Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150519-CVE-2015-0740

初公開日 : 2015-05-19 18:09

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCus28826

CVE-2015-0740

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Intelligence Center(CUIC)の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスに対してクロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、ユーザ提供による入力の不十分な検証に起因します。攻撃者は、ユーザを悪意のあるリンクに誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はユーザの権限を使用してWebブラウザ経由で該当デバイスに任意の要求を送信できる可能性があります。

シスコは脆弱性とソフトウェアアップデートが利用可能であることを確認しました。

この脆弱性を不正利用するために、攻撃者は、悪意のあるサイトにユーザを誘導するためのリンクを提供したり、誤解させる言葉や指示を使用して、提供されたリンクに進むようにユーザを促す可能性があります。

該当製品

シスコは登録ユーザ向けにBug ID CSCus28826をリリースしました。このBug IDには追加情報と、影響を受ける製品バージョンの最新リストが含まれています。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco Unified Intelligence Centerリリース10.6(1)には脆弱性が存在していました。Cisco Unified Intelligence Centerの新しいリリースにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

ユーザは、非要請リンクが安全に追跡できることを確認する必要があります。

CSRF攻撃と潜在的な緩和方法の詳細については、Cisco適用対応策速報『 クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)の脅威ベクトルについて』を参照してください。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、 CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comで電子メールを介してアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150519-CVE-2015-0740

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2015年5月19日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。