内容

概要

はじめに

要件

使用するコンポーネント

関連製品（オプション）

表記法

IAC 拡張（3.1.1）：CPTA パスワードの上書き

用語

手順が完了したら、次の手順を実行します。

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

この拡張では、IAC 3.1.1 Order Virtual Machine from Templateサービスを変更して、お客様に管理者パスワードを入力してもらい、Cloud Provider Technical Administratorがパスワードを入力できるようにする方法を提供します。

はじめに

要件

この設定を開始する前に、次の要件を満たしていることを確認してください。

- 基本的なサービス設計知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアとソフトウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco Cloud Portal 9.4.1およびIntelligent Automation for Cloud Solution 3.1.1

- 「テンプレートからの仮想マシンの注文」という名前のサービスが環境に展開されている必要があります

関連製品（オプション）

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコテクニカルティップスの表記法』を参照してください。

IAC 拡張（3.1.1）：CPTA パスワードの上書き

お客様のVM管理者パスワードのセレクタをクラウドプロバイダーの技術管理者に変更するために、「テンプレートからの仮想マシンの注文」サービスの拡張機能を作成するには、次の手順に従います。

用語

CPTA:クラウドプロバイダーの技術管理者

AFC:アクティブなフォームコンポーネント（サービスデザイナーモジュール内）

手順が完了したら、次の手順を実行します。

ステップ1:CPTAにフォームフィールドへの適切なアクセス制御があることを確認します

ステップ2:拡張サービスで使用する条件付きルールを含むAFCを作成します。

ステップ3:CPTAがフォームにパスワードを追加できるように、サービス前拡張にタスクを追加します。

ステップ1:[Service Designer]モジュール> [Active Form Components]サブセクション> [Common]フォームグループ> [SimplePasswordVerification] AFC > [Access Control]タブに移動します。左側の中央のペインの[システムモーメント]の下にある[Service Delivery]をクリックします。[Cloud Provider Technical Administrator]の役割が[Participants]ペインに追加され、[Common:SimplePasswordVerification」辞書。

ステップ2:[Service Designer]モジュール> [Active Form Components]サブセクションに移動します。ディクショナリが不要なため、新しいAFCを作成します。作成したら、次のように2つの条件付きルールを作成します。

ルールの概要 – 「発注：PWフィールドの非表示»

Type:条件付きルール

[Rule Name]：ご注文:PWフィールドの非表示

条件：Moment is equal to Ordering

Actions：

値の設定 – SimplePasswordVerification.FirstPasswordからリテラル値password

Set Value - SimplePasswordVerification.SecondPassword To Literal値デフォルトのパスワードを入力

Make Optional - SimplePasswordVerification.Allフィールド

フィールドの非表示 – SimplePasswordVerification.Allフィールド

フィールド/フォームイベントのトリガー：

フォーム – onLoad

フォーム – onSubmit

ルールの概要：「Service Delivery:Make Mandatory for CPTA Task」

[Rule Name]：サービス提供：CPTAタスクの必須にする

条件：モーメントがサービス配信と等しく、タスク名にタスク名の一部が含まれています

Actions：

Make Mandatory - SimplePasswordVerification.FirstPassword

Make Mandatory - SimplePasswordVerification.SecondPassword

フィールドの非表示 – SIBDVirtualDataCenter.すべてのフィールド

フィールドの非表示 – SIBDApprovals.Allフィールド

フィールドの非表示 – データストア。すべてのフィールド

フィールド/フォームイベントのトリガー：

フォーム – onLoad

ステップ3:[Service Designer]モジュール> [Services]サブセクション> [VM Request Extensions]サービスグループ> [Order a Virtual Machine From Template Pre-serving]サービスに移動します。

CPTAのタスクを追加して、管理者パスワードを入力し、個人またはキューに割り当てます（例を参照）。 電子メールテンプレート「Task Fulfillment Pending Notification」を、タスクの「Notify when activity started:」瞬間に添付します。

[Form]タブで、手順2で新しく作成したAFCを関連付けます。

確認

このドキュメントに特有の要件はありません。

エンドツーエンドのサービスを実行してテストします。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報