dialer remote-name R1

!--- Should match the authenticated username of the peer

dialer string 6661000 class mapclass1

!--- Dialer0 is linked to map-class mapclass1

dialer load-threshold 128 outbound

dialer-group 5

!--- DDR configuration command. !--- This command is linked to the dialer-list 5 command.

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 172.22.86.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer remote-name R2

dialer string 6662000

dialer-group 5

ppp authentication chap

!

router eigrp 69

redistribute static

!--- The redistribute static command advertises static routes !--- to a dynamic routing protocol.

passive-interface Dialer0

passive-interface Dialer1

!--- The passive-interface command deactivates dynamic routing updates !--- on the dialer interfaces. Prevents the Enhanced Interior Gateway !--- Routing Protocol (EIGRP) process from continuously bringing up the ISDN link.

network 172.22.0.0

auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

ip classless

ip route 172.22.95.0 255.255.255.0 Dialer1

ip route 172.22.96.0 255.255.255.0 Dialer0

!--- Router uses dialer1 when reaching network 172.22.95.0. !--- Router uses dialer0 when reaching network 172.22.96.0.

!

map-class dialer mapclass1

dialer idle-timeout 180

dialer fast-idle 5

dialer-list 5 protocol ip permit

!--- Defines DDR interesting traffic for dialer-group 5. Access-list may be used.

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

end

R1：リモート サイト（Cisco 2503）

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R1

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication ppp default local

!

username admin privilege 15 password 7 <deleted>

username R3 password 7

!--- For CHAP, passwords must be the same on both routers.

ip subnet-zero

!

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 172.22.96.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

no ip address

encapsulation ppp

dialer pool-member 10

isdn switch-type basic-5ess

ppp multilink

!

interface Dialer1

ip address 172.22.85.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 10

dialer remote-name R3

dialer string 6663000

dialer load-threshold 128 outbound

dialer-group 5

ppp authentication chap

ppp multilink

!

ip classless

ip route 172.22.0.0 255.255.0.0 172.22.80.0

ip route 172.22.80.0 255.255.255.0 Dialer1

!

dialer-list 5 protocol ip permit

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

end

R2:在宅勤務者（Cisco 2520）

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R2

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication ppp default local

!

username admin privilege 15 password 7 <deleted>

username R3 password 7

!--- For CHAP, passwords must be the same on both routers.

ip subnet-zero

!

isdn switch-type basic-5ess

!

interface Ethernet0

ip address 172.22.95.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

ip address 172.22.86.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer map ip 172.22.86.1 name R3 6663000

dialer-group 1

isdn switch-type basic-5ess

ppp authentication chap

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.86.1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

stopbits 1

line aux 0

line vty 0 4

!

end

調整とオプションのコマンド

DDR コマンドの詳細は、ドキュメント『ダイヤラ プロファイル コマンドを使用するピアツーピア DDR』を参照してください。

下記は、オプションのタイマー コマンドのリストです。

- dialer idle-timeout seconds：コールに使用するアイドル タイマーの値を指定します。このタイマーは、対象トラフィックが指定された時間送信されないとコールを接続解除します。デフォルトは 120 秒です。

- dialer fast-idle seconds：同じインターフェイスへの別のコール ウェイティングが存在し、そのインターフェイスがアイドル状態の場合のクイック接続解除時間を指定します。待機コールは、アイドル タイマーが終了するのを待つ必要がなくなります。デフォルトは 20 秒です。

- dialer wait-for-carrier-time seconds：キャリアのトーンを待機する時間を指定します。指定した時間内にキャリアが検出されない場合、コールは破棄されます。

下記は、オプションのマップ クラス コマンドの一覧です。

- map-class dialer class-name：マップ クラスを指定し、マップ クラス設定モードに入ります。マップクラス設定は、インターフェイス ダイヤラ モードに適用された dialer string # class class-name コマンドにより、ダイヤラ プロファイルにリンクされます。マップ クラス設定モードでは、次のコマンドが使用できます。

- dialer idle-timeout sec、dialer fast-idle sec、dialer wait-for-carrier-time sec（タイマーのセクションを参照）

- dialer isdn [speed speed] [spc]：ISDN 回線速度を指定します（64 kbps がデフォルトです）。 spc オプションを使用すると、ISDN 半永久接続を指定できます。

