内容

概要

Cisco Process Orchestrator のプロセス

プロセス

プロセス拡張ポイント

Cisco Cloud Portal のサービス

サービス

サービス拡張ポイント

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1で提供されるすべてのCisco Process OrchestratorプロセスとCisco Cloud Portalサービスのリストについて説明します。以前のバージョンのCisco Intelligent Automation for Cloud 3.1からこのリストに対する変更を示します。

- 新しいプロセスやサービスは、IAC 3.1.1 で新規追加 と表記されています。

- 製品から削除された既存のプロセスやサービスは、IAC 3.1.1 から削除 と表記されています。

Cisco Process Orchestrator のプロセス

プロセス

サーバ プロビジョニング プロセス

- UCS サービス プロファイルの割り当て

- テンプレートからの UCS サービス プロファイルの割り当て

- 仮想サーバのテンプレートへの変換 IAC 3.1.1 で新規追加

- 仮想サーバのテンプレートへの変換ハンドラ IAC 3.1.1 で新規追加

- 仮想サーバの作成

- テンプレートからの仮想サーバの作成

- 仮想サーバのカスタマイズ

- 物理サーバの削除

- 仮想サーバの削除

クラウドの管理アクション処理プロセス

- ESXi ホストの運用開始

- ESXi ホストの運用開始ハンドラ

- ESXi ホストの運用停止

- ESXi ホストの運用停止ハンドラ

- ライセンス データの管理 IAC 3.1.1 で新規追加

- ライセンス データの管理ハンドラ IAC 3.1.1 で新規追加

- プラットフォーム要素の管理

- プラットフォーム要素の管理ハンドラ

- Cisco PO グローバル変数の設定

- Cisco PO グローバル変数の設定ハンドラ

- vSphere リソース プールの作成

- vSphere リソース プールの作成ハンドラ

- vSphere リソース プールの削除

- vSphere リソース プールの削除ハンドラ

- vSphere リソース プールの更新

- vSphere リソース プールの更新ハンドラ

クラウドのユーザ アクション処理プロセス

- ネットワークの追加

- ネットワークの追加ハンドラ

- NSAPI ホーム OU の確認 IAC 3.1.1 で新規追加

- 物理サーバの運用開始

- 物理サーバの運用開始ハンドラ

- テンプレートからの仮想サーバの運用開始

- テンプレートからの仮想サーバの運用開始ハンドラ

- 仮想サーバの運用開始と OS のインストール

- 仮想サーバの運用開始と OS のインストール ハンドラ

- 物理サーバの運用停止

- 物理サーバの運用停止ハンドラ

- 仮想サーバの運用停止

- 仮想サーバの運用停止ハンドラ

- スナップショット SI の削除

- スナップショット仮想サーバの削除

- スナップショット仮想サーバの削除ハンドラ

- Cisco Server Provisioner による OS のインストール

- ネットワーク プロパティの管理ハンドラ IAC 3.1.1 から削除

- 電力状態の管理

- 電力状態の管理ハンドラ

- 仮想サーバの設定管理

- 仮想サーバの設定管理ハンドラ

- ネットワーク プロパティの変更ハンドラ

- ネットワークの削除

- ネットワークの削除ハンドラ

- nsAPI ログインおよび OU の取得 IAC 3.1.1 で新規追加

- スナップショット仮想サーバの復元

- スナップショット仮想サーバの復元ハンドラ

- 仮想サーバのスナップショット

- 仮想サーバのスナップショット ハンドラ

- VM のネットワーク設定の更新 IAC 3.1.1 から削除

ユーティリティ プロセス

- クラウド ポータル更新サービスの要求

- クラウド サービスのエラー修復

- サービス項目 XML の作成

- サービス項目定義 XML の作成 IAC 3.1.1 で新規追加

- クラスタの列挙

- データセンターの列挙

- VM ホストの列挙

- FSM 状態遷移

- FSM 状態遷移ハンドラ

- IP アドレスの取得

- テナント設定の取得

- NS ルックアップ

- vSphere Powershell のインストールのクエリ

- メトリックの更新 IAC 3.1.1 から削除

- IP アドレスの返却

- プロセス ランタイム キューの再評価

- プロセス ランタイム キュー ルールの再評価

- クラウド サービス項目更新チャネル ID の設定

- Web サービス結果ハンドラ

アトミック プロセス

- プロセスのランタイム キューへの追加

- サービス要求ノートの追加

- VM ホスト プロファイルの適用

- VM ホスト プロファイルの関連付け

- サービス要求のキャンセル

- サービス要求のキャンセル

- サービス要求の実行

- 文字列から GUID ハッシュの作成

- リース要求の作成

- サービス ターゲットの作成

