内容

解決方法

概要

このドキュメントでは、次のスクリプトアクティビティのいずれかを実行するために必要な権限について説明します。

- Windows コマンドの実行

- Windowsスクリプトの実行

- Windows PowerShell スクリプトの実行

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Process Orchestrator 3.5.1 + Patch 6以降に基づいています。

問題

Cisco Process Orchestratorサーバマシンでスクリプトのアクティビティ(前述)をローカルで実行すると、アクセス拒否エラーが発生します。

スクリプトアクティビティは、「failed to execute script:指定されたログオンセッションは存在しません。すでに終了している可能性があります。」

解決方法

スクリプトの実行に使用するWindowsユーザーアカウントに適切な権限があることを確認してください。  これらは、次のローカルユーザグループのメンバーである必要があります。

- バックアップオペレータ

- パワーユーザ

- Administrators

その後、[Local Security Policy] -> [Local Policies] -> [Security Options]の順に選択します。次のポリシーが[Disabled]であることを確認します。Network Access:ネットワーク認証用のパスワードと資格情報の保存を許可しません。