内容

概要

ハードウェアとソフトウェアのバージョン

DOCSIS 1.1 が提供する新しい機能性

サービスフロー

動的サービスの確立および高度なアップストリーム・スケジューリング・サービス

クラシファイア

フラグメンテーション

ペイロードヘッダー抑制

ベースラインプライバシプラス

UBR CMTS からDOCSIS 1.1 ソフトウェアへの移行

DOCSIS 1.1対応Cisco IOSリリーストレイン

DOCSIS 1.1対応CMTSハードウェア

DOCSIS 1.0 アップストリームの最大伝送バーストサイズパラメータ

DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアへのアップグレード

CMTS で BPI+ を実行するための準備

アップグレードの後のCMTS のモニタリング

DOCSIS 1.1 CMTS と動作するDOCSIS 1.0 ケーブルモデム

DOCSIS 1.0 サービスクラスから同等のDOCSIS 1.1 サービスクラスパラメータへの変換方法

DOCSIS 1.0ケーブル モデムに割り当てられたDOCSIS 1.0 QoSプロファイルの表示

DOCSIS 1.0ケーブル モデムに割り当てられたDOCSIS 1.1 QoSパラメータ セットの表示

DOCSIS 1.0 ケーブルモデムからDOCSIS 1.1 への移行

ケーブル モデム ファームウェアをDOCSIS 1.1にアップグレードする方法

接続されたケーブルモデムの機能の調べ方

ベストエフォート型サービスのための簡単なDOCSIS 1.1 設定ファイルの作成

ダウンストリーム・サービス・フロー

アップストリームサービスフロー

顧客宅内機器

ベースラインプライバシプラス(BPI+)

DOCSIS 1.0 と DOCSIS 1.1 間のコマンド・ライン・インターフェイス変更

show cable modem

show interface cable <slot>/<port>

結論

関連情報

概要

The Data-over-Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) 1.1 規格によって、高度なマルチメディアおよびリアルタイム サービスの斬新な組合せを展開するチャンスが、ケーブル サービス プロバイダーにもたらされます。これらのサービスを展開する前に、現在のデータ サービスを DOCSIS 1.0 の動作環境から DOCSIS 1.1 の動作環境に移行することが重要です。

この文書では、稼動中の DOCSIS 1.0 システムから DOCSIS 1.1 と DOCSIS 1.0 のハイブリッド システムへの変換を行い、最終的には DOCSIS 1.1 ベースのシステムに完全に移行する方法について説明します。このドキュメントでは、DOCSIS 1.1対応Cisco IOSソフトウェアで変更、拡張、または交換された、よく使用されるCisco IOS®ソフトウェアコマンドについても説明します。

この文書では、既存のベスト エフォート データ サービスの、DOCSIS 1.0 環境から DOCSIS 1.1 環境への移行を中心に説明しています。

ハードウェアとソフトウェアのバージョン

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- このドキュメントの準備に使用されるDOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアは、12.1(10)EC1です。このドキュメントでは、12.1(10)EC1を実行するケーブルモデム終端システム(CMTS)で実行されるキャプチャされたコマンドラインインターフェイス(CLIセッションuuuuuuuuuuuBR7246VXR_1.0。

- この文書の作成に使用した DOCSIS 1.1 ベースの Cisco IOS ソフトウェアは、12.2(4)BC1a です。このドキュメントでは、12.2(4)BC1aが稼働するCMTSで実行されるキャプチャされたCLIセッションには、ルータプロンプトuBR7246VXR_1.1があります。

- このドキュメントの準備に使用するハードウェアは、uBR7246VXRです。ただし、すべてのCisco CMTSプラットフォームでDOCSIS 1.1 Cisco IOSソフトウェアを実行できます。これは、関連するプラットフォームのリリースノートに記載されているように、メモリ要件およびケーブルラインカードハードウェアリビジョンに従っています。

DOCSIS 1.1 が提供する新しい機能性

このドキュメントでは、DOCSIS 1.1で利用可能な新機能の導入については詳しく説明しませんが、DOCSIS 1.1がData-over-Cable環境にもたらす新しい概念と機能について簡単に説明します。

サービスフロー

DOCSIS 1.0環境では、ケーブルモデムはサービス識別子(SID)に関連付けられます。 DOCSISコンフィギュレーションファイルで適切なパラメータを設定すると、SIDを、ケーブルモデムとCMTS間のアップストリームとダウンストリームの両方のトラフィックに適用されるQuality of Service(QoS)プロファイルに関連付けることができます。

DOCSIS 1.1では、サービスフローとサービスフロー識別子(SFID)の概念が導入されています。サービスフローは、SFIDによって一意に識別できるデータのアップストリームまたはダウンストリームフローを表します。各サービスフローには、QoSパラメータセットと呼ばれるQoSパラメータを割り当てることができます。この主な影響は、DOCSIS 1.1では、アップストリームとダウンストリームのClass of Service(CoS)パラメータが分離されているか、相互に独立している点です。SIDという用語はDOCSIS 1.1では引き続き使用され、DOCSIS 1.1環境のアップストリームサービスフローに対応です。

最も基本的な設定では、ケーブルモデムにプライマリダウンストリームSFIDとプライマリアップストリームSFIDが割り当てられ、それぞれに固有のQoSパラメータが設定されます。QoS パラメータ セットは、割り当てられた SFID の CoS 属性を定義します。プライマリのアップストリーム SFID には、対応するプライマリ SID も割り当てられています。これらのサービス フローは主として、ケーブル モデムと CMTS 間での MAC 管理トラフィックとキープアライブ トラフィックの受け渡しを処理します。

アップストリーム方向またはダウンストリーム方向でケーブルモデムごとに複数のサービスフローを割り当てることができます。これらのサービスフローはそれぞれ、異なる特性を持つ異なるQoSパラメータセットに対応できます。これにより、ケーブル モデムは、標準のインターネット トラフィックや Voice over IP（VoIP）トラフィックなど、複数の種類のデータ トラフィックを同時に処理できるようになります。

動的サービスの確立および高度なアップストリーム・スケジューリング・サービス

DOCSIS 1.0システムでは、ケーブルモデムは伝送を行い、帯域幅を他のケーブルモデムと競合するための許可を求めて競合する必要がありました。この動作モードはベスト エフォート サービスと呼ばれています。このモードは、E メール、Web ブラウジングなど、遅延、ジッタ、または（多くの場合）スループットに関する特定の要件を必要としない従来型のインターネット アプリケーションには適しています。

VoIPやMPEG VoIPなどの最新のIP対応サービスでは、確実なスループットレートが必要です。また、遅延とジッタに関する厳密な要件も必要で、このような要件はベスト エフォート環境では提供できませんでした。さらに、これらの種類のサービスは通常は常にアクティブであるとは限らず、これらのサービスが必要な場合にのみ、対応するリソースを割り当てる必要があります。このため、DOCSIS 1.1は、これらの高度なIPサービスに対応するために、動的に開始および終了できるケーブルモデムデータ伝送のための幅広いモードを提供します。これらの各モードは、サービスフローの特性を定義するDOCSIS 1.1 QoSパラメータセットに適用できます。そのモードは次のとおりです。

- Unsolicited Grant Service(UGS)：ケーブルモデムが一定サイズのデータバーストを保証レートで送信できるようにするサービスフローが作成されます。このサービス フローでは、固定サイズのフレームに関して、定期的な送信チャンスがケーブル モデムに与えられるため、ジッタ レベルが保証されます。このタイプのサービス フローは、特に VoIP アプリケーションに適しています。

- Real-Time Polling Service(RTPS)：すべてのモデムではなく、1台のケーブルモデムに帯域幅要求をポーリングしてデータを送信する許可をケーブルモデムが定期的に要求できるようにするサービスフローが作成されます。このサービスは、リアルタイムのデータ送信が必要なアプリケーションに適しており、ケーブル モデムが可変長のデータ バーストを送信できます。このタイプのサービス フローは、特に MPEG VoIP に適しています。

- Unsolicited Grant Service with Activity Detection(UGS-AD)：このタイプのサービスフローは、UGSとRTPSの組み合わせです。これは、固定サイズおよび固定レートの送信機会のUGSスタイルを必要とするが、データが送信されない期間が大きいサービスに便利です。このサービス フローの 1 例が VoIP 電話コールで、この場合、コールの 50 % 以上が無音で、データ送信が不要です。通話が行われ、パケット化した音声を送信する必要がある場合、ケーブル モデムは UGS スタイルの許可を CMTS から受け取ります。音声が途切れていると、CMTS はデータがないことを検出し、RTPS スタイルのモードに切り替わります。このモードでは、アップストリームの帯域幅が一時的に解放されます。会話が再開され、ケーブル モデムがパケット化された音声をさらに送信する必要が生じると、ケーブル モデムは、RTPS で許可されたチャンスを使用して、CMTS に追加要求を送信し、UGS スタイルの許可が再開されます。

- Non-Real-Time Polling Service：このタイプのサービスフローはRTPSに似ています。ただし、ポーリングは通常、より低いレートで発生し、定期的であるとは限りません。このサービス フローは、リアルタイム サービスを必要とせず、保証された高いレベルの帯域幅を必要とするアプリケーションに適用されます。たとえば、バルクデータ転送やインターネットゲームアプリケーションなどです。

これらのタイプのサービスフローはそれぞれ、ケーブルモデムに対してアクティブになり、リアルタイムアプリケーションと非リアルタイムアプリケーションがシームレスに共存できるようになります。

クラシファイア

DOCSIS 1.1は、ケーブルモデムとCMTSに、異なる種類のIPトラフィックを異なるサービスフローに転送するメカニズムを提供します。したがって、異なる種類のトラフィックに異なるレベルのサービスを提供します。分類子は、次の値に基づいて定義できます。