- VM ホスト プロファイルの作成

- ランタイム キューからのプロセスの削除

- ランタイム ユーザの削除

- プロパティによるサービス項目の削除

- サービス ターゲットの削除

- ターゲットの削除

- VM ホスト プロファイルの関連付けの解除

- vSphere PowerCLI コマンドの実行

- Orchestrator プロセスの検出

- ランタイム ユーザの検出

- UCS 組織のフォーマット

- 許可 APID の生成

- クラウド ポータル E メール通知の開始

- サービス バージョンのクエリ

- VM ホスト プロファイルの削除

- サービス項目データの取得

- 複数サービス要求パラメータの更新

- ランタイム ユーザの更新

- サービス要求パラメータの更新

- ターゲットの更新

- CIM データのファイルへの書き込み IAC 3.1.1 から削除

- テーブル検出 XML によるサービス項目の更新

ポータル要求プロセス

- クラウド ポータル サービス要求ハンドラ

- クラウド ポータル更新サービス要求履歴

リース管理プロセス

- リース管理の初期化

- リースの延長

- リース延長ハンドラ

- リース開始管理

データ同期プロセス

- サービス項目データのエクスポート IAC 3.1.1 から削除

- 古い同期データの取得

- 古い同期データのリセット

- 保存された同期データの設定

メトリック収集プロセス

- メトリックの収集

- メトリックの収集（スケジュール済み）

- UCS ブレード メトリック データの同期

- vSphere メトリック データの同期 IAC 3.1.1 で新規追加

- vSphere リソース プール データの同期 IAC 3.1.1 から削除

- vSphere データセンター データの同期 IAC 3.1.1 から削除

- vSphere クラスタ データの同期 IAC 3.1.1 から削除

- vSphere データストア データの同期 IAC 3.1.1 から削除

- vSphere ネットワーク データの同期 IAC 3.1.1 から削除

CloudSync 検出プロセス

- CloudSync 検出インフラストラクチャ

- CloudSync 検出インフラストラクチャ（スケジュール済み）

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> Cisco SP テンプレート

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> Cisco UCS サービス プロファイル テンプレート

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> Cisco UCS ブレード

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> Cisco UCS VLAN

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter クラスタ

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter データセンター

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter データストア

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter ホスト

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter ポートグループ

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter リソースプール

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter VM テンプレート

- CloudSync 検出インフラストラクチャ ハンドラ

検証プロセス

- クラウド ポータル ドロップ位置の検証 IAC 3.1.1 から削除

- プラットフォーム要素の検証

- プラットフォーム要素の検証（スケジュール済み）

- プラットフォーム要素の検証ハンドラ

- プラットフォーム要素の検証 -> Cisco Server Provisioner

- プラットフォーム要素の検証 -> Cisco UCS Manager

- プラットフォーム要素の検証 -> VMware Virtual Center Server

- Process Orchestrator の検証

- Process Orchestrator の検証ハンドラ

プロセス拡張ポイント

CloudSync 検出インフラストラクチャ

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> Cisco SP テンプレート >> 検出後

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> Cisco UCS サービス プロファイル テンプレート >> 検出後

