内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Tidal Enterprise Orchestrator（TEO）コンソールで発生する可能性があるイメージの問題について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、TEO 2.2以降およびIIS 7.0以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

TEOコンソールは動作しますが、イメージが正しく表示されません。

解決方法

IIS 7.0以降の[Common HTTP Features]で、[Static Content]、[Default Document]、[Directory Browsing]、[HTTP Errors]、[HTTP Redirection]など、適切なHTTP役割サービスがすべて有効になっていることを確認します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems