目次

はじめに

バージョン 11.6 へのアップグレードの後で CUIC ダッシュボード仕掛変更を解決して下さい

サポートされていないダッシュボード ウィジェット型のリスト

スケジュール ウィジェット

ダッシュボード Permalink （入り込まれたダッシュボード）が付いている URL ウィジェット

新しいダッシュボード キャンバス サイズ制限を越えて置かれるウィジェット

Excel および XML Permalinks 型ウィジェット

10 以上のウィジェットが付いているダッシュボード

関連情報

概要

この資料に 11.6 バージョンへのアップグレードの後で Cisco Unified Intellegence センター（CUIC）ダッシュボード ウィジェット予想外変更を解決する方法を記述されています。

バージョン 11.6 へのアップグレードの後で CUIC ダッシュボード仕掛変更を解決して下さい

バージョン 11.6 サポートされていないダッシュボード仕掛への CUIC サーバ アップグレードが消えた後。

問題を解決するために消えたウィジェットの種類を判別して下さい。

ウィジェットが前のバージョンにサポートされているタイプ ロールバック CUIC サーバおよびもはやでなかったら CUIC 11.6 でサポートされないウィジェットすべてを判別して下さい。

サポートされていないウィジェットのリストを入手するのに技術情報を使用できます。

アップグレードの後でサポートされていないウィジェット損失を避けるために CUIC ウィジェット設定を変更して下さい。

サポートされていないダッシュボード ウィジェット型のリスト

これらのサポートされていないダッシュボード ウィジェットは CUIC サーバ アップグレード後廃棄されます:

- スケジュール型が付いているウィジェット

- ダッシュボード permalink （入り込まれたダッシュボード）が付いている URL 型のウィジェット

- ダッシュボード キャンバス サイズ制限を越えて置かれるウィジェット

警告： これらのサポートされていないウィジェットは CUIC ログの示す値なしで廃棄されます。

これらのダッシュボード ウィジェットは CUIC サーバ アップグレードから影響を受けます:

- Excel および XML Permalinks はウィジェットを入力します

- 10 以上のウィジェットが付いているダッシュボード

スケジュール ウィジェット

バージョン 11.6 への CUIC サーバ アップグレードの後ですべてのスケジュールされたタイプ ダッシュボード仕掛はもはやサポートされないし、それらは自動的に取除かれます。

ダッシュボード Permalink （入り込まれたダッシュボード）が付いている URL ウィジェット

バージョン 11.6 への CUIC サーバ アップグレードの後で入り込まれたダッシュボードが付いているすべての仕掛はもはやサポートされないし、自動的に取除かれます。

新しいダッシュボード キャンバス サイズ制限を越えて置かれるウィジェット

バージョン 11.6 への CUIC サーバ アップグレードの後でクロス キャンバス サイズ制限が もはやサポートされないおよび自動的に取除かれますすべての仕掛 。

Excel および XML Permalinks はウィジェットを入力します

すべてのダッシュボード仕掛をとの勝りなさいおよび XML タイプ permalinks は HTML permalinks に変換されますバージョン 11.6 への AfterCUIC サーバ アップグレード。

CUIC でレポートはこれらのメッセージを生成されます記録 します。 それらは非常に説明的で、ダッシュボードおよびウィジェット名前を明らかにします。

0000000053: 10.48.47.142: Aug 22 2017 16:20:22.241 +0200: %CCBU___________CUIC-4-WARN: Dashboard Migration : Weburl widget : Dashboard : case4_excel_xml_permalink Widget : url_permlnk_excel Widget url : https://cuic11.allevich.local:8444/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?viewId=ED4BBBF710000155000001300A302F8E&linkType=excelType - Converting excel-xml permalink to html permalink.

0000000054: 10.48.47.142: Aug 22 2017 16:20:22.242 +0200: %CCBU___________CUIC-4-WARN: Dashboard Migration : Weburl widget : Dashboard : case4_excel_xml_permalink Widget : url_permlnk_xml Widget url : https://cuic11.allevich.local:8444/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?viewId=ED4BBBF710000155000001300A302F8E&linkType=xmlType&viewType=Grid - Converting excel-xml permalink to html permalink.

0000000055: 10.48.47.142: Aug 22 2017 16:20:22.435 +0200: %CCBU___________CUIC-4-WARN: Dashboard Migration : Weburl widget : Dashboard : SR681697619_Allianz_report_TO Widget : dashbrd_rt_rpt7_link Widget url : http://cuic11.allevich.local:8081/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?viewId=36A441C91000015A00000CD40A302F8E&linkType=htmlType&viewType=Grid&refreshRate=15&widgetId=36A5A2361000015A00000D170A302F8E&uuid=601b78c6-2764-431c-a28f-e2f7a2913294&widgetId=36A5A2361000015A00000D170A302F8E&uuid=null - Converting variable permalink to html permalink.

0000000056: 10.48.47.142: Aug 22 2017 16:20:22.436 +0200: %CCBU___________CUIC-4-WARN: Dashboard Migration : Weburl widget : Dashboard : SR681697619_Allianz_report_TO Widget : dashbrd_rt_rpt8_link Widget url : http://cuic11.allevich.local:8081/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?viewId=36A6398E1000015A00000DA90A302F8E&linkType=htmlType&viewType=Grid&refreshRate=15&widgetId=36A8E7331000015A00000E4E0A302F8E&uuid=null - Converting variable permalink to html permalink.

0000000057: 10.48.47.142: Aug 22 2017 16:20:22.436 +0200: %CCBU___________CUIC-4-WARN: Dashboard Migration : Weburl widget : Dashboard : SR681697619_Allianz_report_TO Widget : dashbrd_rt_rpt9_link Widget url : http://cuic11.allevich.local:8081/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?viewId=36AB40401000015A00000E640A302F8E&linkType=htmlType&viewType=Chart - Converting variable permalink to html permalink.

10 以上のウィジェットが付いているダッシュボード

バージョン 11.6 への AfterCUIC サーバ アップグレードは 10 以上の仕掛が付いているすべてのダッシュボード維持されます、それらへの変更を行なうことができません。

ダッシュボードで変更をとの行なうことを試みればアップグレードがエラー「ダッシュボード得た後 10 以上のウィジェットは失敗する編集します。 」もう一度試して下さい。

CUIC レポートでこれらのメッセージを生成されます記録 します。

0000028566: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.498 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-HIBERNATE_SESSION_INTERCEPTOR: %[ARGUMENT=null][MARKER=END][MARKER=END][METHOD=preHandle]: Hibernate Session Interceptor

0000028567: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.499 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-DAO_GET_BY_ID: %[ARGUMENT=1111111111111111111111111111AAAA][MARKER=START][TARGET_CLASS=com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicUserImpl]: Dao getById() to retrieve the specified object

0000028568: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.499 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-DAO_GET_BY_ID: %[ARGUMENT=1111111111111111111111111111AAAA][MARKER=END][TARGET_CLASS=com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicUserImpl]: Dao getById() to retrieve the specified object

0000000060: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.513 +0200: %CCBU_CUIC_MODEL_OBJECTS-0-ERROR: <- CuicDashboardRESTProvider.java:338Maximum number of widgets allowed on a dashboard is {0}

0000028569: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.516 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-HIBERNATE_SESSION_INTERCEPTOR: %[ARGUMENT=null][MARKER=START][MARKER=START][METHOD=postHandle]: Hibernate Session Interceptor

0000028570: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.516 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-HIBERNATE_SESSION_INTERCEPTOR: %[ARGUMENT=null][MARKER=RETRIEVE_HTTPSESSION][MARKER=START][METHOD=postHandle]: Hibernate Session Interceptor

0000028571: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.516 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-HIBERNATE_SESSION_INTERCEPTOR: %[ARGUMENT=org.apache.catalina.session.StandardSessionFacade@963aa2][MARKER=RETRIEVE_HTTPSESSION][MARKER=END][METHOD=postHandle]: Hibernate Session Interceptor

0000028572: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.516 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-HIBERNATE_SESSION_INTERCEPTOR: %[ARGUMENT=SessionImpl(PersistenceContext[entityKeys=[EntityKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicGroupImpl#2222222222222222222222222222BBBB], EntityKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicUserImpl#1111111111111111111111111111AAAA]],collectionKeys=[CollectionKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicGroupMemberAbstract.parentGroups#2222222222222222222222222222BBBB], CollectionKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicGroupMemberAbstract.parentGroups#1111111111111111111111111111AAAA], CollectionKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicGroupImpl.groupMembers#2222222222222222222222222222BBBB], CollectionKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicUserImpl.favorites#1111111111111111111111111111AAAA]]];ActionQueue[insertions=[] updates=[] deletions=[] collectionCreations=[] collectionRemovals=[] collectionUpdates=[]])][MARKER=CURRENT_SESSION][MARKER=INFO][METHOD=postHandle]: Hibernate Session Interceptor

10 のウィジェット制限における問題を隔離するのにこのコマンドを使用して下さい。

admin:file search activelog /cuic/logs/cuic/CCBU-cuic.2017-08-22T16-19-54.610.startup.log "Maximum number of widgets allowed on a dashboard"

Searching file: /var/log/active//cuic/logs/cuic/CCBU-cuic.2017-08-22T16-19-54.610.startup.log

0000000059: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:38:40.728 +0200: %CCBU_CUIC_MODEL_OBJECTS-0-ERROR: <- CuicDashboardRESTProvider.java:338Maximum number of widgets allowed on a dashboard is {0}

0000000060: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.513 +0200: %CCBU_CUIC_MODEL_OBJECTS-0-ERROR: <- CuicDashboardRESTProvider.java:338Maximum number of widgets allowed on a dashboard is {0}

関連情報