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> Cisco UCS ブレード >> 検出後

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> Cisco UCS VLAN >> 検出後

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter クラスタ >> 検出後

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter データセンター >> 検出後

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter データストア >> 検出後

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter ホスト >> 検出後

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter ポートグループ >> 検出後

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter リソースプール >> 検出後

- CloudSync 検出インフラストラクチャ -> vCenter VM テンプレート >> 検出後

- CloudSync 検出インフラストラクチャ >> ユーザ定義

- FSM 状態遷移 >> ユーザ定義

ESXi ホストの運用開始

- ESXi ホストの運用開始 >> プロビジョニング後

- ESXi ホストの運用開始 >> プロビジョニング前

- ESXi ホストの運用開始 >> サービス プロファイル関連付け前

- ESXi ホストの運用開始 >> ユーザ定義のロールバック

- ESXi ホストの運用開始（Cisco UCS）>> ユーザ定義のロールバック

- ESXi ホストの運用停止 >> プロビジョニング前

仮想サーバの運用開始

- 仮想サーバの運用開始 >> プロビジョニング後

- 仮想サーバの運用開始 >> プロビジョニング前

- 仮想サーバの運用開始と OS のインストール >> ユーザ定義のロールバック

- テンプレートからの仮想サーバの運用開始 >> ユーザ定義のロールバック

- 仮想サーバの作成 >> ユーザ定義

- 仮想サーバの作成（vCenter）>> ユーザ定義

- テンプレートからの仮想サーバの作成 >> ユーザ定義

- 仮想サーバのカスタマイズ >> ユーザ定義

- 仮想サーバ ハードウェアのカスタマイズ（vCenter）>> ユーザ定義

- 仮想サーバ オペレーティング システムのカスタマイズ（vCenter）>> ユーザ定義

- 仮想サーバの運用停止 >> 運用停止後

- 仮想サーバの運用停止 >> 運用停止前

- 仮想サーバの削除 >> ユーザ定義 IAC 3.1.1 で新規追加

- 仮想サーバ設定の管理 >> ユーザ定義 IAC 3.1.1 で新規追加

物理サーバの運用開始

- 物理サーバの運用開始（Cisco UCS）>> ユーザ定義のロールバック

- 物理サーバの運用開始 >> プロビジョニング後

- 物理サーバの運用開始 >> プロビジョニング前

- 物理サーバの運用開始 >> サービス プロファイル関連付け前

- 物理サーバの運用開始 >> ユーザ定義のロールバック

- 物理サーバの運用停止 >> 運用停止後

- 物理サーバの運用停止 >> 運用停止前

スナップショット

- スナップショットの作成 >> ユーザ定義 IAC 3.1.1 で新規追加

- スナップショットの削除 >> ユーザ定義 IAC 3.1.1 で新規追加

- スナップショット仮想サーバの削除 >> プロビジョニング後

- スナップショットの復元 >> ユーザ定義 IAC 3.1.1 で新規追加

- スナップショット仮想サーバの復元 >> プロビジョニング後

- 仮想サーバのスナップショット >> プロビジョニング後

- 仮想サーバのスナップショット >> プロビジョニング前

接続状態とプラットフォーム要素

- プラットフォーム要素の検証 >> ユーザ定義

- Process Orchestrator の検証 >> プロビジョニング後

- プラットフォーム要素の管理 >> ユーザ定義

- プラットフォーム要素の管理 >> ユーザ定義のロールバック

仮想データセンター

- リソース プールの作成 >> ユーザ定義 IAC 3.1.1 で新規追加

- リソース プールの削除 >> ユーザ定義 IAC 3.1.1 で新規追加

- vSphere 管理対象オブジェクトのクエリ IAC 3.1.1 で新規追加

- リソース プールの更新 >> ユーザ定義 IAC 3.1.1 で新規追加

- vSphere リソース プールの作成 >> プロビジョニング後

- vSphere リソース プールの作成 >> プロビジョニング前

- vSphere リソース プールの削除 >> プロビジョニング後

- vSphere リソース プールの削除 >> プロビジョニング前

- vSphere リソース プールの更新 >> プロビジョニング後

- vSphere リソース プールの更新 >> プロビジョニング前

ネットワーク管理

- ネットワークの追加 >> エクスポート後

- ネットワークの追加 >> エクスポート前

- ネットワークの追加 >> ユーザ定義の除外

- ネットワーク プロパティの管理>> ユーザ定義 IAC 3.1.1 から削除

- ネットワーク プロパティの管理 >> ユーザ定義のロールバック IAC 3.1.1 から削除

- ネットワーク プロパティの変更 >> ユーザ定義

- ネットワーク プロパティの変更 >> ユーザ定義のロールバック

- ネットワークの削除 >> 拡張

- ネットワークの削除 >> ユーザ定義のロールバック

IPAM

- IP アドレスの取得 >> 割り当て後

- IP アドレスの取得 >> ユーザ定義

- IP アドレスの返却 >> 返却後

- IP アドレスの返却 >> ユーザ定義

Cisco Server Provisioner

