内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

Sunサーバへのコンソールアクセスのセットアップ

アダプタおよびケーブル

コミュニケーション サーバの設定

関連情報

概要

シスコのアクセス サーバは多くの場合、Sun ワークステーションへのコンソール アクセス用コミュニケーション サーバとして設定されます。このような設定では、アクセス サーバをコミュニケーション サーバ、ターミナル サーバまたはコンソール サーバと呼びます。コミュニケーション サーバを Sun デバイスに接続する設定は、コミュニケーション サーバのコンソールをシスコ ルータにアクセスするためのセットアップに似ています。コミュニケーション サーバの設定の詳細については、『Configuring a Terminal/Comm Server』を参照してください。

警告：通信サーバをSunワークステーションに接続する前に、Terminal Server Break Character on Cisco Access Serversの内容を必ず読んで理解してください。このフィールド通知は、コンソール サーバがリロードされた場合に Sun ワークステーションがメンテナンス モードに入るかリブートする可能性があることを警告するものです。先へ進む前に、このフィールド通知の問題に対処して下さい。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

Sunサーバへのコンソールアクセスのセットアップ

Sun サーバのコンソール ポートに接続する場合は、次の手順に従います。

- コンソール アクセス用にシリアル インターフェイス（Sun のシリアル A または B）を有効にし正しく設定します。Admintool などのユーティリティを使って、シリアル インターフェイスの状態を確かめます。シリアルインターフェイスSunワークステーションを有効にして設定する方法の詳細は 、『UNIXシステム管理者リソース』を参照してください。

- キーボードを Sun ワークステーションに接続しないでください。Sun マシンは、電源投入時にキーボードを探します。キーボードがプラグ接続されている場合には、サーバはコンソールがキーボードおよびモニタにローカルに接続されているとみなします。サーバはキーボードを検出しなかった場合、コンソールの入力および出力をシリアル ポート A にリダイレクトします。

警告：サーバが起動したら、キーボードのプラグを抜かないでください。これを行うと、コンソールのロックアップが発生します。コンソールがロックアップした場合、サーバがユーザの介入を必要とせず自動ブートし、キーボードが接続されていない状態で再度ブートできることを確認します。自動ブートに関する情報は 、Sunのウェブサイトを参照してください。

- Sun サーバのシリアル ポート スピード、データビット、パリティ、およびストップビットを 9600-8-N-1（デフォルトの設定）に設定するか、コミュニケーション サーバに設定されている設定に合わせます（異なる場合）。

- Sun サーバをシスコのコンソール サーバに接続する前に、ダム ターミナルまたは PC を使って Sun サーバのコンソールに接続できることを確認します。コンソール サーバに接続する前に、Sun に関連する問題を切り分けて修正するために、この接続を確認します。コンソール アクセス用のダム ターミナルまたは PC の使用方法については、『How To:シリアルコンソールのドキュメント 』を参照してください。

アダプタおよびケーブル

Sunに接続するRJ-45-to-B-25アダプタを入手または作成します。このアダプタを使用すると、Cisco Access ServerをSunコンソールに接続できます。このアダプタを作成するための RJ-45-to-B-25 オス型アダプタ キットは、ほとんどの電子機器販売店で入手できます。下のピン配置表を使って、アダプタを組み立ててください。

専用 RJ-45-to-DB-25 アダプタは、次のように作成します。

1. アダプタを分解します。

2. ピンを確認し（下の図に示されています）、それを下の表と比較します。

3. RJ-45 側の各ピンから出る線を DB-25 側の対応ピンに接続します（下の表に定義されています）。 たとえば、RJ-45 側のピン 1 を DB-25 側のピン 4 に接続します。

4. ブレークアウト ボックスまたはマルチメーターを使って、アダプタが正しく配線されていることを確認します。マルチメーターを使う場合には、RJ-45 側の各ピンに電圧を加え、DB-25 側の対応ピンが電圧を受け取っていることを確認します。

