内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

概要

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

debug 出力例

関連情報

概要

この設定例では、modem dialout controllerコマンドを使用して、発信アナログコール用のT1またはE1インターフェイスを設定する方法を説明します

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.1(5)T

- 2つのE1 PRIを備えたCisco AS5300

注：modem dialout controllerコマンドは、Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(T)で導入されました。 この実装には、Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(3)T以降を推奨します。modem dialout controllerコマンドは、IOSソフトウェアリリース12.1(5)T以降の複数のインターフェイスをサポートしています。以下に、いくつかの例を示します。

AS5300-3(config)#line 1 60

AS5300-3(config-line)#modem dialout controller t1 ?

<0-7>  List of controllers to dial out

AS5300-3(config-line)#modem dialout controller t1 0,1,3

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

概要

発信アナログコールで特定のT1/E1回線を使用する場合は、modem dialout controllerコマンドを使用します。このコマンドはラインコンフィギュレーションモードで設定されるため、モデムは発信アナログコールに対して指定されたT1/E1インターフェイスにバインドされます。その後、モデムに対応する非同期（またはグループ非同期）インターフェイスで、必要なダイヤルオンデマンドルーティング(DDR)コマンドを設定できます。

この設定例では、Cisco AS5300ネットワークアクセスサーバ(NAS)に2つの一次群速度インターフェイス(PRI)があり、それぞれが異なる着信番号識別サービス(DNIS)にマッピングされています。 クライアントが8210をダイヤルすると、電話会社はコールをE1 0に切り替え、8211のコールをE1 1に切り替えます。この設定では、モデムプーリングを使用して、コールセットアップ中に電話会社スイッチから配信されるDNISメッセージをにを割割割りりりりりりり当りりり当り込りりてこのように、特定の番号のコールは、特定のモデムプールのメンバであるモデムによってのみ「応答」されます。各T1/E1も特定の着信番号にバインドされているため、着信コールに対して一連のモデムを特定のT1/E1に効果的に関連付けています。

ダイヤルアウトシナリオを示すために、クライアントはアクセスサーバにコールバックを要求します。コールバックはアクセスサーバでローカルに設定されますが、コールバック属性はRADIUS/TACACS+認証、許可、アカウンティング(AAA)サーバからも取得できます。特定の番号への着信コールの場合、コールは適切なT1に切り替えられ、モデムプールメンバーによって応答されます。コールバックがネゴシエートされると、アクセスサーバはコールを切断し、同じモデムでコールバックが開始されます。その後、ダイヤルアウトは、modem dialout controllerコマンドで指定されたT1またはE1インターフェイスを使用して行われます。この例では、ダイヤルアウトは着信コールと同じT1/E1上に設定されています。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、IOS Command Lookupツール(登録ユーザ専用)を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク構成を使用しています。

設定

このドキュメントでは、次に示す設定を使用しています。

アクセスサーバの設定

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime msec

no service password-encryption

!

hostname lala

!

logging rate-limit console 10 except errors

!

username testuser callback-dialstring 6036 password 0 test

!-- Access server calls back testuser at phone number 6036 !-- The callback parameters can also be configured on a RADIUS/TACACS+ server.

!

spe 1/0 1/9

firmware location system:/ucode/mica_port_firmware

spe 2/0 2/23

firmware location system:/ucode/microcom_firmware

!

resource-pool disable

!

modem-pool ModemPool8210

!-- Modem pool for calls to a specific phone number

pool-range 1-40

!-- The range of the modems in the pool !-- Modems 1 through 40 are included in this pool

called-number 8210 max-conn 40

!-- Specifies the DNIS to be used for this modem pool !-- Incoming calls for phone number 8210 are assigned to this

pool

!

modem-pool ModemPool8211

pool-range 41-60,61-84

!-- The range of the modems in the pool !-- Modems 41 through 84 are included in this pool

called-number 8211 max-conn 44

!-- Incoming calls for phone number 8211 are assigned to this pool

!

ip subnet-zero

no ip finger

!

isdn switch-type primary-net5

chat-script mod ABORT ERROR ABORT BUSY "" "AT" OK "ATDT \T" TIMEOUT 30 CONNECT \c

!-- Chat script for dialout

!

controller E1 0

!-- DNIS number for this E1 is 8210

clock source line primary

pri-group timeslots 1-31

!

controller E1 1

!-- DNIS number for this E1 is 8211

clock source line secondary 1

pri-group timeslots 1-31

!

controller E1 2

!

controller E1 3

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.200.20.22 255.255.255.0

!

interface Serial0:15

!-- D-channel for E1 0 !-- DNIS number for this PRI is 8210

description PRI 8210

no ip address

encapsulation ppp

isdn switch-type primary-net5

isdn incoming-voice modem

!-- All incoming voice calls on this E1 are sent to the modems

!

interface Serial1:15

!-- D-channel for E1 1 !-- DNIS number for this PRI is 8211

description PRI 8211

no ip address

encapsulation ppp

isdn switch-type primary-net5

isdn incoming-voice modem

!-- All incoming voice calls on this E1 are sent to the modems

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Ethernet0

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool dialup

!-- Assign IP address for incoming calls (with DNIS 8210) from pool dialup

ppp callback accept

!-- Permit PPP Callback

ppp authentication chap

group-range 1 40

!-- Interface includes modems 1 through 40 that are also in ModemPool8210

!

interface Group-Async2

ip unnumbered Ethernet0

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool dialup2

!-- Assign IP address for incoming calls (with DNIS 8211) from pool dialup2

ppp callback accept

!-- Here we accept the callback

ppp authentication chap

group-range 41 84

!-- Interface includes modems 41 through 84 that are also in ModemPool8211

!

ip local pool dialup 192.168.100.1 192.168.100.15

ip local pool dialup2 192.168.200.32 192.168.200.126

!-- Define the IP address ranges for the 2 pools

ip classless

no ip http server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line 1 40

!-- Line configuration for modems 1-40 !-- These modems are in pool ModemPool8210

autoselect during-login

autoselect ppp

script callback mod

!-- Invoke chat script mod for the callback

login local

modem InOut

!-- Set the modems for dialin and dialout

modem dialout controller e1 0

!-- Outgoing call on these modems use e1 0

line 41 84

!-- Line configuration for modems 41-84 !-- These modems are in pool ModemPool8210

autoselect during-login

autoselect ppp

script callback mod

!-- Invoke chat script mod for the callback

login local

modem InOut

modem dialout controller e1 1

!-- Outgoing call on these modems use e1 1

line aux 0

line vty 0 4

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

注：debug コマンドを使用する前に、「debug コマンドに関する重要な情報」を参照してください。

- debug isdn q931：ルータと ISDN スイッチ間の ISDN ネットワーク接続（レイヤ 3）のコール設定および切断を表示する。

- debug ppp negotiation:Link Control Protocol(LCP)、認証、およびNetwork Control Protocol(NCP)を含むPPPコンポーネントのネゴシエーション中のポイントツーポイントプロトコル(PPP)トラフィックおよび交換に関する情報を表示します。PPPネゴシエーションが成功すると、最初にLCP状態が開き、認証が行われ、最後にNCP（通常はIP Control Protocol - IPCP）がネゴシエートされます。

- debug ppp authentication：Challenge Authentication Protocol（CHAP）パケット交換や Password Authentication Protocol（PAP; パスワード認証プロトコル）交換など、PPP の認証プロトコル メッセージを表示します。

- debug chat：非同期/一般電話サービス(POTS)ダイヤリングが開始された場合のチャットスクリプトの実行を監視します。チャットスクリプトは、Data Terminal Equipment（DTE；データ端末装置）とData Communications Equipment（DCE；データ通信装置）デバイス間のハンドシェイクを定義する、expect-send文字列ペアのセットです。

- debug callback：ルータがモデムとチャットスクリプトを使用して端末回線でコールバックしているときに、コールバックイベントを表示します。

- debug dialer：ダイヤラインターフェイスで受信されたパケットに関するデバッグ情報を表示します。

- debug modem csm（図示せず）：モデムのコール接続に使用されるコールステートマシンのデバッグ情報を表示します。モデムコールが内部モデム管理プロセスによってどのように処理されるかを示します。

debug 出力例

次に、上記のdebugコマンドを使用して得られた出力を示します。

出力は、8210を呼び出しているクライアントを示しています。その後、コールはE1 0に切り替えられ、モデム14（非同期14）によってピックアップされます。モデムはプールModemPool8210のメンバです。コールの接続、PPP（およびコールバック）のネゴシエート、クライアントの認証、およびAS5300は0を切断します。次に、ルータは同じモデム（非同期14）を使用してコールバックを開始します。 modem dialout controllerコマンドにより、コールはE1 0を使用し、ダイヤルアウトが実行されます。