- Cisco Server Provisioner による OS のインストール >> ネットワーク ブート

- Cisco Server Provisioner による OS のインストール >> プロビジョニング後

- Cisco Server Provisioner による OS のインストール >> プロビジョニング前

サーバの管理

- 電力状態の管理 >> プロビジョニング後

- 電力状態の管理 >> プロビジョニング前

- 電力状態の管理 >> ユーザ定義 IAC 3.1.1 で新規追加

- 仮想サーバの設定管理 >> プロビジョニング後

- 仮想サーバの設定管理 >> プロビジョニング前

- リースの延長 >> プロビジョニング後

ユーティリティ

- ターゲットの検出 >> ユーザ定義 IAC 3.1.1 で新規追加

Cisco Cloud Portal のサービス

サービス

サーバの運用開始サービス

- 物理サーバの運用停止

- 仮想マシンの運用停止

- 物理サーバの依頼

- 仮想マシンの依頼と OS のインストール

- テンプレートからの仮想マシンの依頼

共有プロバイダー ゾーン サービス

- 共有ゾーンの作成

- 共有ゾーンの変更

仮想データセンター サービス

- VDC へのネットワークの追加

- 仮想データセンターの作成

- 仮想データセンターの運用停止

- VDC サイズの変更

- VDC からネットワークの削除

サーバ運用サービス

- スナップショットの削除

- 管理対象のリース インスタンスの延長

- 管理対象のリース インスタンス

- 設定の変更

- 物理サーバの電源の再投入

- 仮想マシンの電源の再投入

- 物理サーバの電源の停止

- 仮想マシンの電源の停止

- 物理サーバの電源の投入

- 仮想マシンの電源の投入

- スナップショットの復元

- スナップショットの作成

- スナップショットの表示

システム セットアップ サービス

- クラウド リソースのアクティブ化

- ネットワークの追加

- クラスタ メトリック SI データの割り当て

- データセンター メトリック SI データの割り当て

- データストア メトリック SI データの割り当て

- IP アドレス SI データの割り当て

- ネットワーク メトリック SI データの割り当て

- リソース プール メトリック SI データの割り当て

- UCS メトリック SI データの割り当て

- VM のテンプレートへのクローニング IAC 3.1.1 で新規追加

- クラウド リソースのメンテナンス

- クラウド SIL 更新チャネル ID

- クラウド サービスのエラー修復

- CloudSync 編集インフラストラクチャ

- 承認の設定

- クラウド インフラストラクチャの接続

- VM のテンプレートへの変換 IAC 3.1.1 で新規追加

- POD の作成

- インフラストラクチャの検出

- クラウド リソースの無視

- ブレード プールの管理

- E メール テンプレートの管理

- クラウド管理組織の変更

- ネットワーク プロパティの変更

- PO ステータス E メールの送信

- メトリックの更新

- Cisco UCS ブレードの登録

- Cisco UCS VLAN の登録

- クラスタの登録

- データセンターの登録

- データストアの登録

- ハイパーバイザ ホストの登録

- オペレーティング システム テンプレートの登録

- リソース プールの登録

- サービス プロファイル テンプレートの登録

- VM テンプレートの登録

- Cisco UCS ブレードの削除

- ネットワークの削除

- オペレーティング システム テンプレートの削除

- POD の削除

- サービス プロファイル テンプレートの削除

- VM テンプレートの削除

- HTTP エージェント コンフィギュレーションの設定

- プロビジョニング設定の設定

- REX エージェント コンフィギュレーションの設定

- システム全体のサービス オプションの設定

- サービス プロファイル テンプレートの更新

- E メール サーバの検証

- Cisco Process Orchestrator の検証

- プラットフォーム要素の検証

- 共有場所の検証 IAC 3.1.1 から削除

- Cisco Process Orchestrator の表示

- プラットフォーム要素の表示 IAC 3.1.1 から削除

- クラウド インフラストラクチャの更新

- POD の更新

テナント管理サービス

- クラウド管理組織の追加

- クラウド管理者の追加

- 組織の技術管理者の追加

- ユーザの追加

- 組織の作成

- 組織の変更

- ユーザ プロパティの変更

- クラウド ライセンスの更新と変更 IAC 3.1.1 で新規追加

- クラウド管理者の削除

- 組織の削除

- 組織の技術管理者の削除

- ユーザの削除

- クラウド接続の表示 IAC 3.1.1 で新規追加

- 組織の詳細の表示

サービス拡張ポイント

サーバの運用開始サービス

- 物理サーバの運用停止事後サービス

- 物理サーバの運用停止事前サービス

- 仮想マシンの運用停止事後サービス

- 仮想マシンの運用停止事前サービス

- ユーザ プロパティの変更事後サービス IAC 3.1.1 から削除

- ユーザ プロパティの変更事前サービス IAC 3.1.1 から削除

- 物理サーバの依頼事後サービス

- 物理サーバの依頼事前サービス

- VM の依頼と OS のインストール事後サービス

- VM の依頼と OS のインストール事前サービス

- テンプレートからの仮想マシンの依頼事後サービス

- テンプレートからの仮想マシンの依頼事前サービス

共有プロバイダー ゾーン サービス

- 共有ゾーンの作成事後サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- 共有ゾーンの作成事前サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- 共有ゾーンの変更事後サービス