Sun のシリアル ポート用の RJ-45-to-DB-25 アダプタ

信号

RJ-45 側のピン

DB-25 側のピン

信号

CTS

1

4

RTS

DSR

0

20

DTR

RxD

3

0

TxD

GND

4

7

GND

GND

5

TxD

6

3

RxD

DTR

7

6

DSR

RTS

8

5

CTS

（コミュニケーション サーバから）CAB-OCTAL-ASYNC ケーブルの届く範囲まで延長するには、ストレート ケーブルを使用します。CAB-OCTAL-ASYNC ケーブルの届く範囲まで延長する必要がない場合には、上の指示に従って RJ-45 プラグを RJ-45-to-DB-25 アダプタに接続します。

注：上記のピンアウト表は、DB-25シリアルポートを備えたほとんどのSunサーバに適しています。Sunサーバのシリアルポートの種類を確認するには、「Sunシリアルポートとケーブルのピン配置 」を参照してください。サーバのシリアル ポート ピン割り当てが上の表のピン割り当てと一致しない場合には、Sun から予想される信号を CAB-OCTAL-ASYNC ケーブルから提供される該当信号に一致させてアダプタを作ります。

シスコの RJ-45-to-DB-25 コネクタを使った Sun サーバに接続する代替方式（実験シナリオに基づく）を、次の表に示します。ただし、上で説明した手順を使用して変動を除去します。

コミュニケーション サーバからのケーブル

ケーブルの延長

RJ-45-to-DB-25 コネクタ

CAB-OCTAL-ASYNC（ロールオーバー組み込み DTE）

ロールオーバー付き A 1 RJ-45 サテン ケーブル（CAB-500RJ）が必要です。追加のケーブル延長（必要な場合）は、ストレートでなければなりません。

CAB-5MODCM（MODEM と記されたアダプタ）。このコネクタは以前に改造されたものであってはなりません。

上の組み合わせは、2 つの DTE 間のヌルモデム接続に相当します。上の組み合わせを試して接続を確立できなかった場合には、コネクタのピン割り当てを確認するか、上に説明した RJ-45-to-B-25 アダプタを作成します。

コミュニケーション サーバの設定

次のCisco Comm Server設定の抜粋は、Sunのコンソールポートに接続する非同期回線の設定を示しています。「ターミナル/コミュニケーションサーバの設定」の指示に従って、コミュニケーションサーバを設定する必要があります。

ルータ 1

(...)

line 1 16

!--- Configure the lines that are used for sun console connectivity.

session-timeout 20

!--- Session times out after 20 minutes of inactivity.

no exec

!--- Unwanted signals from the attached device do not launch an EXEC session. !--- Prevents the line from being unavailable due to a rogue EXEC process.

exec-timeout 0 0

!--- Disables exec timeout.

transport input all

!--- Allows all protocols to use the line.

(...)

注：この設定が機能しない場合は、コンフィギュレーションモードでflowcontrol hardware inコマンドを使用して再接続します。問題が解決しない場合には、『Sun コンソール アクセス用のコミュニケーション/アクセス サーバの設定』を参照して、Sun がダム ターミナルからのコンソール接続を受け付けるかどうかを確認します。

下の出力は、コミュニケーション サーバ（maui-oob-01）から Sun Sparc Ultra 5 サーバ（supersweet）への接続を示したものです。最初の認証は、発信接続時にコミュニケーション サーバによって行われます。2 番目の認証は、Sun によって行われます。

(...)

maui-oob-01#telnet 172.22.163.26 2015

Trying 172.22.163.26, 2015 ... Open

User Access Verification

Username:

Password:

supersweet console login: root

Password:

Last login: Tue Feb 13 08:01:26 on console

Feb 13 17:34:54 supersweet login: ROOT LOGIN /dev/console

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6 Jumpstart 1.024 August 1997

supersweet:/ ->

(...)

関連情報

- コンソール アクセス用のターミナル/コミュニケーション サーバの設定

- Cisco アクセス サーバにおけるターミナル サーバのブレーク文字

- How To：シリアル コンソール

- Sun Serial Port and Cable Pinouts

- Unix System Administrator Resources

- Greater Scroll of Console Knowledge

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems