内容

概要

ローカルリポジトリをApacheからNginxに切り替えるには？

概要

このドキュメントでは、Apacheの代わりにNginxを使用するようにローカルリポジトリを変更する方法について説明します。

ローカルリポジトリをApacheからNginxに切り替えるには？

1. Nginxで再利用できるようにApacheのバックアップを作成します。

- mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backup

- cp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bundle-backup

2. apachectl stopコマンドを使用して、Apacheサービスを停止します。

3. Apacheがps -efで停止したことを確認します | grep apacheまたはps -ef | grep httpd

4. コマンドmv var/www/html /tmpを使用して項目を/tmpフォルダに移動します。

5. コマンドyum erase httpdを使用してApacheを削除します。

6. コマンドを使用してNginxをインストールします。

7. cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/コマンドを使用して、新しくインストールされたNginxにバックアップを移動します。

8. service nginx restartコマンドを使用して、Nginxサーバを再起動します。

9. コマンドps -efを使用してNginxが実行されていることを確認します | grep nginx.

10. 次の機能が動作していることを確認します。

- wget http://127.0.0.1/index.html

- wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py
この場合 pythonスクリプトをダウンロードし、すべてが起動して実行されるはずです。

プロキシ設定がないことを確認します。プロキシ設定が表示され続ける場合は、次のコマンドを発行して設定を解除できます。

- unset http_proxy

- unset https_proxy