下記は、オプションのマルチリンク PPP コマンドのリストです。

- ppp multilink - このダイヤラ インターフェイスがマルチリンク PPP（同じ宛先に接続されたインターフェイス バンドル上のパケットのフラグメント化）を使用するように指定します。 このコマンドは、受信コールでは物理インターフェイスに、発信コールではダイヤラ インターフェイスに発行します。

- dialer load-threshold load [outbound |インバウンド | either]：マルチリンクPPPで追加リンクを起動するトラフィック負荷を指定します。有効な値は 1 ～ 255 です（255 は 100 % のリンク使用率です）。

下記は、使用できるその他のコマンドの一覧です。

- dialer hold-queue packets：回線が立ち上がるのを待つパケットのキューの長さを指定します。有効な値は、0 ～ 100 です。

- dialer pool-member number [priority priority] [min-link minimum] [max link maximum]：物理インターフェイスをダイヤラ プールに割り当てます。

- priority priority：ダイヤラ プール内の物理インターフェイスの優先度を設定します（1 ～ 255）。 ダイヤル呼び出しの際に優先度が最も高いインターフェイスが最初に選択されます。

- min-link minimum：このダイヤラ プールに予約されたインターフェイス上での ISDN B チャネルの最小の数を設定します（1 ～ 255）。 ダイヤラのバックアップに使用します。

- max-link maximum - このダイヤラ プールに予約されたインターフェイス上での ISDN B チャネルの最大の数を設定します（1 〜 255）。

- dialer-list dialer-group protocol protocol-name {permit | deny | list access-list-number}:DDR接続を開始する対象トラフィックを定義するために使用されるグローバル設定コマンド。このコマンドは、dialer-group number インターフェイス コマンドにリンクされています。

- permit：プロトコル全体へのアクセスを許可します。

- deny - プロトコル全体へのアクセスを拒否します。

- list - プロトコル全体よりも細かい定義に使用するアクセス リストを指定します。

確認

この項では、設定が正常に動作しているかどうかを確認する際に役立つ情報を紹介しています。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show dialer [interface type number]：DDR に設定されたインターフェイスの一般的な診断情報を表示します。ダイヤラが正常に始動すると、Dialer state is data link layer up というメッセージが表示されます。physical layer up と表示される場合、回線プロトコルは立ち上がっていますが、Network Control Protocol（NCP）は立ち上がっていません。ダイヤル呼び出しを開始したパケットの発信元アドレスと宛先アドレスが Dial reason 行に表示されます。この show コマンドでは、タイマーの設定と、接続がタイムアウトするまでの時間も表示されます。

- show isdn status - ルータが ISDN スイッチと適切に通信していることを確認します。出力で、Layer 1 Status が ACTIVE で、Layer 2 Status state = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED と表示されていることを確認します。このコマンドは、通信中のコールの数も表示します。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

注：debug コマンドを使用する前に、「debug コマンドに関する重要な情報」を参照してください。

- debug isdn q931：ISDN ネットワーク接続（レイヤ 3）のコール セットアップおよびティアダウンを表示します。

- debug isdn q921 - ルータと ISDN スイッチ間の D チャネルにおけるデータ リンク層のメッセージ（レイヤ 2）を表示する。show isdn status コマンドでレイヤ 1 とレイヤ 2 がアップしていることが表示されない場合は、このデバッグを使用します。

- debug dialer [events | packets]：ダイヤラインターフェイスで受信されたパケットに関するDDRデバッグ情報を表示します。

- debug ppp negotiation：PPP トラフィックに関する情報と、Link Control Protocol（LCP; リンク コントロール プロトコル）、認証、および NCP などの PPP コンポーネントのネゴシエーションの際に交換される情報を表示します。PPP ネゴシエーションが成功すると、最初に LCP ステートが開き、次に認証が行われ、そして最後に NCP のネゴシエーションが行われます。

- debug ppp authentication：Challenge Authentication Protocol（CHAP）パケット交換や Password Authentication Protocol（PAP; パスワード認証プロトコル）交換など、PPP の認証プロトコル メッセージを表示します。