- 送信元または送信先の MAC アドレス

- 802.1Q VLAN ID

- 802.1P プライオリティ

- EtherType

- 送信元または送信先の IP アドレスまたはネットワーク

- IPプロトコルタイプ

- 送信元または送信先のポート番号

- IP Type Of Service（TOS; サービス タイプ）ビット

- これらの値の任意の組み合わせ

たとえば、分類子を使用すると、特定の送信元IPアドレスとUDPポートからのVoIPトラフィックを照合し、そのトラフィックを、データ送信のUGSモードを提供するQoSパラメータが設定された動的に作成されたサービスフローに誘導できます。

フラグメンテーション

DOCSIS 1.0環境では、ケーブルモデムは大きなイーサネットフレームを複数のフラグメントに分割して、異なるタイミングで伝送することができませんでした。これは、アップストリーム チャネル幅が狭く、シンボル レートが遅い場合、他のケーブル モデムは送信が開始できるようになるまで、大きなフレームの送信のために長時間待たされる可能性が高いということを意味しています。大きなフレームが連続することが原因で発生するこの種の遅延は、ジッタと遅延が増加するので、リアルタイム アプリケーションでは受け入れられません。

DOCSIS 1.1では、ケーブルモデムが大きなフレームのデータを小さな部分に分割する機能が導入されているため、リアルタイムサービスからのデータを非リアルタイムサービスからの大きなデータにインターリーブできます。これにより、シンボル速度が遅かったり、輻輳が激しいチャネル上でも、リアルタイム サービスのジッタと遅延に関する要件が保証されます。

ペイロードヘッダー抑制

VoIPなどの多くの種類のリアルタイムアプリケーションでは、セッションまたはトランザクションの過程でパケットヘッダーフィールドに固定値を使用できます。DOCSIS 1.1では、送信エンティティが固定値でパケットヘッダーフィールドを抑制するために使用できるペイロードヘッダー抑制(PHS)が導入されています。こうしたフィールドは受信エンティティが復元するため、送信中の帯域幅が節約されます。

この機能は通常、イーサネット、IP、またはパケット化されたリアルタイム データの UDP カプセル化に関連するオーバーヘッドを削減するため、前述した UGS スタイルのサービスのいずれかと組み合わせて使用されます。

ベースラインプライバシプラス

DOCSIS 1.0では、基本的なデータセキュリティとデータ整合性チェックサービスを提供するために、ベースラインプライバシインターフェイス(BPI)と呼ばれるシンプルなトラフィック暗号化方式を使用できます。

DOCSIS 1.1 では、このスキームが大幅に改善され、BPI+ となりました。BPI+ のアーキテクチャ上の大きな改善点は、X.509 デジタル証明と、Public-Key Infrastructure（PKI; 公開鍵インフラストラクチャ）の使用です。 モデムの製造元によって各ケーブルモデム内に永続的に保存される固有のデジタル証明書を使用することで、エンドユーザがケーブルモデムのIDを変更したり、サービスを盗んだり、中断したりすることがなくなります。

BPI+ のもう 1 つの大きな利点は、暗号化マルチキャスト セッションがサポートされている点です。BPI+ では、ケーブル セグメントの全ユーザがマルチキャスト トラフィックを受信できるようにするのではなく、ケーブル サービス プロバイダーが、認証されたモデムでマルチキャスト ストリームの復号方法に関する詳細情報を共有できるようにします。これにより、プロバイダーは、ケーブル モデム毎にマルチキャスト ストリームへのアクセスを制御できます。

UBR CMTS からDOCSIS 1.1 ソフトウェアへの移行

このセクションでは、稼動中の DOCSIS 1.0 ベースの CMTS から DOCSIS 1.1 ソフトウェアへ移行するために実行する必要のあるステップと、遵守すべき注意事項について説明します。この段階では、CMTSのアップグレードの前後で、すべてのケーブルモデムがDOCSIS 1.0モードで動作していることを前提としています。これは必ずしも、この段階でケーブル モデムが DOCSIS 1.1 対応のファームウェアを実行していてはならないということを意味しているわけではありません。これは、アップグレードの前後で、ケーブルモデムがDOCSIS 1.0スタイルのDOCSISコンフィギュレーションファイルをダウンロードするように指示され、DOCSIS 1.0モデムとして動作していることを意味します。

DOCSIS 1.1 ソフトウェアへの移行は些細な変更ではありません。シスコでは、ケーブルサービスプロバイダーが適切に動作し、ラボ環境または実稼働ネットワークの安全な部分に移行するDOCSIS 1.1 Cisco IOSソフトウェアのリリースをテストしてから導入することを推奨しています。これにより、ケーブル サービス プロバイダーのスタッフは、DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアの従来とは少々異なるルック アンド フィールを効果的に修得することができます。さらに、この一連のアクションにより、実稼働ネットワークのアップグレードが進むと、予期しない問題や問題が発生する可能性が低くなります。

ケーブルサービスプロバイダーは、uBR 10000シリーズで使用可能なすべてのバージョンのCisco IOSソフトウェアがDOCSIS 1.1対応であることにも注意する必要があります。したがって、このセクションのすべてがuBR 10000シリーズに関連しているわけではありません。

DOCSIS 1.1対応Cisco IOSリリーストレイン

CMTS の uBR シリーズ用には、数多くの DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS トレインがあります。このドキュメントが公開された時点で、最新かつ安定したDOCSIS 1.1対応リリーストレインは、Cisco IOSソフトウェアリリース12.2BCです。

DOCSIS 1.1 対応で、これより前の Cisco IOS ソフトウェア リリース トレインは、12.1CX と 12.2XF です。ただし、Cisco IOSソフトウェアトレイン12.2BCはこれらのリリースに基づいて構築され、多数の追加機能と安定性の拡張が含まれているため、DOCSIS 1.1に移行する必要があるお客様はuBR CMTSにCisco IOSソフトウェアリリース12.2BC2.2を

また、お客様は以前に、関連するCisco uBR7200シリーズソフトウェアリリースノート、Cisco uBR7100シリーズソフトウェアリリースノート、またはCisco uBR10000シリーズソフトウェアリリースノートを読むことを強くおくお勧めしまめしますcisco IOSソフトウェアがアップグレードされ、必要なすべてのソフトウェア機能が、移行対象のCisco IOSソフトウェアリリースでサポートされていることを確認します。

DOCSIS 1.1対応CMTSハードウェア

シスコのCMTS製品のスイート全体で、DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアを実行できます。このソフトウェアの制限事項は、関連するリリースノートの「サポート対象ハードウェア」セクションに記載されています。これは、ハードウェア サポートに関連する最も重要な情報です。

- uBR7200 シリーズ用の MC11-FPGA ケーブル モデム ラインカードは、DOCSIS 1.1 対応の Cisco IOS ソフトウェア リリースではサポートされていません。

- uBR7200シリーズのMC16Bケーブルモデムラインカードは、DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアリリースではサポートされていません。

DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアは、uBR7246およびuBR7223 CMTSプラットフォームで動作します。ただし、DOCSIS 1.1の導入を計画しているケーブルサービスプロバイダーは、uBR7200VXRシリーズ、uBR7100シリーズ、またはuBR10000シリーズのCMTS製品を検討することを推奨します。

シスコでは、DOCSIS 1.1がDynamic Service Flows、Advanced Upstream Scheduling、BPI+などの機能を通じて、データオーバーケーブルネットワークで新しいレベルの高度な機能を提供するため、この推奨事項を作成しています。この複雑さが増しているため、DOCSIS 1.1が提供できるサービスを最大限に活用するには、CMTSで追加の処理能力を使用する方が有利です。

繰り返しになりますが、アップグレード対象の Cisco IOS ソフトウェア リリースに対応するリリース ノートを必ずチェックして、現在ご使用のケーブル モデム ハードウェアとインターフェイス カードがすべてサポートされていることを確認してください。

DOCSIS 1.0 アップストリームの最大伝送バーストサイズパラメータ

DOCSIS 1.1 の仕様では、DOCSIS 1.0 モードで動作するケーブル モデムは、DOCSIS 1.1 CMTS と適切に相互運用できなければならないと規定されています。シスコのDOCSIS 1.1 Cisco IOSソフトウェアの実装は、この要件に準拠しています。

ただし、DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアを実行している Cisco CMTS が、DOCSIS 1.0 のケーブル モデムをオンラインにできない状況が 1 つあります。同じ場面で、以前、CMTS で DOCSIS 1.0 対応 Cisco IOS ソフトウェアを実行していた場合は、ケーブル モデムをオンラインにできていました。この問題は、DOCSIS 1.0モデムが複数の大きなイーサネットフレームを連結し、それらを連続しないデータの大きなバーストとして送信する機能から発生します。

DOCSIS 1.0ケーブルモデムが複数の大きなイーサネットフレームを連結し、最大サイズ（4000バイトの順序）のトラフィックのバーストを送信すると、DOCSIS 1.1モードで動作している他のケーブルモデムによって生成されるリアルタイムトラフィックの遅延に悪影響を与えます。

このため、DOCSIS 1.1ソフトウェアを実行しているCisco CMTSは、関連するアップストリームポートで連結が有効な間、無制限の最大アップストリームバーストサイズ（または2000バイトを超える最大アップストリームバーストサイズ）を使用するようにプログラムされている場合、DOCSIS 1.0モデムををしません。

次の出力例のようなメッセージが、DOCSIS 1.0モードで動作しているケーブルモデムに対して記録され、このルールに違反しようとします。

%UBR7200-4-OUT_OF_RANGE_MAX_UPSTREAM_BURST: <133>CMTS[DOCSIS]:<73011601>

Bad Max US CH Transmit Burst Configuration setting - Out of Range.

CM Mac Addr <0005.43a6.381f>

%UBR7200-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE: <133>CMTS[DOCSIS]:<73000403>

Failed, Service unavailable - Permanent.