注：長いデバッグ行の一部は、便利な印刷のためにラップされています。タイムスタンプなしで始まる行は、前の行の終わりから始まります。

*Jan  1 05:00:43.018: ISDN Se0:15: RX <-  SETUP pd = 8  callref = 0x266A

!-- Incoming Call on E1 0

*Jan  1 05:00:43.018:         Sending Complete

*Jan  1 05:00:43.018:         Bearer Capability i = 0x9090A3

*Jan  1 05:00:43.018:         Channel ID i = 0xA18398

*Jan  1 05:00:43.022:         Progress Ind i = 0x8183

- Origination address is non-ISDN

*Jan  1 05:00:43.022:         Calling Party Number i = 0xA1, '6036',Plan:ISDN,

Type:National

*Jan  1 05:00:43.022:         Called Party Number i = 0x81, '210', Plan:ISDN,

Type:Unknown

!-- The called number (DNIS) for the incoming call is (8)210

*Jan  1 05:00:43.022:         Locking Shift to Codeset 6

*Jan  1 05:00:43.022:         Codeset 6 IE 0x28  i = 'Analog', 0x20, '36'

*Jan  1 05:00:43.026: ISDN Se0:15: TX ->  CALL_PROC pd = 8  callref =0xA66A

*Jan  1 05:00:43.026:         Channel ID i = 0xA98398

*Jan  1 05:00:43.030: ISDN Se0:15: TX ->  ALERTING pd = 8  callref = 0xA66A

*Jan  1 05:00:43.082: ISDN Se0:15: TX ->  CONNECT pd = 8  callref = 0xA66A

*Jan  1 05:00:43.146: ISDN Se0:15: RX <-  CONNECT_ACK pd = 8  callref =0x266A

*Jan  1 05:00:43.146: ISDN Se0:15: CALL_PROGRESS: CALL_CONNECTED call id0x63,

bchan 23, dsl 0

*Jan  1 05:00:45: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0:23 is now

connected to 6036

!-- Call is connected

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP: I CONFREQ [Closed] id 1 len 50

!-- PPP negotiation begins. Note that the call is on !-- Async 14, which is a member of the pool ModemPool8210

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    MagicNumber 0x75D617D5 (0x050675D617D5)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    PFC (0x0702)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    ACFC (0x0802)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    MRRU 1614 (0x1104064E)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    EndpointDisc 1 Local

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:     (0x13170177DE54DA55A24ADD8043063898)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:     (0x1C049700000000)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

*Jan  1 05:01:11.158: As14 PPP: Treating connection as a dedicated line

*Jan  1 05:01:11.158: As14 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

[0 sess,1 load]

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 25

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    MagicNumber 0x118F14E6 (0x0506118F14E6)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    PFC (0x0702)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    ACFC (0x0802)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP: O CONFREJ [REQsent] id 1 len 31

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    MRRU 1614 (0x1104064E)

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:    EndpointDisc 1 Local

*Jan  1 05:01:11.158: As14 LCP:     (0x13170177DE54DA55A24ADD8043063898)

*Jan  1 05:01:11.162: As14 LCP:     (0x1C049700000000)

*Jan  1 05:01:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async14, changed state to up

!-- Interface Async 14 is up

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 25

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    MagicNumber 0x118F14E6 (0x0506118F14E6)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    PFC (0x0702)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    ACFC (0x0802)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 23

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    MagicNumber 0x75D617D5 (0x050675D617D5)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    PFC (0x0702)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    ACFC (0x0802)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 2 len 23

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    MagicNumber 0x75D617D5 (0x050675D617D5)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    PFC (0x0702)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    ACFC (0x0802)

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

!-- Callback is negotiated

*Jan  1 05:01:11.302: As14 LCP: State is Open

*Jan  1 05:01:11.302: As14 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

[0 sess, 1 load]

*Jan  1 05:01:11.302: As14 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 25 from "lala"

*Jan  1 05:01:11.446: As14 LCP: I IDENTIFY [Open] id 3 len 18 magic

0x75D617D5 MSRASV5.00

*Jan  1 05:01:11.462: As14 LCP: I IDENTIFY [Open] id 4 len 28 magic

0x75D617D5 MSRAS-1-TESTPC-W2K

*Jan  1 05:01:11.462: As14 CHAP: I RESPONSE id 1 len 29 from "testuser"

*Jan  1 05:01:11.462: As14 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

!-- CHAP authentication is successful

*Jan  1 05:01:11.462: As14 MCB: User testuser  Callback Number - Server 6036

!-- Number to be used for callback, configured locally in the username !-- command. The callback information can be off loaded to an AAA server.