- 共有ゾーンの変更事前サービス

仮想データセンター サービス

- VDC へのネットワークの追加事後サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- VDC へのネットワークの追加事前サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- 仮想データセンターの作成事後サービス

- 仮想データセンターの作成事前サービス

- 仮想データセンターの運用停止事後サービス

- 仮想データセンターの運用停止事前サービス

- ブレード プールの管理事後サービス

- ブレード プールの管理事前サービス

- VDC からネットワークの削除事後サービス

- VDC からネットワークの削除事前サービス

サーバ運用サービス

- スナップショットの削除事後サービス

- スナップショットの削除事前サービス

- 管理対象のリース インスタンスの延長事後サービス

- 管理対象のリース インスタンスの延長事前サービス

- 管理対象のリース インスタンス事後サービス

- 管理対象のリース インスタンス事前サービス

- 設定の変更事後サービス

- 設定の変更事前サービス

- VDC パッケージの変更事後サービス

- VDC パッケージの変更事前サービス

- 物理サーバの電源の再投入事後サービス

- 物理サーバの電源の再投入事前サービス

- 仮想マシンの電源の再投入事後サービス

- 仮想マシンの電源の再投入事前サービス

- 物理サーバの電源の停止事後サービス

- 物理サーバの電源の停止事前サービス

- 仮想マシンの電源の停止事後サービス

- 仮想マシンの電源の停止事前サービス

- 物理サーバの電源の投入事後サービス

- 物理サーバの電源の投入事前サービス

- 仮想マシンの電源の投入事後サービス

- 仮想マシンの電源の投入事前サービス

- スナップショットの復元事後サービス

- スナップショットの復元事前サービス

- スナップショットの作成事後サービス

- スナップショットの作成事前サービス

システム セットアップ サービス

- クラウド リソースのアクティブ化事後サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- クラウド リソースのアクティブ化事前サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- ネットワークの追加事後サービス

- ネットワークの追加事前サービス

- クラスタ メトリック SI データの割り当て事後サービス

- クラスタ メトリック SI データの割り当て事前サービス

- データセンター メトリック SI データの割り当て事後サービス

- データセンター メトリック SI データの割り当て事前サービス

- データストア メトリック SI データの割り当て事後サービス

- データストア メトリック SI データの割り当て事前サービス

- IP アドレス SI データの割り当て事後サービス

- IP アドレス SI データの割り当て事前サービス

- ネットワーク メトリック SI データの割り当て事後サービス

- ネットワーク メトリック SI データの割り当て事前サービス

- リソース プール メトリック SI データの割り当て事後サービス

- リソース プール メトリック SI データの割り当て事前サービス

- UCS メトリック SI データの割り当て事後サービス

- UCS メトリック SI データの割り当て事前サービス

- VM のテンプレートへのクローニング事後サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- VM のテンプレートへのクローニング事前サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- CloudSync 編集インフラストラクチャ事後サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- CloudSync 編集インフラストラクチャ事前サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- 承認の設定事後サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- 承認の設定事前サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- クラウド インフラストラクチャの接続事後サービス

- クラウド インフラストラクチャの接続事前サービス

- VM のテンプレートへの変換事後サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- VM のテンプレートへの変換事前サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- POD の作成事後サービス

- POD の作成事前サービス

- 拒否事後サービス IAC 3.1.1 から削除

- 拒否事前サービス IAC 3.1.1 から削除

- インフラストラクチャの検出事後サービス

- インフラストラクチャの検出事前サービス

- E メール テンプレートの管理事後サービス

- E メール テンプレートの管理事前サービス

- クラウド リソースの無視事後サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- クラウド リソースの無視事前サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- メンテナンス事後サービス