CM Mac Addr <0005.43a6.381f>

DOCSIS 1.0モードで動作しているすべてのケーブルモデムがオンラインになれるようにするには、関連するDOCSISコンフィギュレーションファイルで、2000バイト以上のMaximum Upstream Transmit Burst Size（MST；最大上流送信バーストサイズ）を使用するように指示されていないことを確認します。 シスコでは通常、ケーブルサービスプロバイダーがDOCSIS 1.0サービスクラスのMaximum Upstream Transmit Burst Sizeを1600に設定し、最大1個のフルサイズのイーサネットフレームとそれに関連するフレームオーバーヘッドに対応することを推奨しています。

現在、DOCSIS 1.0 Cisco IOSソフトウェアを実行しているCMTS上にケーブルモデムがオンラインになっている場合は、互換性のない最大アップストリーム送信バーストサイズで動作しているケーブルモデムがあるかどうかを確認できます。show cable qos profileコマンドを発行して、「Create by」列がcmまたはmgmtに設定されている各行のMax tx burst列を確認します。

uBR7246VXR# show cable qos profile

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

1   0    0         0         0          0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

2   0    64000     0         1000000    0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

3   7    31200     31200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

4   7    87200     87200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

6   0    200000    40000     1500000    0     0x0  0x0   cm      no    no

7   0    400000    0         3000000    2500  0x0  0x0   cm      no    no

この例では、Max tx burstがゼロまたは2000を超える行の数を確認できます。[Create by]列にcmまたはmgmtが表示されていない行は無視することができます。

行 5 は Max tx burst 列が 1600 に設定されており、これは 2000 よりも小さな値なので、許容できます。

行 6 は Max tx burst 列が 0 に設定されており、これはアップストリーム転送バースト サイズが無制限であることを意味するので、許容できません。

行 7 は Max tx burst 列が 2500 に設定されており、これは 2000 よりも大きな値なので、許容できません。

この例では、show cable qos profileコマンドのこれらの行に対応するDOCSISコンフィギュレーションファイルのMaximum Upstream Transmit Burst Sizeフィールドが、DOCSIS 1.1 Cisco IOSソフトウェアの許容可能なパラメータに収まるように変更されている必要があります。

Maximum Upstream Transmit Burst Size（MTU；最大上流送信バーストサイズ）の変更が許容できない場合は、DOCSIS 1.0モードケーブルモデムが接続されているアップストリームポートでアップストリーム連結をオフにする方法があります。no cable upstream upstream-port-number concatenationケーブルインターフェースコマンドを、該当するアップストリームポートごとに発行します。

Ciscoでは、連結をディセーブルにするのではなく、DOCSIS 1.0コンフィギュレーションファイルのMaximum Upstream Transmit Burst Sizeを変更することを推奨しています。これは、DOCSIS 1.0ケーブルモデムに悪影響がないためです。また、連結を無効にすると、DOCSIS 1.0およびDOCSIS 1.1ケーブルモデムは小さいイーサネットフレームを連結できません。小型イーサネットフレームの連結は、DOCSISケーブルモデムのパフォーマンス向上の主要な原因です。

Maximum Upstream Transmit Burst Size と、DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアとのインタラクションの詳細については、『Maximum Upstream Burst パラメータの履歴』を参照してください。

DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアへのアップグレード

関連するリリースノートを読み、現在のすべてのCMTSハードウェアが、移行するDOCSIS 1.1 IOSソフトウェアでサポートされていることを確認した後、CMTSをアップグレードする手順は、他のCisco IOSソフトウェアアップグレードと同じです。Cisco CMTSでCisco IOSソフトウェアをアップグレードする方法については、「uBR71XX、uBR72XX、およびuBR10000のソフトウェアインストールおよびアップグレード手順」を参照してください。

次の出力例は、DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェア イメージを、TFTP サーバから CMTS 上のフラッシュ メディアにコピーする方法を示すセッション例です。また、Cisco IOSソフトウェアの新しいリリースをロードするようにCMTSを設定する方法も示します。この例では、DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアイメージがCisco.comのダウンロードからダウンロードされ、TFTPサーバに保存されています。ご使用の場合、Cisco IOSソフトウェアイメージの名前とTFTPサーバのIPアドレスが最も異なることに注意してください。

!--- First, determine what kind of flash media that you have in your CMTS.

!--- If it is a PCMCIA flash disk then use the term 'disk' when you refer

!--- to the media.

!--- If it is a PCMCIA flash memory then use the term 'slot' when you refer

!--- to the media.

!--- If you use the wrong term then you may get an error message such as

!--- "Device not ready" or "No device available".

!--- Try to view the directory of files on the device, to confirm that you

!--- are using the right kind of media and that there is enough space

!--- to store your Cisco IOS software image.

uBR7246VXR_1.0# dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-     8644616   Jan 09 2002 07:55:12  ubr7200-k1p-mz.121-10.EC.bin

47890432 bytes total (39239680 bytes free)

!--- In this case, there is one Cisco IOS software image file currently on the

!--- PCMCIA flash disk, but there are over 39 MB of free disk space. This

!--- should be enough to place another Cisco IOS software image on the flash

!--- disk. If you do not have enough free space then you may have to delete

!--- files from the media with the delete disk0:

or

!--- delete slot0:

command.

!--- If you have PCMCIA flash memory, then you must execute the

!--- squeeze slot0: command after the file deletion, to reclaim

!--- any free space.

!--- At this stage, you can start to copy the new Cisco IOS software image

!--- from a TFTP server to the CMTS:

uBR7246VXR_1.0# copy tftp disk0:

Address or name of remote host []? 172.17.110.131

!--- Use your TFTP server's IP address.

Source filename []? ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin

!--- Use the name of your new Cisco IOS software image.

Destination filename [ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin]?

!--- Press Enter.

Accessing tftp://172.17.110.131/ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin...

Loading ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin from 172.17.110.131 (via FastEthernet0/0):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output suppressed.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 9422548/18844672 bytes]

9422548 bytes copied in 214.264 secs (44030 bytes/sec)

!--- Now view the directory listing of your media and confirm that the new

!--- image is present and has the same file size as the source file.

uBR7246VXR_1.0# dir disk0:

Directory of disk0:/

2  -rw-     9422548   Feb 21 2002 12:54:42  ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

1  -rw-     9477892   Feb 13 2002 22:17:20  ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

47890432 bytes total (28983296 bytes free)

!--- Once the new image has been successfully transferred to the PCMCIA flash !--- disk or flash memory, the router needs to be configured to load this !--- image. Remove any old boot system commands from the configuration and !--- replace them with the boot system flash

!--- command. In addition, specify that, if the first image fails to load, !--- then the original Cisco IOS software image should be loaded instead.

uBR7246VXR_1.0# show run | include boot_system

boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

!--- The current Cisco IOS software image name.

uBR7246VXR_1.0# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

uBR7246VXR_1.0(config)# no boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0(config)# boot system flash disk0:ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

uBR7246VXR_1.0(config)# boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0(config)# end

!--- Now confirm that the configuration changes took effect as desired

!--- and that the new Cisco IOS software image will be loaded first,

!--- but if it fails to load, the original Cisco IOS software image

!--- will be loaded. Finally, save the configuration so that, when the

!--- router is reloaded, the new Cisco IOS software image is loaded.

uBR7246VXR_1.0# show run | include boot_system

boot system flash disk0:ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0# write memory

Building configuration...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!![OK]

この段階で、reloadコマンドまたは電源の再投入によってCMTSがリブートされると、新しいDOCSIS 1.1対応Cisco IOSソフトウェアがロードされ、アクティブ化されます。

CMTS で BPI+ を実行するための準備

DOCSIS 1.0ケーブルモデムは、ケーブルモデムとCMTS間の単純なトラフィック暗号化を提供するBPIで動作するようにプロビジョニングできます。このようにBPIを実行するためにCMTSで特別な設定は必要ありません。ただし、CMTSでは、Cisco IOSソフトウェアイメージ名に「k1」または「k8」の文字を含むCisco IOSソフトウェアフィーチャセットを使用する必要があります。

DOCSIS 1.1モードで動作するケーブルモデムは、BPI+と呼ばれるケーブルモデムとCMTS間の拡張暗号化方式を使用します。このスキームは X.509 認証を利用するという点で、DOCSIS 1.0 ベースの BPI よりもより高度なものになっています。これにより、ケーブルモデムがスプーフィングされたり、別のケーブルモデムのトラフィックがハイジャックされるのを防ぐことができます。

このため、DOCSIS 1.1対応Cisco IOSソフトウェアの最新リリースでBPI+を実行するには、DOCSISルートCA証明書をCMTSブートフラッシュにロードする必要があります。Verisign Webページから証明書をダウンロードしてください。次に、この証明書を TFTP サーバ上に保存し、CMTS ブートフラッシュ メディアにコピーします。CMTSが認識するには、ファイルをブートフラッシュにコピーして「root-cert」という名前にする必要があります。

ルート証明書を追加した後、CMTSが証明書をロードするには、test cable generate-certificateコマンドを発行する必要があります。BPI+ モードで動作しようとするモデムを接続することもできます。

uBR7246VXR_1.1# test cable generate-certificate ?

cablemodem                Generate CM Test certificate

manufacturer              Generate Manufacturer Test certificate

root                      Generate Root Test certificate

self-signed-manufacturer  Generate Self-signed Manufacturer Test certificate

uBR7246VXR_1.1# test cable generate-certificate root

Generating DOCSIS root test certificate.

Building Root certificate.

Building Root certificate done.

Generating DOCSIS root test certificate.

Building Root certificate.

Building Root certificate done.

必要に応じて、ルート証明書ファイルをslot0:またはdisk1:メディア.ルート証明書ファイルをdisk0に保存するには、12.2(4)BC1a以降のCisco IOSソフトウェアリリースが必要です。または disk1:メディア.

