内容

概要

pingの最大数とMTUサイズ

概要

このドキュメントでは、Cisco TelePresence Multiparty Conferencing BridgeおよびVideo Conferencing Gatewayが応答するpingの最大数と最大伝送ユニット(MTU)サイズについて説明します。

pingの最大数とMTUサイズ

Cisco TelePresence Multiparty Conferencing BridgeおよびVideo Conferencing Gatewayは、pingフラッドを使用してテストすると、重大なパケット損失を表示するようです。これらのデバイスからの応答は、過負荷を回避するために制限されます。これらの制限はカーネル内で適用されるため、クロスプロダクトのように見えます。

次の表に、各デバイスが応答するpingの最大数とMTUサイズを示します。

デバイス

最大Ping応答

ping応答の最大サイズ

Cisco 4200シリーズマルチポイントコントロールユニット(MCU)

100 ping/秒

76バイトのペイロード

Cisco 8420シリーズMCU

Cisco 4500シリーズMCU

Cisco 3200シリーズISDNゲートウェイ(GW)

Cisco 3241シリーズISDN GW

Cisco 8320シリーズISDN GW

Cisco 8321シリーズISDN GW

Cisco 3500シリーズIP GW

Cisco 8350シリーズIP GW

Cisco 8330シリーズシリアルGW

Cisco 3200シリーズIPビデオ会議録画(VCR)

Cisco 8220シリーズIP VCR

Cisco 8050シリーズスーパーバイザ

Cisco 5300シリーズMCU

199 ping/秒

制限なし,

MTU依存

Cisco 8510シリーズMCU

Cisco 8710シリーズTelePresence Server(TPS)

Cisco 7010シリーズTPS

Cisco 3600シリーズAdvanced Media Gateway