- debug ppp error - PPP 接続のネゴシエーションと接続操作に関するプロトコル エラーとエラー統計情報を表示します。

ダイヤラ プロファイルのトラブルシューティングについての詳細は、ドキュメント『ダイヤラ プロファイルの設定とトラブルシューティング』を参照してください。

デバッグの出力例

R1（172.22.85.2）は R3（172.22.85.1）を ping して、ISDN DDR 接続を開始します。

R1#debug dialer events

Dial on demand events debugging is on

R1#ping 172.22.85.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.22.85.1, timeout is 2 seconds:

*Mar 1 02:27:06.067: BR0 DDR: rotor dialout [priority]

*Mar 1 02:27:06.071: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=172.22.85.2, d=172.22.85.1)

*Mar 1 02:27:06.075: BR0 DDR: Attempting to dial 6663000

*Mar 1 02:27:06.407: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

!--- R1 initiates the DDR process and uses its first BRI B channel.

*Mar 1 02:27:06.411: BR0:1: interface must be fifo queue, force fifo

*Mar 1 02:27:06.419: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di1

*Mar 1 02:27:06.619: Di1 DDR: Authenticated host R3 with no matching dialer map

*Mar 1 02:27:06.691: Di1 DDR: dialer protocol up.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 36/36/36 ms

R1#

*Mar 1 02:27:07.611: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to up

*Mar 1 02:27:12.427: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to

6663000 R3

!--- Call timeouts, R1 (172.22.85.2) pings R3 (172.22.85.1) !--- and triggers an ISDN DDR connection.

R3#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

R3#debug ppp authentication

PPP authentication debugging is on

R3#

*Mar 1 02:36:13.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up

!--- R3 receives an ISDN call from R1

*Mar 1 02:36:13.019: BR0:1 PPP: Treating connection as a callin

*Mar 1 02:36:13.019: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING,

Passive Open [0 sess, 1 load]

*Mar 1 02:36:13.019: BR0:1 LCP: State is Listen

!--- Incoming configuration request

*Mar 1 02:36:13.447: BR0:1 LCP: I CONFREQ [Listen] id 62 len 30

*Mar 1 02:36:13.447: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar      1 02:3:13.447: BR0:1      LCP: MagicNumber 0x60C29964 (0x050660C29964)

*Mar      1 02:3:13.447: BR0:1      LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

*Mar      1 02:3:13.447: BR0:1      LCP: EndpointDisc 1 R1

(0x130B0156656E75732D484B

!--- Outgoing configuration request

*Mar      1 02:36 13.451:BR0:1 LCP: O CONFREQ [Listen] id 2 len 32

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: MagicNumber 0x0070D085 (0x05060070D085)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: EndpointDisc 1 R3

(0x130D014A7570697465722D484B)

!--- Outgoing configuration acknowledgment

*Mar 1 02:3:13.451:      BR0:1 LCP: O CONFACK [Listen] id 62 len 30

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: MagicNumber 0x60C29964 (0x050660C29964)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

*Mar      1 02:3:13.451: BR0:1      LCP: EndpointDisc 1 R1

(0x130B0156656E75732D484B)

!--- Incoming configuration acknowledgment

*Mar 1 02:36:13.511:      BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 32

*Mar      1 02:36:13.511: BR0:1      LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar      1 02:36:13.511: BR0:1      LCP: MagicNumber 0x0070D085 (0x05060070D085)

*Mar      1 02:36:13.511: BR0:1      LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

*Mar      1 02:36:13.511: BR0:1      LCP: EndpointDisc 1 R3

(0x130D014A7570697465722D484B)

!--- Link Control Protocol is open

*Mar      1 02:3:13.511:      BR0:1 LCP: State is Open

01:49:36: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both [0 sess, 1 load]

*Mar      1 02:3:13.511: BR0:1      CHAP: O CHALLENGE id 2 len 31 from "R3"

*Mar      1 02:3:13.515: BR0:1      CHAP: I CHALLENGE id 22 len 29 from "R1"

*Mar      1 02:3:13.515: BR0:1      CHAP: Waiting for peer to authenticate first

*Mar      1 02:3:13.571: BR0:1      CHAP: I RESPONSE id 2 len 29 from "R1"

*Mar      1 02:3:13.575:      BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4