注：前のtestコマンドは単なるテストであることに注意してください。実際の製造元の証明書は検証されず、テスト用に生成されたものだけが検証されます。test コマンドによって生成されたルート証明書では、996 バイトではなく、958 バイト長のルート証明書を生成します。実稼働環境に BPI+ を実装する場合、必ず既存のプラントで実際に動作しているケーブル モデムを使用している 996 バイト長のルート証明書を使用してください。ルート証明書を検索する順番は、ブートフラッシュ、slot0、slot1、disk0、disk1 の順です。いったんルート証明書が見つかったら、誤ったルート証明書が読み込まれ、ケーブル モデムが拒否された場合でも、再検索されることはありません。したがって、996 バイトのファイル サイズのルート証明書が、希望する場所（slot0、disk0 など）だけに存在し、その他の場所にはないということを確認してください。ただし、動作上およびセキュリティ上の理由から、ルート証明書をブートフラッシュに保存しておくことを推奨します。

次に、DOCSISルートCA証明書をCisco CMTSにロードする方法を示すセッションの例を示します。Verisign Webサイトから証明書をダウンロードし、DOCSIS証明書をTFTPサーバに保存できることを前提としています。デフォルトでは、この証明書ファイルは「CableLabs_DOCSIS.509」と呼ばれます。 この手順は、CMTSをDOCSIS 1.1対応Cisco IOSソフトウェアにアップグレードする前または後に実行できます。ただし、ケーブルモデムがBPI+を使用する前に行う必要があります。それ以外の場合、ケーブルモデムはオンラインになりません。

!--- First, make sure that the bootflash is clean and has enough space

!--- to store the DOCSIS Root CA Certificate. The bootflash only needs

!--- about 1000 bytes free to store the Certificate, but it is good to

!--- make sure that the bootflash is clean anyway.

!--- If you decide to delete any files from the bootflash then you will

!--- need to issue a squeeze bootflash: command to reclaim freed space.

uBR7246VXR_1.1# dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     3156920   Mar 06 2002 15:53:23  ubr7200-boot-mz.120-16.SC3.bin

3407872 bytes total (250824 bytes free)

!--- Next, copy the DOCSIS Root CA Certificate file from the TFTP server

!--- to the bootflash. When you copy the file, you must name it “root-cert.”

uBR7246VXR_1.1# copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 172.17.110.131

!--- Replace with your TFTP server's IP address.

Source filename []? CableLabs_DOCSIS.509

!--- The name of the Certificate file downloaded from Verisign.

Destination filename [CableLabs_DOCSIS.509]? root-cert

!--- File name must be set to “root-cert.”

Loading CableLabs_DOCSIS.509 from 172.17.110.131 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 996/1024 bytes]

996 bytes copied in 4.104 secs (249 bytes/sec)

!--- Finally, confirm that the root-cert file is present on the bootflash

!--- of the CMTS. The file size for the current DOCSIS Root CA Certificate

!--- should be 996 bytes.

uBR7246VXR_1.1# dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     3156920   Mar 06 2002 15:53:23  ubr7200-boot-mz.120-16.SC3.bin

2  -rw-         996   Mar 06 2002 16:03:46  root-cert

3407872 bytes total (249700 bytes free)

アップグレードの後のCMTS のモニタリング

テクノロジーインフラストラクチャの主要なアップグレードと同様に、アップグレード直後の期間にシステムを詳細に監視できることが重要です。また、予期しない問題が発生した場合や準備が不十分な場合には、元のソフトウェアリビジョンに戻せる状態にすることが重要です。

このため、シスコでは、慎重なケーブルサービスプロバイダーがシステムをリロードし、Cisco IOSソフトウェアの新しいリリースをアクティブにする前に、アップグレードされたCMTSシステムにコンソールアクセスできることを確認することを推奨します。また、CMTSがリロードしている間に、ルータのコンソールに表示されるメッセージのコンソールログをキャプチャすることをお勧めします。アップグレード関連で問題が発生した場合、このコンソール ログはトラブルシューティングに大いに役立ちます。

CMTSがリロードされたら、次の点を注意深く監視します。

- ケーブルモデムがオンラインになり、CMTSおよびネットワーク管理ステーションからpingできることを確認します。

- インターネット接続を保証するために、エンドユーザの顧客宅内機器(CPE)デバイスがDHCPリースを取得でき、リモートインターネットホストからpingできることを確認します。

- CMTSコンソールに表示される異常なログメッセージをモニタします。Telnetセッションでは、terminal monitorコマンドを発行してコンソール・ログメッセージを表示し、show logを発行してバッファされたログ・メッセージを表示します。異常なメッセージや予期しないメッセージが表示される場合は、後で分析するためにメッセージをキャプチャすることが非常に重要です。

- CMTSのすべてのインターフェイスとポートが認識され、正しく初期化されていることを確認します。show ip interface brief コマンドの出力に、認識されてアクティブ化されているインターフェイスが表示されます。

DOCSIS 1.1 CMTS と動作するDOCSIS 1.0 ケーブルモデム

DOCSIS 1.1では、DOCSIS 1.0モードで動作しているケーブルモデムは、DOCSIS 1.1対応CMTSとシームレスに動作できることが義務付けられています。これには、DOCSIS 1.0 の動作にしか対応していないケーブル モデムや、DOCSIS 1.0 スタイルのコンフィギュレーション ファイルでプロビジョニングされた DOCSIS 1.1 対応ケーブル モデムも含まれています。

CMTSをDOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアにアップグレードした後も、ケーブルモデムはDOCSIS 1.0モードでオンラインになるように最初からプロビジョニングされることが予想されます。これは、アップグレードの直前に、ケーブルモデムがDOCSIS 1.0モードでプロビジョニングされている必要があるためです。そうしないと、古いDOCSIS 1.0 CMTSソフトウェアに対してオンラインになることはできませんでした。ネットワークにすでにDOCSIS 1.1対応のファームウェアを実行しているケーブルモデムがある場合でも、CMTSをアップグレードしてDOCSIS 1.1機能を組み込むまで、これらのケーブルモデムをDOCSIS 1.1動作にプロビジョニングすることはできません。これは、DOCSIS 1.1 モードでプロビジョニングされたケーブル モデムは、DOCSIS 1.0 だけを実行している CMTS では動作できないためです。

DOCSIS 1.0 サービスクラスから同等のDOCSIS 1.1 サービスクラスパラメータへの変換方法

DOCSIS 1.1対応CMTSでDOCSIS 1.0モデムを操作する際に理解しておく必要のある重要な概念は、DOCSIS 1.1 QoSシステムのフレームワーク内でCMTSがどのようにDOCSIS 1.0スタイルのQoSパラメータを管理するかです。

DOCSIS 1.0 QoSは、双方向サービスクラス(COS)プロファイルに基づいており、DOCSISコンフィギュレーションファイルでアップストリームとダウンストリームの両方のスループット特性が指定され、アップストリームとダウンストリームの両方の特性がSIDに関連付けられます。DOCSIS 1.1 QoSは単方向サービスフローに基づいています。つまり、アップストリームとダウンストリームのQoSは別々に定義および管理する必要があります。

DOCSIS 1.1 CMTS では、DOCSIS 1.0 スタイルの QoS プロファイルは、双方向の DOCSIS 1.0 QoS プロファイルから、同等のアップストリームおよびダウンストリームの DOCSIS 1.1 QoS パラメータ セットに変換されます。次に、これらを個別のアップストリームおよびダウンストリームサービスフローに適用します。

このようにして、DOCSIS 1.0 サービス クラスは、同等の DOCSIS 1.1 アップストリームとダウンストリームの QoS パラメータに分割されます。

図 1：

DOCSIS 1.0ケーブル モデムに割り当てられたDOCSIS 1.0 QoSプロファイルの表示

複数のケーブル モデムが、DOCSIS 1.1 対応の CMTS に接続されていると仮定します。一部のケーブル モデムは DOCSIS 1.0 ケーブル モデムであり、他は DOCSIS 1.0 モードでプロビジョニングされた DOCSIS 1.1 対応ケーブル モデムです。残りは、DOCSIS 1.1 モードで動作している DOCSIS 1.1 ケーブル モデムです。次の出力例は、上記ケーブル モデムの show cable modem コマンドの出力です。show cable modemコマンドの出力形式は、Cisco IOSソフトウェアのDOCSIS 1.0リリースの出力形式とは異なることに注意してください。DOCSIS 1.0 と DOCSIS 1.1 の CLI の相違点については、「DOCSIS 1.0 と DOCSIS 1.1 間で変更されたコマンド ライン インターフェイス」のセクションで詳細に説明します。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem

MAC Address    IP Address    I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0090.9607.3831 10.1.1.18     C3/0/U1   online(pt)  1     0.00   3820   0    Y

0090.9607.3830 10.1.1.16     C3/0/U1   online(pt)  2     0.25   3820   0    Y

0002.fdfa.0a35 10.1.1.26     C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   3820   1    Y

0001.9659.4461 10.1.1.21     C3/0/U1   online(pt)  4     -0.50  3828   0    Y

0001.9659.4447 10.1.1.30     C3/0/U1   online(pt)  5     -0.25  3828   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.29     C3/0/U1   online      6     -0.25  3820   0    N

0001.9659.4477 10.1.1.13     C3/0/U1   online(pt)  7     0.00   3828   0    Y

0001.9659.43fd 10.1.1.32     C3/0/U1   online(pt)  8     -0.50  3828   0    Y

0001.64ff.e4ad 10.1.1.28     C3/0/U1   online      9     0.25   3840   0    N

DOCSIS 1.1 show cable modemコマンドの出力に、特定のケーブルモデムに関連付けられているDOCSIS 1.0 QoSプロファイルが表示されなくなっています。このコマンドの新しい出力形式の詳細については、新しい show cable modem コマンドが説明されているセクションを参照してください。

特定のケーブル モデムに関連付けられている DOCSIS 1.0 QoS プロファイルを表示するには、show cable modem registered コマンドが使用できます。次の出力例に示すように、このコマンドの出力形式は、show cable modemコマンドのDOCSIS 1.0形式に類似しています。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online(pt)  3820   0.25   5   0   10.1.1.18    0090.9607.3831

C3/0/U1   2    online(pt)  3816   0.25   6   0   10.1.1.16    0090.9607.3830

C3/0/U1   3    online(pt)  3820   0.25   5   0   10.1.1.26    0002.fdfa.0a35

C3/0/U1   4    online(pt)  3832   0.00   5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