- メンテナンス事前サービス

- 承認の管理事後サービス IAC 3.1.1 から削除

- 承認の管理事前サービス IAC 3.1.1 から削除

- ブレード プールの管理事後サービス

- ブレード プールの管理事前サービス

- クラウド管理組織の変更事後サービス

- クラウド管理組織の変更事前サービス

- ネットワーク プロパティの変更事後サービス

- ネットワーク プロパティの変更事前サービス

- メトリックの更新事後サービス

- メトリックの更新事前サービス

- Cisco UCS ブレードの登録事後サービス

- Cisco UCS ブレードの登録事前サービス

- Cisco UCS VLAN の登録事後サービス

- Cisco UCS VLAN の登録事前サービス

- クラスタの登録事後サービス

- クラスタの登録事前サービス

- データセンターの登録事後サービス

- データセンターの登録事前サービス

- データストアの登録事後サービス

- データストアの登録事前サービス

- ホストの登録事後サービス

- ホストの登録事前サービス

- オペレーティング システム テンプレートの登録事後サービス

- オペレーティング システム テンプレートの登録事前サービス

- リソース プールの登録事後サービス

- リソース プールの登録事前サービス

- サービス プロファイル テンプレートの登録事後サービス

- サービス プロファイル テンプレートの登録事前サービス

- VM テンプレートの登録事後サービス

- VM テンプレートの登録事前サービス

- Cisco UCS ブレードの削除事後サービス

- Cisco UCS ブレードの削除事前サービス

- ネットワークの削除事後サービス

- ネットワークの削除事前サービス

- オペレーティング システム テンプレートの削除事後サービス

- オペレーティング システム テンプレートの削除事前サービス

- POD の削除事後サービス

- POD の削除事前サービス

- サービス プロファイル テンプレートの削除事後サービス

- サービス プロファイル テンプレートの削除事前サービス

- VM テンプレートの削除事後サービス

- VM テンプレートの削除事前サービス

- HTTP エージェント コンフィギュレーションの設定事後サービス

- HTTP エージェント コンフィギュレーションの設定事前サービス

- プロビジョニング設定の設定事後サービス

- プロビジョニング設定の設定事前サービス

- REX エージェント コンフィギュレーションの設定事後サービス

- REX エージェント コンフィギュレーションの設定事前サービス

- システム全体のサービス オプションの設定事後サービス

- システム全体のサービス オプションの設定事前サービス

- クラウド インフラストラクチャの更新事後サービス

- クラウド インフラストラクチャの更新事前サービス

- POD の更新事後サービス

- POD の更新事前サービス

- サービス プロファイル テンプレートの更新事後サービス

- サービス プロファイル テンプレートの更新事前サービス

- E メール サーバの状態の検証事後サービス

- E メール サーバの状態の検証事前サービス

- Orchestration の状態の検証事後サービス

- Orchestration の状態の検証事前サービス

- プラットフォーム要素の状態の検証事後サービス

- プラットフォーム要素の状態の検証事前サービス

- 共有場所の状態の検証事後サービス IAC 3.1.1 から削除

- 共有場所の状態の検証事前サービス IAC 3.1.1 から削除

- Orchestration の状態の表示事後サービス

- Orchestration の状態の表示事前サービス

- プラットフォーム要素の表示事後サービス IAC 3.1.1 から削除

- プラットフォーム要素の表示事前サービス IAC 3.1.1 から削除

- プラットフォーム要素の状態の表示事後サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- プラットフォーム要素の状態の表示事前サービス IAC 3.1.1 で新規追加

テナント管理サービス

- クラウド管理組織の追加事後サービス

- クラウド管理組織の追加事前サービス

- クラウド管理者の追加事後サービス

- クラウド管理者の追加事前サービス

- 組織の技術管理者の追加事後サービス

- 組織の技術管理者の追加事前サービス

- ユーザの追加事後サービス

- ユーザの追加事前サービス

- 組織の作成事後サービス

- 組織の作成事前サービス

- 組織の変更事後サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- 組織の変更事前サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- ユーザ プロパティの変更事後サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- ユーザ プロパティの変更事前サービス IAC 3.1.1 で新規追加

- クラウド管理者の削除事後サービス

- クラウド管理者の削除事前サービス

- 組織の削除事後サービス

- 組織の削除事前サービス

- 組織の技術管理者の削除事後サービス

- 組織の技術管理者の削除事前サービス

- ユーザの削除事後サービス

- ユーザの削除事前サービス

- 組織の詳細の表示事後サービス

- 組織の詳細の表示事前サービス

関連情報