*Jan  1 05:01:11.462: Async14 PPP: O MCB Request(1) id 1 len 7

*Jan  1 05:01:11.462: Async14 MCB: O  1  1  0  7  3  3  0

*Jan  1 05:01:11.462: As14 MCB: O Request Id 1 Callback Type

Server-Num delay 0

*Jan  1 05:01:11.462: As14 PPP: Phase is CBCP [0 sess, 1 load]

*Jan  1 05:01:11.606: Async14 PPP: I MCB Response(2) id 1 len 7

*Jan  1 05:01:11.606: Async14 MCB: I  2  1  0  7  3  3  C

*Jan  1 05:01:11.606: As14 MCB: Received response

*Jan  1 05:01:11.606: As14 MCB: Response CBK-Server-Num 3 3 12

*Jan  1 05:01:11.606: Async14 PPP: O MCB Ack(3) id 2 len 7

*Jan  1 05:01:11.606: Async14 MCB: O  3  2  0  7  3  3  C

*Jan  1 05:01:11.606: As14 MCB: O Ack Id 2 Callback Type Server-Num delay 12

*Jan  1 05:01:11.606: As14 MCB: Negotiated MCB with peer

*Jan  1 05:01:11.734: As14 LCP: I TERMREQ [Open] id 5 len 16

(0x75D617D5003CCD7400000000)

*Jan  1 05:01:11.734: As14 LCP: O TERMACK [Open] id 5 len 4

*Jan  1 05:01:11.734: As14 MCB: Peer terminating the link

*Jan  1 05:01:11.734: As14 MCB: Link terminated by peer, Callback Needed

*Jan  1 05:01:11.734: As14 MCB: Initiate Callback for testuser at 6036

using Async

*Jan  1 05:01:11.734: As14 MCB: Async-callback in progress

*Jan  1 05:01:11.734: As14 PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 1 load]

*Jan  1 05:01:11.734: TTY14 Callback PPP process creation

*Jan  1 05:01:11.734: TTY14: Callback script exists

- no script creation necessary

*Jan  1 05:01:11.734: TTY14 Callback process initiated, user:

testuser dialstring 6036

*Jan  1 05:01:14: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial0:23  disconnected

from 6036, call lasted 29 seconds

!-- Call is disconnected

*Jan  1 05:01:12.386: ISDN Se0:15: TX ->  DISCONNECT pd = 8

callref = 0xA66A

*Jan  1 05:01:12.386:         Cause i = 0x809F - Normal, unspecified

*Jan  1 05:01:12.450: ISDN Se0:15: RX <-  RELEASE pd = 8  callref = 0x266A

*Jan  1 05:01:12.450: ISDN Se0:15: TX ->  RELEASE_COMP pd = 8

callref = 0xA66A

*Jan  1 05:01:13.734: As14 LCP: TIMEout: State TERMsent

*Jan  1 05:01:13.734: As14 LCP: State is Closed

*Jan  1 05:01:13.734: As14 PPP: Phase is DOWN [0 sess, 1 load]

*Jan  1 05:01:13.734: As14 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open

[0 sess, 1 load]

*Jan  1 05:01:13.734: As14 LCP: State is Listen

*Jan  1 05:01:16: %LINK-5-CHANGED: Interface Async14, changed state to reset

*Jan  1 05:01:14.734: As14 LCP: State is Closed

*Jan  1 05:01:14.734: As14 PPP: Phase is DOWN [0 sess, 1 load]

*Jan  1 05:01:17.734: As14 IPCP: Remove route to 192.168.100.13

*Jan  1 05:01:17.734: TTY14 Callback forced wait = 4 seconds

*Jan  1 05:01:21: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async14, changed state to down