C3/0/U1   5    online(pt)  3828   0.00   5   0   10.1.1.30    0001.9659.4447

C3/0/U1   6    online      3820   -0.25  2   0   10.1.1.29    0001.64ff.e459

C3/0/U1   7    online(pt)  3828   0.00   6   0   10.1.1.13    0001.9659.4477

C3/0/U1   8    online(pt)  3832   -0.50  5   0   10.1.1.32    0001.9659.43fd

C3/0/U1   9    online      3840   0.25   2   0   10.1.1.28    0001.64ff.e4ad

ご覧のように、モデムのQoSプロファイルは2、5、または6です。DOCSIS 1.0 QoSプロファイルに精通している読者は、QoSプロファイル2がオフラインのDOCSIS 1.0ケーブルモデムに割り当てられていたり、CMTSに正しく登録されていないしていることを思思い思い出します。DOCSIS 1.1 CMTS 上の show cable modem registered 出力から、ケーブル モデムにこの QoS プロファイルが割り当てられていることが判明した場合、そのケーブル モデムには、関連する DOCSIS 1.0 スタイルの QoS プロファイルが割り当てられていない（モデムは DOCSIS 1.1 モードでプロビジョニングされている）ことを意味します。

2以外のQoSプロファイルで表示されるケーブルモデムには、有効なDOCSIS 1.0スタイルのQoSプロファイルが関連付けられています。この場合、QoSプロファイル5および6は多数のケーブルモデムに割り当てられています。

show cable qos profile profile-index-number verboseコマンドを発行して、個々のQoSプロファイルに属するサービスクラスパラメータを表示します。次の出力例は、QoS プロファイル 5 が、1.5 Mbps の最大ダウンストリーム速度、200 Kbps の最大アップストリーム速度、40 Kbps の保証アップストリーム速度、アップストリーム トラフィック プライオリティ 3、および 1600 バイトの最大アップストリーム伝送バーストの DOCSIS 1.0 サービス クラスに対応していることを示しています。

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 5 verbose

Profile Index                           5

Name

Upstream Traffic Priority               3

Upstream Maximum Rate (bps)             200000

Upstream Guaranteed Rate (bps)          40000

Unsolicited Grant Size (bytes)          0

Unsolicited Grant Interval (usecs)      0

Upstream Maximum Transmit Burst (bytes) 1600

IP Type of Service Overwrite Mask       0x0

IP Type of Service Overwrite Value      0x0

Downstream Maximum Rate (bps)           1500000

Created By                              cm

Baseline Privacy Enabled                no

DOCSIS 1.0ケーブル モデムに割り当てられたDOCSIS 1.1 QoSパラメータ セットの表示

DOCSIS 1.1サービスフローは、QoSパラメータセットを介してサービスクラス属性を提供されます。少なくとも、DOCSIS 1.1ケーブルモデムには、ダウンストリームサービスフローに対応するダウンストリームQoSパラメータセットが1つ以上あり、アップストリームサービスフローに対応するアップストリームQoSパラメータセットが1つあります。

DOCSIS 1.0モードで動作しているケーブルモデムには、そのDOCSISコンフィギュレーションファイルによって双方向DOCSIS 1.0スタイルのQoSプロファイルが割り当てられますが、DOCSIS 1.1 CMTSはこのDOCSIS 1.0スタイルのQoSプロファイルを同等の単方向DOCSISののQoSSパラメータセットにに変換します。さらに、DOCSIS 1.1対応CMTSは、DOCSIS 1.0 CMTSで発生したように、双方向SIDではなく、DOCSIS 1.1スタイルのアップストリームサービスフローとダウンストリームサービスフローをケーブルモデムに割り当てます。こうすることにより、CMTS は DOCSIS 1.0 と DOCSIS 1.1 のケーブル モデムの QoS 機能を、同じように処理できます。さらに、DOCSIS 1.0ケーブルモデムに関する限り、これは透過的に行われます。

特定のケーブルモデムに関連付けられているDOCSIS 1.1スタイルのQoSパラメータを検索するには、show cable modem {mac-address | ip-address} qos verboseコマンドを使用します。DOCSIS 1.0 QoSプロファイルが関連付けられている0001.9659.4461などのケーブルモデムを検討する場合は、show cable qos profileコマンドとshow cable modem {mac-address | ip-address} qos verboseコマンドを発行し、DOCSISコンフィギュレーションファイルによってモデムに割り当てられたDOCSIS 1.0 QoSプロファイルが、ケーブルモデムに関連付けられたDOCSIS 1.1 QoSパラメータセットに対応していることを確認します。

1. このケーブルモデムのDOCSIS 1.0 QoS Profileが5であることを確認します。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4461 registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   4    online(pt)  3832   0.00   5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

2. QoSプロファイル5が1.5 Mbpsダウン、200 kbpsアップ、40 kbps保証アップ、アップストリーム優先順位3および最大アップストリーム送信バースト1600バイトに対応することを確認します。

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   3    200000    40000     1500000    1600  0x0  0x0   cm      no    no

3. 同じケーブルモデムに割り当てられたDOCSIS 1.1スタイルのQoSパラメータセットを確認します。

注：SFID 9は変換されたアップストリームパラメータに対応し、SFID 10は変換されたダウンストリームパラメータに対応します。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4461 qos verbose

Sfid                                    : 9

Current State                           : Active

Sid                                     : 4

Traffic Priority                        : 3

Maximum Sustained rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 40000 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Request/Transmission policy             : 0x0

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Sfid                                    : 10

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 0 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

show cable modem {mac-address | ip-address} qos verboseコマンドを使用すると、このDOCSIS 1.0ケーブルモデムに割り当てられているDOCSIS 1.1スタイルのQoSパラメータが、元のDOCSIS 1.0 QoSプロファイルと同等であることがわかります。

ダウンストリーム方向に関して、DOCSIS 1.0 QoSプロファイルに表示される最大ダウンストリーム帯域幅(1.5 Mbps)が、SFID 10のMaximum Sustained Rateパラメータに変換されました。

アップストリーム方向に関しては、DOCSIS 1.0 QoSプロファイルに示される最大アップストリーム帯域幅(200 kbps)が、SFID 9のMaximum Sustained Rateパラメータに変換されました。また、Guaranteed Upstream Bandwidth(40 kbps)はにに変換されましたSFID 9のレートアップストトラフィックプライオリティ(3)は、SFID 9のトラフィックプライオリティに変換されました。アップストリーム最大送信バーストサイズ(1600)は、SFID 9の最大連結バストに変換されました。

これらのサービス フロー内にあり、DOCSIS 1.0 に対応する値がないその他の DOCSIS 1.1 パラメータは、DOCSIS 1.0 サービス クラスが DOCSIS 1.1 パラメータ セットに変換された場合、デフォルト値のままになります。

DOCSIS 1.0 ケーブルモデムからDOCSIS 1.1 への移行

CMTSがDOCSIS 1.1 IOSソフトウェアにアップグレードされ、すべてのケーブルモデムがDOCSIS 1.0モードでオンラインになった後、次の手順は、ケーブルモデムをDOCSIS 1.1ファームウェアに移動し、DOCSIS 1.1モードでこれらのケーブルモデムをプロビジョニングすることです。

注：CMTSをDOCSIS 1.1 IOSソフトウェアにアップグレードする前に、ケーブルモデムをDOCSIS 1.1ファームウェアにアップグレードすることもできます。ただし、CMTSがDOCSIS 1.0対応のIOSソフトウェアを実行している間は、ケーブルモデムをDOCSIS 1.0モードでプロビジョニングする必要があります。

また、ケーブルモデムのハードウェアの制限やDOCSIS 1.1対応のファームウェアの欠如により、すべてのケーブルモデムがファームウェアをDOCSIS 1.1にアップグレードできるわけではないことに注意してください。この場合、これらの特定のモデムはDOCSIS 1.0モードでプロビジョニングされたままである必要があります。これらのケーブルモデムは従来のインターネットアクセスに役立ちますが、DOCSIS 1.1で実現される追加のQoSおよびセキュリティ機能を利用することはできません。

DOCSIS 1.1環境でCiscoケーブルモデムをDOCSIS 1.1ソフトウェアにアップグレードする場合は、イメージ12.2(15)CZ(uBR905、uBR925、およびCVA12のCisco Software Download Area 2)。 このイメージは、CableLabs によって認証され、そのイメージの機能すべてとさらに追加機能を収納した 12.2(8)YI イメージのスーパーセットです。最近のVintageのモデムは、DOCSIS 1.1コンフィギュレーションファイルを使用してDOCSIS 1.1モードで正常にオンラインになります。このイメージがモデムにダウンロードされると、

古いモデムには誤ったDOCSIS証明書が含まれている可能性があり、CZイメージに加えて証明書のアップグレードが必要になります。モデム証明書をアップグレードする方法については、『Cisco uBR905/uBR925ケーブルアクセスルータおよびCVA122ケーブル音声アダプタでのDOCSIS証明書のアップグレード』を参照してください。

また、誤った証明書が付属して出荷されたuBR905、uBR925、およびCVA122製品の新しい証明書を含むCD-ROMディスクが必要です。シスコのお客様は、このディスクを無料で入手できます（シスコ部品番号 UBR/CVA-CERT-UPG）。

注：このイメージは、uBR905、uBR925、またはCVA122でのみ動作します。uBR924およびuBR904製品は、十分なオンボードフラッシュメモリまたはRAMがないため、DOCSISをサポートしませんDOCSIS 1.1イメージのオーバーヘッドをサポートします。

また、これらの製品はいずれも65 MHzにチューニングできないため、EuroDOCSIS 1.1をサポートしていません。CVA122E は、EuroDOCSIS をサポートしている唯一の Cisco CPE でした。シスコはCVA122EのEuroDOCSIS 1.1イメージをリリースしません。

