severity

アドバイザリーID : cisco-sa-20110330-nac

初公開日 : 2011-03-30 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Network Admission Control(NAC)Guest Serverシステムソフトウェアには、RADIUS認証ソフトウェアの脆弱性が存在し、認証されていないユーザが保護されたネットワークにアクセスできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

このアドバイザリは、https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110330-nac で公開されています。

該当製品

Cisco NACゲストサーバは、Cisco NACアプライアンスおよびCiscoワイヤレスLANコントローラにゲストポリシーを適用します。ゲストポリシーは、このコントローラで適用されます。

脆弱性のある製品

この脆弱性は、ソフトウェアバージョン2.0.3より前のすべてのバージョンのNACゲストサーバソフトウェアに影響します。Webサーバのログインページにソフトウェアバージョンが表示されます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco NACゲストサーバシステムソフトウェアには、RADIUS認証ソフトウェアのコンフィギュレーションファイルに脆弱性が存在します。この設定ミスにより、認証されていないユーザが保護されたネットワークにアクセスできる可能性があります。この脆弱性により、有効なユーザ名またはパスワードを入力しなくても、認証がバイパスされる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtj66922 (登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2011-0963が割り当てられています。

回避策

Cisco NACゲストアクセスサーバのRADIUSコンフィギュレーションファイルを変更して、認証バイパスの可能性を排除することができます。次のコマンドは、RADIUS設定の行ファイルを変更し、RADIUSデーモンを再起動して新しい設定ファイルを読み取ります。

コンフィギュレーションファイルは、デバイスのコマンドラインインターフェイス(CLI)から次のコマンドを実行することで変更できます。

# cp /etc/raddb/radiusd.conf /etc/raddb/radiusd.conf.orig

# sed -i 's/php -f/php/g' /etc/raddb/radiusd.conf

# service radiusd restart

修正済みソフトウェア

アップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt と後続のアドバイザリも参照して、問題の解決状況と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードする機器に十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しいリリースで引き続き適切にサポートされていることの確認を十分に行ってください。情報に不明な点がある場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）または契約を結んでいるメンテナンス プロバイダーにお問い合せください。

2.0.3より前のソフトウェアバージョンは、この脆弱性の影響を受けます。すべてのNACゲストサーバデバイスで修正済みソフトウェアと回避策を使用できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20110330-nac

改訂履歴

リビジョン 1.0

2011年3月30日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。