severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20110427-wlc

初公開日 : 2011-04-27 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Wireless LAN Controller(WLC)製品ファミリは、サービス拒否(DoS)の脆弱性の影響を受けます。この脆弱性では、認証されていない攻撃者が一連のICMPパケットを送信することでデバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110427-wlc で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco WLCソフトウェアバージョン6.0以降に影響します。次の製品は、このセキュリティアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けます。

- Cisco 2100 シリーズ ワイアレス LAN コントローラ

- Cisco WLC526 Mobility Express Controller(AIR-WLC526-K9)

- サービス統合型ルータ(ISR)用Cisco NME-AIR-WLCモジュール

- サービス統合型ルータ(ISR)用Cisco NM-AIR-WLCモジュール

注：Cisco NM-AIR-WLCはサポート終了およびソフトウェアメンテナンス終了となっています。詳細については、次の文書を参照してください。http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps2797/prod_end-of-life_notice0900aecd806aeb34.html

ソフトウェアバージョンの判別

管理者は、Webまたはコマンドラインインターフェイス(CLI)を使用して、またはCisco WiSM（Cisco Catalyst 6500シリーズスイッチおよびCisco 7600シリーズルータのコマンドを使用）で、Cisco WLCで実行されているソフトウェアバージョンを確認するために、次の手順を使用できます。

Ciscoワイヤレスコントローラ

特定の環境で実行されているWLCのバージョンを確認するには、次のいずれかの方法を使用します。

- Webインターフェイスで[Â MonitorÂ]タブを選択し、左側のペインで[Â SummaryÂ]をクリックして、[Â Software VersionÂ]フィールドをメモします。

注：ISRでCisco WLCモジュールを使用しているお客様は、コマンドラインで次の手順を実行する前に、service-module wlan-controller <slot/port> sessionÂコマンドを発行する必要があります。統合WLCモジュールを搭載したCisco Catalyst 3750Gスイッチを使用しているお客様は、コマンドラインで次の手順を実行する前に、session <Stack-Member-Number> processor 1 sessionÂコマンドを発行する必要があります。

- コマンドラインインターフェイスでshow sysinfoÂと入力し、次の例に示すように、[Product] [VersionÂ]フィールドに注目します。

(Cisco Controller)> show sysinfo

Manufacturer's Name.. Cisco Systems Inc.

Product Name......... Cisco Controller

Product Version...... 5.1.151.0

RTOS Version......... Linux-2.6.10_mvl401

Bootloader Version... 4.0.207.0

Build Type........... DATA + WPS

<output suppressed>

Cisco WiSM

WiSMがインストールされているCisco Catalyst 6500シリーズスイッチおよびCisco 7600シリーズルータでは、show wism module <module number> controller 1 statusÂコマンドを使用します。この例で示されているソフトウェアバージョン（バージョン5.1.151.0を示す）に注意してください。

Router# show wism module 3 controller 1 status

WiSM Controller 1 in Slot 3

Operational Status of the Controller

: Oper-Up

Service VLAN

: 192

Service Port

: 10

Service Port Mac Address

: 0011.92ff.8742

Service IP Address

: 192.168.10.1

Management IP Address

: 192.168.1.123

Software Version

: 5.1.151.0

Port Channel Number

: 288

Allowed vlan list

: 30,40

Native VLAN ID

: 40

WCP Keep Alive Missed

: 0

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次のCiscoワイヤレスLANコントローラは、この脆弱性の影響を受けません。

- Cisco 2000 シリーズ WLC

- Cisco 2500 シリーズ WLC

- Cisco 4100 シリーズ WLC

- Cisco 4400 シリーズ WLC

- Cisco Catalyst 3750G統合WLC

- Cisco 5500 シリーズ WLC

- Cisco Wireless Services Module（WiSM、WiSMとWiSM2の両方）

- Cisco Wireless Services Ready Engine(SRE)モジュール

- Cisco Flex 7500シリーズCloud Controller

他のシスコ製品においてこの脆弱性の影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco WLCとCisco WiSMは、セキュリティポリシー、侵入防御、RF管理、Quality of Service(QoS)、モビリティなど、システム全体のワイヤレスLAN機能を担います。

これらのデバイスは、Lightweight Access Point Protocol(LWAPP)およびControl and Provisioning of Wireless Access Points(CAPWAP)プロトコルを使用して、任意のレイヤ2（イーサネット）またはレイヤ3(IP)インフラストラクチャ上のコントローラベースのアクセスポイントと通信します。

Cisco WLCデバイスファミリは、DoS脆弱性の影響を受けます。この脆弱性により、認証されていない攻撃者が一連のICMPパケットを送信してデバイスをリロードする可能性があります。この脆弱性は、有線セグメントと無線セグメントの両方から不正利用される可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCth7426Â （登録済みユーザ専用）として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2011-1613が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

特定のリリース トレインに脆弱性がある場合は、修正を含む最初のリリース（および、それぞれの予想提供日）が表の「第 1 修正済みリリース」列に記載されます。特定の列に記されているリリースよりも古い（第 1 修正済みリリースより古い）トレインに含まれるリリースが稼働しているデバイスは脆弱であることが確認されています。

First Fixed Release

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

4.0

脆弱性なし

4.1

脆弱性なし

4.1 M

脆弱性なし

4.2

脆弱性なし

420万

脆弱性なし

5.0

脆弱性なし

5.1

脆弱性なし

5.2

脆弱性なし

6.0

6.0.200.0

7.0

7.0.98.216 および 7.0.112.0

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

この脆弱性は内部テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110427-wlc

改訂履歴

リビジョン 1.0

2011年4月27日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。