ケーブル モデム ファームウェアをDOCSIS 1.1にアップグレードする方法

ケーブル モデムのファームウェアを DOCSIS 1.1 対応ファームウェアにアップグレードする手順は、他のケーブル モデムのファームウェア アップグレードと大きな違いはありません。DOCSIS 1.1対応のファームウェアにアップグレードする際に特別な手順を実行する必要がある場合は、当然、ケーブルモデムベンダーに確認することが重要です。

SNMP 操作

ケーブル モデムのファームウェアをアップグレードするための最初の一般的な方法は、SNMP の操作で行う方法です。ケーブルモデムの特定のブランドとモデルのそれぞれには、TFTPサーバのIPアドレスとアップグレード先の新しいファームウェアイメージの名前を含む一連のSNMP命令が送信されます。

次のシーケンスは、IPアドレス10.1.1.30のケーブルモデムを使用して、ファームウェアをIPアドレス172.1のTFTPサーバ上のfirmware-1.1.binにアップグレードするUNIXワークステーションをです7.110.131.実際のネットワークでは、このプロセスは、アップグレードが必要なケーブルモデムごとに手動で実行するのではなく、自動化されます。この例で使用されている SNMP の変数名の詳細については、『DOCS-CABLE-DEVICE-MIB』を参照してください。

1. TFTP サーバの IP アドレスを設定します。

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwServer.0 a 172.17.110.131

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwServer.0 = IpAddress: 172.17.110.131

2. アップグレードするケーブル モデム ファームウェア イメージの名前を設定します。

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwFilename.0 s firmware-1.1.bin

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwFilename.0 = ubr920-k8v6y5-mz.122-6c.bin

3. ケーブルモデムを先に進み、指定したイメージにアップグレードするように指示します。docsDevSwAdminStatus フィールドに 1 を設定します。

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwAdminStatus.0 i 1

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwAdminStatus.0 = upgradeFromMgt(1)

4. 数秒後、ケーブルモデムが実際に新しいファームウェアイメージをダウンロードしていることを確認します(inProgress)。

unix# snmpget 10.1.1.30 public docsDevSwOperStatus.0

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwOperStatus.0 = inProgress(1)

5. ファームウェアのダウンロードの終了と、ケーブル モデムがリセットが終わるまで 5 分ほど待ってから、ケーブル モデムの現在のファームウェア バージョンを確認します。

unix# ping 10.1.1.30

10.1.1.30 is alive

unix# snmpget 10.1.1.30 public docsDevSwCurrentVers.0

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwCurrentVers.0 = firmware-1.1.bin

DOCSIS コンフィギュレーション ファイル

次に一般的な方法は、アップグレードする最新のファームウェア イメージの場所と名前を指定する DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを、特定のブランドとモデルのケーブル モデムに送信することです。

理想的には、この方法を使用する場合、適切なファームウェアイメージがケーブルモデムの正しいメーカーとモデルに指定されるように、異なるDOCSISコンフィギュレーションファイルを異なるタイプのケーブルモデムに送信できるように、プロビジョニングシステムを洗練させる必要があります。ケーブルモデムに互換性のないファームウェアイメージをダウンロードするように指示された場合、次のようにループに陥る可能性があります。つまり、ケーブル モデムがオンライン状態になり、DOCSIS コンフィギュレーション ファイルを受信し、特定のイメージをダウンロードします。すると、そのイメージを拒否してリセットがかかり、このサイクルが繰り返されるということです。

次の例は、新しいファームウェア イメージとその場所を指定するための DOCSIS コンフィギュレーション ファイルへの追加点を示しています。このスクリーンキャプチャは、『Cisco DOCSIS Configuratorを使用したDOCSIS 1.0コンフィギュレーションファイルの構築』に基づいています。DOCSIS準拠のコンフィギュレーションファイル生成ツールを使用できます。Cisco Broadband Configuratorバージョン4.0のデモ以外のバージョンが必要な場合は、営業担当者にお問い合わせください。

図2 - Cisco Standalone Java Configuratorに表示される[Software Upgrade]フィールド

ケーブル モデムの中には、CLI や Web インターフェイスを使用してアップグレードできるものがあります。ただし、このアップグレード方式はすべてのDOCSISケーブルモデムに共通するものではないので、ここでは例を示しません。代わりに、ケーブルモデムの製造元のマニュアルを参照してください。

接続されたケーブルモデムの機能の調べ方

show cable modem macコマンドを発行して、DOCSIS 1.1モードで動作可能なケーブルモデムを確認します。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem mac

MAC Address    MAC         Prim  Ver     Frag  Concat PHS   Priv  DS    US

State       Sid                                    Saids Sids

0090.9607.3830 online(pt)  1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3831 online(pt)  2     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0002.fdfa.0a35 online(pt)  3     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.9659.4447 online(pt)  4     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.64ff.e4ad online(pt)  5     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.9659.4477 online(pt)  6     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.9659.4461 online(pt)  7     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

MACアドレスが0002.fdfa.0a35および0001.64ff.e4adのモデムには、DOCSIS 1.1のMACバージョンがあることが確認できます。これらのモデムは、Fragmentation and Payload Header Suppression(PHS)などの1.1固有の機能をを実行できます。

ケーブル モデムで DOCSIS 1.1 対応のファームウェアが動作するようになると、ケーブル モデムに送信される DOCSIS コンフィギュレーション ファイルのスタイルによって、DOCSIS 1.0 モードまたは DOCSIS 1.1 モードのいずれかでプロビジョニングできます。

show cable modem {mac-address | ip-address} verboseコマンドを使用して、ケーブルモデムがDOCSIS 1.0モードまたはDOCSIS 1.1モードで動作しているかどうかを確認します。このコマンド出力の最初の例では、問題のケーブルモデムがDOCSIS 1.1モードで動作できることをMAC Versionフィールドが示していますが、Provisioned ModeフィールドはDOCSIS 1.0モードで動作するようにプロビジョニングされていることを示しています。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.64ff.e4ad verbose

MAC Address                         : 0001.64ff.e4ad

IP Address                          : 10.1.1.39

Prim Sid                            : 1

QoS Profile Index                   : 11

Interface                           : C3/0/U1

Upstream Power                      : 208 dBmV (SNR = 22.85 dBmV)

Downstream Power                    : 4294967168 dBmV (SNR = 35.02 dBmV)

Timing Offset                       : 2807

Received Power                      :  1.00

MAC Version                         : DOC1.1

Provisioned Mode                    : DOC1.0

Capabilities                        : {Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y, Priv=BPI+}

Sid/Said Limit                      : {Max Us Sids=4, Max Ds Saids=0}

Optional Filtering Support          : {802.1P=N, 802.1Q=N}

Transmit Equalizer Support          : {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 8}

Number of CPE IPs                   : 0(Max CPE IPs = 50)

CFG Max-CPE                         : 50

Flaps                               : 0()

Errors                              : 0 CRCs, 0 HCSes

Stn Mtn Failures                    : 1 aborts, 0 exhausted

Total US Flows                      : 1(1 active)

Total DS Flows                      : 1(1 active)

Total US Data                       : 117 packets, 12112 bytes

Total US Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Total DS Data                       : 105 packets, 9202 bytes

Total DS Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Active Classifiers                  : 0 (Max = NO LIMIT)

show cable modem registered コマンドを実行して、DOCSIS 1.0 モードで動作しているケーブル モデムと、DOCSIS 1.1 モードで動作しているケーブル モデムを判別することも簡単にできます。この場合の大まかなルールは、Null DOCSIS 1.0 QoS プロファイル番号 2 が割り当てられたケーブル モデムは、DOCSIS 1.1 モードで動作しているということです。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online(pt)  3824   0.25   5   0   10.1.1.37    0090.9607.3830

C3/0/U1   2    online(pt)  3824   0.25   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

C3/0/U1   3    online(pt)  3828   -0.50  5   0   10.1.1.38    0002.fdfa.0a35

C3/0/U1   4    online(pt)  3828   -0.75  5   0   10.1.1.36    0001.9659.4447

C3/0/U1   5    online(pt)  3840   -0.25  2   0   10.1.1.39    0001.64ff.e4ad

C3/0/U1   6    online(pt)  3836   -0.50  5   0   10.1.1.34    0001.9659.4477

C3/0/U1   7    online(pt)  3836   0.00   5   0   10.1.1.33    0001.9659.4461

前の例では、MACアドレス0001.64ff.e4adのケーブルモデムだけがQoSプロファイル2でマークされています。これは、このケーブルモデムがDOCSIS 1.0スタイルのQoSプロファイルを使用していないことを示しています。むしろ、DOCSIS 1.1モードで動作しています。つまり、MAC アドレス 0001.64ff.e4ad のケーブル モデムは、DOCSIS 1.1 スタイルのコンフィギュレーション ファイルでプロビジョニングされているということです。

ベストエフォート型サービスのための簡単なDOCSIS 1.1 設定ファイルの作成

このセクションでは、簡単なベスト エフォート型 DOCSIS 1.1 スタイルのコンフィギュレーション ファイルの作成方法を説明します。このファイルは、既存の DOCSIS 1.0 コンフィギュレーション ファイルと同じ機能を実行します。

移行元の DOCSIS 1.0 コンフィギュレーション ファイルには、次の情報が含まれます。

- 最大ダウンストリームレート1.5 Mbpsを指定するサービスクラス

- 最大アップストリームレート200 kbps

- 最大1600バイトのアップストリーム送信バースト

- BPIが有効になっている

- ケーブル モデム接続用に、3 台の CPE デバイスが許可されています。

次の例は、DOCSIS 1.0 コンフィギュレーション ファイルに対応する show cable qos profile profile-index-number verbose コマンドの出力例と、このファイルに対する Cisco DOCSIS CPE コンフィギュレータからキャプチャした画面を示しています。

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 7 verbose

Profile Index                           7

Name

Upstream Traffic Priority               0

Upstream Maximum Rate (bps)             200000

Upstream Guaranteed Rate (bps)          0

Unsolicited Grant Size (bytes)          0

Unsolicited Grant Interval (usecs)      0

Upstream Maximum Transmit Burst (bytes) 1600

IP Type of Service Overwrite Mask       0x0

IP Type of Service Overwrite Value      0x0

Downstream Maximum Rate (bps)           1500000

Created By                              cm

Baseline Privacy Enabled                yes

この QoS プロファイルに対応する DOCSIS コンフィギュレーション ファイル要素を示します。これは、Cisco CPE コンフィギュレータ ツールに表示されたときのものです。まず、[Class of Service]タブの内容が表示されます。このタブで表示されるパラメータは、DOCSIS 1.1 スタイルのコンフィギュレーション ファイルのものではなく、DOCSIS 1.0 スタイルの DOCSIS コンフィギュレーション ファイル専用として入力されます。

図3 - [DOCSIS 1.0 Class of Service]タブこのタブは、DOCSIS 1.0 スタイルのコンフィギュレーション ファイル専用として入力されます。

CPE タブにも構成情報が含まれていますが、1 台のモデムごとに 3 台の CPE という制限が指定されています。Max Number of CPEs フィールドは、DOCSIS 1.0 と DOCSIS 1.1 の両方のスタイルのコンフィギュレーション ファイルに対して入力されます。DOCSIS 1.0スタイルのコンフィギュレーションファイルでは、このタブの[Max Number of CPEs]フィールドと[CPE Ethernet MAC Address]フィールドのみを入力できます。

図4 - [CPE]タブこのタブの最初の2つのフィールドは、DOCSIS 1.0とDOCSIS 1.1の両方を対象としています。最後の3つのフィールドは、DOCSIS 1.1専用です。

同等の設定による DOCSIS 1.1 コンフィギュレーション ファイルを作成するには、Downstream Service Flow の作成、Upstream Service Flow の作成、使用可能な Maximum Number of CPEs の指定、および BPI がアクティブであることの指定を実行する必要があります。以降のセクションでは、上記コンポーネントのセットアップ方法について説明します。

注：DOCSIS 1.0およびDOCSIS 1.1固有の属性を1つのDOCSISコンフィギュレーションファイル内に混在させないことが非常に重要です。たとえば、DOCSIS 1.1スタイルのサービスフローを、DOCSIS 1.0サービスクラス属性を定義するファイルと同じファイルで定義しないでください。

ダウンストリーム・サービス・フロー

空の DOCSIS コンフィギュレーション ファイルから作業を始めます。図5に示すように、[Downstream Service Flow]タブの関連フィールドに入力します。

注：次の画面のキャプチャでは、この単純なDOCSIS 1.1コンフィギュレーションファイルの設定に関係のないフィールドの一部が縮小され、関連する他のフィールド用の領域が確保されています。これらのフィールドの詳細については、Cisco DOCSIS CPE ConfiguratorのHelpダイアログまたはDOCSIS 1.1 Interface Specifications Summaryを参照してください。

図5 – ベストエフォートサービスのダウンストリームサービスフロー設定

フロー参照

フローリファレンスは、DOCSISコンフィギュレーションファイル内のサービスフローの一意の識別子です。拡張コンフィギュレーション ファイル内でこの番号を使用して、サービス フローを分類子や ペイロード ヘッダー抑制ルールにリンクできます。DOCSISコンフィギュレーションファイル内で作成されるサービスフローごとに、異なるサービスフロー参照番号を指定する必要があります。

この場合、フローリファレンスを1に設定します。これは、DOCSISコンフィギュレーションファイル内で作成する最初のサービスフローであるためです。

Service Class Name

DOCSIS 1.1では、DOCSISコンフィギュレーションファイル内で指定するのではなく、サービスフローのQoSパラメータを指定する名前付きサービスクラスをCMTS上に作成できます。この例では、この機能は使用しません。

QoS Parameter Set Type

DOCSIS 1.0では、ケーブルモデムがDOCSISコンフィギュレーションファイルをダウンロードすると、そのファイルに指定されているすべてのサービスクラス(CoS)が即時にアクティブになります。DOCSIS 1.1では、サービスフローを準備状態とアクティベーションの異なる状態に配置できます。サービスフローは次のいずれかの状態になります。または、これらの状態を組み合わせて、3ビット（ビット）で表すこともできます。各状態は、QoSパラメータセットタイプフィールド内の2進数に対応します。

- Provisioned Set（ビット0）：このフィールドの最下位ビット（値1）は、DOCSISコンフィギュレーションファイルで指定されたサービスフローに設定されます。

- Admitted Set（ビット1）：このフィールドの次の最下位ビット（値2）は、CMTSスケジューリングプロセスにQoS属性を許可し、適切なリソースを予約する必要があるサービスフローに設定されます。つまり、サービス フローに専用のリソースを割り当てたい場合、このビットを設定する必要があるということです。通常これは、DOCSIS コンフィギュレーション ファイル内で作成されたサービス フローに対する場合です。US SIDがこの状態で割り当てられることに注意してください。

- アクティブセット（ビット2）：このフィールドの次の最下位ビット（値4）は、CMTSでトラフィックの送信を許可する必要があるサービスフローに設定されます。このビットと、Admitted Set ビットの意味のわずかな違いは、Admitted Set ビットを単独で設定しても、CMTS 内のリソースがサービス フロー用に 予約されるだけで、このビットだけでは、トラフィックを実際に送信できないという点です。Active Set ビットと Admitted Set ビットの両方を設定すると、予約したリソースを介したトラフィックの送信を実際に許可することになります。

これらの属性をすべて、この例で作成するサービスフローに関連付けます（つまり、DOCSISコンフィギュレーションファイルで指定され、リソースを予約し、トラフィックをその上に流す）。このフィールドの3ビットすべてを設定する必要があります。これにより、このフィールドの 10進値は 1 + 2 + 4 で、7 になります。

トラフィック優先度

DOCSIS 1.0サービスクラス(CoS)設定では、異なるアップストリームトラフィックのプライオリティを指定できます。0は最も低いプライオリティ、7は最も高いプライオリティです。アップストリームトラフィックのプライオリティが高いケーブルモデムは、アップストリームのプライオリティが低いケーブルモデムよりも前に送信を行うことが常に許可されます。

DOCSIS 1.1では、同じ概念が適用されます。ただし、ダウンストリームサービスフローに優先順位を設定する新しい機能が存在します。ダウンストリーム サービス フローのプライオリティは、0（最低のプライオリティ）〜 7（最高のプライオリティ）にセットされたこのフィールドで設定できます。 このフィールドを空白のままにすると、デフォルトのプライオリティは0になります。

この場合、このサービスフローのトラフィック優先順位を指定しないでください。これは、このサービスフローのダウンストリームを流れるトラフィックが特別な優先順位を受け取らないことを意味します。

最大持続トラフィックレート

このフィールドは、このサービス フローを介して運用可能なトラフィックの最大速度を指定します。この例では、サービスフローがダウンストリームのトラフィックに1.5 Mbpsの上限を設定するように指定します。

最大トラフィックバースト

Max Concatenated Burst Sizeフィールドと混同しないでください。このフィールドは、CMTSおよびケーブルモデムがトラフィックをレート制限するために使用するレート制限アルゴリズムに関連しています。このフィールドの値により、トークン バケット速度制限アルゴリズムが使用する Maximum Burst サイズ（バイト）が設定されます。トークンバケットのレート制限アルゴリズムでこのサービスフローに特別な変更または調整が必要でない限り、通常はこのフィールドを空白にしておくことが適切です。

最小予約トラフィックレート

DOCSIS 1.0サービスクラス(CoS)設定では、フレームリレー認定情報レート(CIR)に類似した保証された最小アップストリームレートを指定できます。 このフィールドは、アップストリーム チャネルが輻輳している場合でも、最低でも Guaranteed Minimum Upstream Rate で、ケーブル モデムが常にデータを送信できることを保証します。

DOCSIS 1.1では、この概念はダウンストリームサービスフローにも拡張されています。Min Reserved Traffic Rate フィールドにビット レートを設定すると、この機能を利用できます。この場合、[Guaranteed Downstream Rate]は必要ないため、このフィールドは空白のままにします。

想定最小予約レートパケットサイズ

サービス フロー内でダウンストリームの Min Reserved Traffic Rate を指定すると、このパラメータが関連してきます。このサービスフローを介してフレームが送信され、そのフレームのサイズが指定された最小予約レートパケットサイズ(ABR)よりも小さい場合、このフレームはこのパラメータと同じサイズであるかのように処理されます。

たとえば、Assumed Min Reserved Rate Packet Sizeが100バイトに設定され、64バイトフレームがこのサービスフローを介して送信された場合、CMTSは、使用されるMin Reserved Traffic Rateのアカウンティングおよび測定の目的で、このフレームを100バイトとして扱います。

Min Reserved Traffic Rateを指定していないため、この例では、このパラメータを空白のままにします。

Timeout for Active QoS Parameters

このフィールドに値を指定し、指定した秒数の間にサービスフローを通過するトラフィックがない場合、CMTSはサービスフローを非アクティブにします。これは、VoIP やビデオなどのアプリケーション用にダイナミックにセットアップされるサービス フローに対して有効です。指定した期間、セッションの非アクティブ状態が続くと、そのセッションは終了したと見なされ、そのセッション専用として割り当てられたリソースを非アクティブにできます。

これは明らかに、ベストエフォートインターネットトラフィックを処理するサービスフローに設定する不適切なフィールドです。エンドユーザが数日間インターネットにアクセスしなくても、エンドユーザはサービスが機能することを期待します。このため、現在の例では、このフィールドは空白のままにします。

Timeout for Admitted QoS Parameters

このフィールドに値が指定され、サービスフローがAdmitted Redicatedに設定され、指定した秒数の間は変更も更新もされずに残る場合、CMTSはサービスフローをAdmitted状態から取り出し、関連付けられたリソースを解放します。VoIP コールをかける場合に、このシナリオが適用されることがあります。CMTS はボイス コール用にリソースを予約するように指示されますが、受信ユーザが電話に応答しなかったため、トラフィックの送信が許可されません。このフィールドで指定された時間が経過してからサービスフローがアクティブになるか、または更新される場合、CMTSはサービスフローが非アクティブであると想定し、そのリソースを非アクティブにできます。