*Mar 1 02:36:13.575:BR0:1 CHAP: Processing saved Challenge, id 22

*Mar 1 02:36:13.575:%DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di0

*Mar 1 02:36:13.575:BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 22 len 31 from "R3"

*Mar 1 02:36:13.575:      BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 22 len 4

!--- PPP CHAP Authentication succeeded

*Mar 1 02:36:13.607:BR0:1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 0 load]

*Mar 1 02:36:13.611:Di0 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

!--- PPP NCP begins

*Mar      1 02:36:13.611:Di0 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 2 len      10

*Mar      1 02:36:13.611:Di0 IPCP: Address 172.22.85.1 (0x0306AC165501)

*Mar      1 02:36:13.611:Di0 CDPCP: O CONFREQ [Closed] id 2 len 4

*Mar      1 02:36:13.626:      Di0 MLP: Added first link BR0:1 to bundle R1

*Mar      1 02:36:13.626:      Di0 PPP: Treating connection as a callout

*Mar      1 02:36:13.626:      BR0:1 IPCP: MLP bundle interface is built, process

packets now

*Mar      1 02:36:13.626:      BR0:1 IPCP: Redirect packet to Di0

*Mar      1 02:36:13.627:      Di0 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 10

*Mar      1 02:36:13.627:      Di0 IPCP: Address 172.22.85.2 (0x0306AC165502)

*Mar      1 02:36:13.631:      Di0 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 10

*Mar      1 02:36:13.631:      Di0 IPCP: Address 172.22.85.2 (0x0306AC165502)

*Mar      1 02:36:13.634:      BR0:1 CDPCP: MLP bundle interface is built, process

packets now

*Mar      1 02:36:13.634:      BR0:1 CDPCP: Redirect packet to Di0

*Mar      1 02:36:13.635:      Di0 CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 4

*Mar      1 02:36:13.635:      Di0 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 4

*Mar      1 02:36:13.639:      Di0 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 10

*Mar      1 02:36:13.639:      Di0 IPCP: Address 172.22.85.1 (0x0306AC165501)

*Mar      1 02:36:13.639:      Di0 IPCP: State is Open

*Mar      1 02:36:13.639:      Di0 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 4

*Mar      1 02:36:13.639:      Di0 CDPCP: State is Open

*Mar      1 02:36:13.643:      Di0 IPCP: Install route to 172.22.85.2

*Mar      1 02:36:14.607:      %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,

changed state to up

*Mar      1 02:36:19.019:      %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to

6661000 R1

コールがまだアクティブな場合。

R3#show dialer

BRI0 - dialer type = ISDN

Dial String Successes      Failures Last DNIS Last status

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Interface bound to profile Di0

Current call connected 00:00:47

Connected to 6661000 (R1)

!--- Call is connected to interface BRI 1/0: first B channel

BRI0:2 - dialer type      = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

Di0 - dialer type      = DIALER PROFILE

Load threshold for dialing additional calls is 128

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Number of active calls = 1 (R1)

!--- Interface Dialer0 is active and connected to R1.

Dial String      Successes     Failures     Last DNIS     Last status

6661000                 0             0      never                 - Default

Di1 - dialer type      = DIALER PROFILE

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

Number of active calls = 0

Dial String      Successes     Failures     Last DNIS     Last status

6662000                 0             0      never                 - Default

この設定は、ダイヤラ プロファイルと呼ばれる論理エンティティを、物理インターフェイスに対して、コール単位で動的にバインドする方法について示しています。ダイヤラ プロファイルを使用することにより、ネットワークでは、より柔軟な遠隔地への接続が可能になります。さらに、ダイヤラ プロファイルを使用して、使用可能なリソースをよりよく活用できます。したがって、ダイヤラ プロファイルを使用して、レガシー DDR の欠点の多くを克服できます。

関連情報

- ダイヤル テクノロジーに関するサポート ページ

- ダイヤラ プロファイルの設定とトラブルシューティング

- ダイヤラ プロファイルを使用したピアツーピア DDR の設定

- Cisco IOS リリース 12.0 ダイヤル ソリューション コマンド リファレンス

- DDR 設定のための判断と準備

- DDR インターネットワークの設計

- テクニカルサポート - Cisco Systems