*Jan  1 05:01:19.734: As14 LCP: State is Closed

*Jan  1 05:01:21.766: CHAT14: Matched chat script mod to string mod

*Jan  1 05:01:21.766: CHAT14: Asserting DTR

*Jan  1 05:01:21.766: CHAT14: Chat script mod started

!-- Callback chatscript mod is started

*Jan  1 05:01:21.766: CHAT14: Sending string: ATZ

*Jan  1 05:01:21.766: CHAT14: Expecting string: OK

*Jan  1 05:01:21.814: CHAT14: Completed match for expect: OK

*Jan  1 05:01:21.814: CHAT14: Sending string: ATDT \T<6036>

!-- Dial 6036 per the callback configuration

*Jan  1 05:01:21.814: CHAT14: Expecting string: CONNECT

*Jan  1 05:01:21.902: ISDN Se0:15: TX ->  SETUP pd = 8  callref = 0x0008

!-- The outgoing call uses E1 0 as per the modem dialout controller !-- command for modem 14.

*Jan  1 05:01:21.902:         Bearer Capability i = 0x8090A3

*Jan  1 05:01:21.902:         Channel ID i = 0xA9839F

*Jan  1 05:01:21.902:         Progress Ind i = 0x8183

- Origination address is non-ISDN

*Jan  1 05:01:21.902:         Calling Party Number i = 0x80, '6036',

Plan:Unknown, Type:Unknown

*Jan  1 05:01:21.902:         Called Party Number i = 0x80, '6036',

Plan:Unknown, Type:Unknown

*Jan  1 05:01:21.946: ISDN Se0:15: RX <-  CALL_PROC pd = 8

callref = 0x8008

*Jan  1 05:01:21.946:         Channel ID i = 0xA9839F

*Jan  1 05:01:21.974: ISDN Se0:15: RX <-  ALERTING pd = 8  callref = 0x8008

*Jan  1 05:01:28.958: ISDN Se0:15: RX <-  CONNECT pd = 8  callref = 0x8008

*Jan  1 05:01:28.962:         Progress Ind i = 0x8182

- Destination address is non-ISDN

*Jan  1 05:01:28.962:         Connected Number i = 0xA136303336

*Jan  1 05:01:28.962:         Locking Shift to Codeset 6

*Jan  1 05:01:28.962:         Codeset 6 IE 0x28  i = 'Analog', 0x20, '36'

*Jan  1 05:01:31: %ISDN-6-CONNECT:

Interface Serial0:30 is now connected to 6036

*Jan  1 05:01:28.966: ISDN Se0:15: TX ->  CONNECT_ACK pd = 8

callref =0x0008

*Jan  1 05:01:41.562: CHAT14: Completed match for expect: CONNECT

*Jan  1 05:01:41.566: CHAT14: Sending string: \c

*Jan  1 05:01:41.566: CHAT14: Chat script mod finished, status = Success

*Jan  1 05:01:41.598: TTY14: Callback starting PPP directly with

Invalid auth info

*Jan  1 05:01:41.642: As14 LCP: I CONFREQ [Closed] id 0 len 47

!-- PPP negotiation begins

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    MagicNumber 0x143F35CB (0x0506143F35CB)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    PFC (0x0702)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    ACFC (0x0802)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    MRRU 1614 (0x1104064E)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    EndpointDisc 1 Local

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:     (0x13170177DE54DA55A24ADD8043063898)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:     (0x1C049700000000)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

*Jan  1 05:01:41.646: As14 PPP: Treating connection as a callout

*Jan  1 05:01:41.646: As14 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

[0 sess,1 load]

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP: O CONFREQ [Closed] id 2 len 25

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    MagicNumber 0x118F8C01 (0x0506118F8C01)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    PFC (0x0702)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    ACFC (0x0802)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP: O CONFREJ [REQsent] id 0 len 31

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    MRRU 1614 (0x1104064E)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:    EndpointDisc 1 Local

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:     (0x13170177DE54DA55A24ADD8043063898)

*Jan  1 05:01:41.646: As14 LCP:     (0x1C049700000000)

*Jan  1 05:01:43: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async14, changed state to up

*Jan  1 05:01:41.810: As14 LCP: I CONFACK [REQsent] id 2 len 25

*Jan  1 05:01:41.810: As14 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

*Jan  1 05:01:41.810: As14 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Jan  1 05:01:41.810: As14 LCP:    MagicNumber 0x118F8C01 (0x0506118F8C01)

*Jan  1 05:01:41.810: As14 LCP:    PFC (0x0702)

*Jan  1 05:01:41.810: As14 LCP:    ACFC (0x0802)

*Jan  1 05:01:41.842: As14 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 1 len 20

*Jan  1 05:01:41.842: As14 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Jan  1 05:01:41.842: As14 LCP:    MagicNumber 0x143F35CB (0x0506143F35CB)

*Jan  1 05:01:41.842: As14 LCP:    PFC (0x0702)

*Jan  1 05:01:41.842: As14 LCP:    ACFC (0x0802)

*Jan  1 05:01:41.842: As14 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 1 len 20

*Jan  1 05:01:41.842: As14 LCP:    ACCM 0x00000000 (0x020600000000)

*Jan  1 05:01:41.842: As14 LCP:    MagicNumber 0x143F35CB (0x0506143F35CB)

*Jan  1 05:01:41.842: As14 LCP:    PFC (0x0702)

*Jan  1 05:01:41.842: As14 LCP:    ACFC (0x0802)

*Jan  1 05:01:41.842: As14 LCP: State is Open

*Jan  1 05:01:41.842: As14 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

[0 sess, 1 load]

*Jan  1 05:01:41.842: As14 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 25 from "lala"

*Jan  1 05:01:42.002: As14 LCP: I IDENTIFY [Open] id 2 len 18 magic

0x143F35CB MSRASV5.00

*Jan  1 05:01:42.018: As14 LCP: I IDENTIFY [Open] id 3 len 28 magic

0x143F35CB MSRAS-1-TESTPC-W2K

*Jan  1 05:01:42.034: As14 CHAP: I RESPONSE id 2 len 29 from "testuser"

*Jan  1 05:01:42.034: As14 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4

!-- PPP negotiation is successful

*Jan  1 05:01:42.034: As14 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

*Jan  1 05:01:42.034: As14 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

!-- IPCP parameters are now negotiated

*Jan  1 05:01:42.034: As14 IPCP:    Address 10.200.20.22 (0x03060AC81416)

*Jan  1 05:01:42.194: As14 CCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 4 len 10

*Jan  1 05:01:42.194: As14 CCP:    MS-PPC supported bits 0x00000001

(0x120600000001)

*Jan  1 05:01:42.194: As14 LCP: O PROTREJ [Open] id 3 len 16 protocol CCP

(0x80FD0104000A120600000001)

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 5 len 40

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP:    CompressType VJ 15 slots CompressSlotID

(0x0206002D0F01)

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP:    Address 0.0.0.0 (0x030600000000)

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP:    PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP:    PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP:    SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP:    SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 5 len 34

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP:    CompressType VJ 15 slots CompressSlotID

(0x0206002D0F01)

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP:    PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP:    PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP:    SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)

*Jan  1 05:01:42.210: As14 IPCP:    SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)

*Jan  1 05:01:42.214: As14 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 10

*Jan  1 05:01:42.214: As14 IPCP:    Address 10.200.20.22 (0x03060AC81416)

*Jan  1 05:01:42.386: As14 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 6 len 10

*Jan  1 05:01:42.386: As14 IPCP:    Address 0.0.0.0 (0x030600000000)

*Jan  1 05:01:42.386: As14 IPCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 6 len 10

*Jan  1 05:01:42.386: As14 IPCP:    Address 192.168.100.13 (0x0306C0A8640D)

*Jan  1 05:01:42.546: As14 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 7 len 10

*Jan  1 05:01:42.546: As14 IPCP:    Address 192.168.100.13 (0x0306C0A8640D)

*Jan  1 05:01:42.546: As14 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 7 len 10

*Jan  1 05:01:42.546: As14 IPCP:    Address 192.168.100.13 (0x0306C0A8640D)

*Jan  1 05:01:42.546: As14 IPCP: State is Open

*Jan  1 05:01:42.550: As14 IPCP: Install route to 192.168.100.13

*Jan  1 05:01:45: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Async14,

changed state to up

!-- Callback connection is up, PPP negotiation is complete !-- and a route is installed.

関連情報

- アクセス サーバと PC 間の非同期 PPP コールバック

- ISDN を経由した PPP コールバック

- DNISを使ったモデムプーリング

- PRI 回線での DNIS およびモデム プーリング

- テクニカルサポート - Cisco Systems