この例のようなベストエフォートデータサービスの場合、このフィールドは関係ありません。したがって、空白のままにします。

最大DS遅延

このフィールドはダウンストリーム サービス フロー専用です。サービスプロバイダのネットワーク側インターフェイスからケーブルインターフェイスのダウンストリームチャネルにCMTSを通過するパケットの最大遅延（マイクロ秒単位）を、ダウンストリームのMin Reserved Traffic Rateに準拠するパケットに定義するサービス保証に関連します。このフィールドに値が指定されていて、CMTSが遅延要件を満たすことができないと判断した場合、サービスフローは確立されません。

この例では、ダウンストリームサービスフローに最小予約トラフィックレート(CIR)を指定しておらず、ダウンストリームCMTSの遅延要件は特にありません。したがって、このフィールドには何も指定しません。

Vendor Specific QoS

このフィールドの値は、プロビジョニングされているケーブル モデムの製造元によって異なります。この場合、ベンダー固有のQoSパラメータを設定する必要はありません。このフィールドを利用できるケーブルモデムがある場合は、ケーブルモデムのベンダーのマニュアルを参照して、このフィールドの正しい使用法を確認してください。

アップストリームサービスフロー

ダウンストリームサービスフローを設定した後、アップストリームサービスフローを設定できます。ここでも、この単純なDOCSIS 1.1コンフィギュレーションファイルの設定に関係のないフィールドの一部は、関連する他のフィールド用のスペースを確保するために縮小されています。これらのフィールドの詳細情報は、Cisco DOCSIS CPE コンフィギュレータのヘルプ ダイアログ、または「DOCSIS 1.1 インターフェイス仕様の要約」から取得できます。

図6 – アップストリームサービスフロー定義の左半分

フロー参照

ダウンストリームフロー参照と同様に、このフィールドはDOCSISコンフィギュレーションファイル内のサービスフローの一意の識別子です。すでにダウンストリームのサービスフローに1のフロー参照を割り当てているため、別のフロー参照をアップストリームのサービスフローに割り当てる必要があります。この例では、番号2を使用します。

Service Class Name

ダウンストリームの Service Class Name を参照してください。

QoS Parameter Set Type

ダウンストリームのQoS Parameter Set Typeと同様に、このサービスフローを[Provisioned]、[Admitted]、および[Active]にする場合は、このフィールドの値を1 + 2 + 4に設定します。これは7に相当します。

トラフィック優先度

ダウンストリームの Traffic Priority を参照してください。DOCSIS 1.0コンフィギュレーションファイルにアップストリームチャネルプライオリティが指定されている場合、このフィールドでその値を指定できます。ただし、この例ではアップストリームチャネルプライオリティを指定していないため、このフィールドは空白のままにします。

最大持続トラフィックレート

ダウンストリームの最大持続トラフィック速度と同様に、この例では200 kbpsである必要な最大アップストリーム帯域幅制限を指定する点を除きます。

最大トラフィックバースト

ダウンストリームの Max Traffic Burst を参照してください。

注：このフィールドは、DOCSIS 1.0 Class of Serviceの同じ名前のMaximum Upstream Transmit Burst Sizeフィールドに直接対応していません。DOCSIS 1.0 Maximum Upstream Transmit Burst に対応している DOCSIS 1.1 アップストリームのサービス フロー フィールドは、Max Concatenated Burst です。

最小予約トラフィックレート

ダウンストリームの Min Reserved Traffic Rate を参照してください。DOCSIS 1.0コンフィギュレーションファイルにGuaranteed Minimum Upstream Rate（ABR；保証最小アップストリームレート）が指定されている場合、このフィールドでその値を指定できます。ただし、この例では[Guaranteed Minimum Upstream Rate]を指定していないため、このフィールドは空白のままにします。

推定最小予約パケットサイズ

ダウンストリームの Assumed Min Reserved Packet Size を参照してください。

Timeout for Active QoS Parameters

ダウンストリームの Timeout for Active QoS Parameters を参照してください。

Timeout for Admitted QoS Parameters

ダウンストリームの Timeout for Admitted QoS Parameters を参照してください。

最大連結バースト

Max Concatenated Burst は、アップストリーム サービス フロー定義特有です。このフィールドには、アップストリームで送信可能な連結フレームの最大バースト長を入力します。デフォルトでは、このフィールドは0に設定されています。これは、連結フレームのアップストリームバーストのサイズに制限がないことを意味します。このフィールドは、Max Upstream Transmit Burstと呼ばれるDOCSIS 1.0フィールドと類似しています。DOCSIS 1.1環境では、DOCSIS 1.0にプロビジョニングされたケーブルモデムのMax Upstream Transmit Burstフィールドを0（無制限サイズ）または2000バイトを超える値に設定することはできません。DOCSIS 1.1ケーブルモデムの場合、DOCSIS 1.1 Upstream Max Concatenated Burstフィールドは、ケーブルモデムの伝送能力を超えない限り、任意の値に設定できます。

DOCSIS 1.1 モードで動作しているケーブル モデムの Upstream Max Concatenated Burst サイズには制限がないのは、DOCSIS 1.1 ケーブル モデムは大きなアップストリーム バーストを断片化できるためです。このため、遅延またはジッタによって大きな影響を受けるアップストリーム トラフィックでも、アップストリーム チャネルで大きなフレームが送信されるのを待つことによる影響を受けなくなります。DOCSIS 1.0ケーブルモデムは、アップストリームトラフィックの大きなバーストをフラグメント化できません。したがって、DOCSIS 1.0モードで動作するケーブルモデムのアップストリーム送信バーストサイズを制限する必要があります。

この場合、プロビジョニングするケーブルモデムはDOCSIS 1.1モードで動作しているため、1600バイトのDOCSIS 1.0最大アップストリーム送信バースト(MTU)値をこのフィールドに転送する必要はありません。ケーブルモデムが任意のサイズの連結フレームを送信できるようにするには、このフィールドを空白のままにします。

Service Flow Scheduling Type

DOCSIS 1.0システムでは、使用可能なアップストリームスケジューリングメカニズムの唯一の種類はベストエフォートサービスです。この場合、ケーブル モデムは CMTS からの帯域幅割り当ての要求で、他のケーブル モデムと競合する必要があります。DOCSIS 1.1には、アップストリームサービスフローに適用できる5つの異なるアップストリームスケジューリングメカニズムがあります。Service Flow Scheduling Type フィールドには、数値を設定できます。この数値は、サービス フローに対して設定するスケジューリング メカニズムの種類に対応しています。

- ベストエフォートサービス(2)：この種類のサービスは標準のインターネットトラフィック用で、DOCSIS 1.0ケーブルモデムが受信するのと同じ種類のアップストリームQoSを提供します。Service Flow Scheduling Type フィールドに何も指定しないと、このスケジューリング スキームがデフォルトとなります。

- Non-Real-Time Polling Service(3)：この種のサービスは、スループット要件の高い標準インターネットトラフィック用です。

- Real-Time Polling Service(4)：この種のサービスは、可変長で予測不可能な間隔でデータを送信する可能性があるリアルタイムアプリケーション向けです。この種のトラフィックの例としては、Video over IPがあります。これは、ビデオの内容に応じて可変帯域幅の要件を持ちますが、それでも低伝送遅延が必要です。

- Unsolicited Grant Service with Activity Detection(5)：この種のサービスは、遅延が厳密で、スループット要件がランダムな間隔で一時的に停止する可能性があるトラフィック用です。この種のトラフィックの例としては、VoIPとVoice Activity Detection（VAD；音声アクティビティ検出）またはSilence Suppressionがアクティブです。

- Unsolicited Grant Service(6)：この種のサービスは、厳密な遅延と一定のスループット要件を持つトラフィック用です。このようなトラフィックの例として、VoIPがあります。

この例では、ベストエフォートサービスのみを希望するため、値2を使用します。ただし、ベストエフォートサービスがデフォルトのアップストリーム計画タイプであるため、このフィールドを空白のままにすることも可能です。

図7 – アップストリームサービスフロー定義の右半分

Request Transmission Policy

このフィールドの値は、ビットの組み合わせによって設定されます。各ビットは、このサービスフローがCMTSにデータを送信したり、CMTSから帯域幅を要求したりする状況に関する情報を表します。各ビットの位置、値、意味、および適切な用途について、このセクションで説明します。

- Drop Packets that does not fit in the Unsolicited Grant Size (Bit 8, Value 256)：このビットは、サービスフロースケジューリングタイプがUnsolicited Grant Service (6)またはUnsolicited Grant Service with Activity Detection (5)に設定されている場合にのみ関連します。 他のスケジューリングタイプが指定されている場合、このビットは無視されます。設定されていて、このサービスフローを使用するパケットが指定されたUnsolicited Grant Sizeより大きい場合は、パケットは廃棄されます。設定されていない場合は、Unsolicited Grant Size(UGS)よりも大きいパケットは、ケーブルモデムに関連付けられたプライマリアップストリームサービスフロー（通常はベストエフォートサービスフロー）で送信する必要があります。

- Don't Suppress Payload Headers（ビット7、値128）：このビットは、サービスフローがペイロードヘッダー抑制を実行できるかどうかを制御します。設定されている場合、サービスフローは、このサービスフローを使用する予定のパケットに対してペイロードヘッダー抑制を実行しない可能性があります。設定されていない場合、パケットが設定済みのペイロードヘッダー抑制ルールに一致している限り、このサービスフローを使用するパケットに対してペイロードヘッダー抑制が実行されます。

- Don't Fragment Data（ビット6、値64）：このビットは、サービスフローがトラフィックのアップストリームバーストでフラグメンテーションを実行できるかどうかを制御します。設定されている場合、サービスフローを使用する送信フレームはフラグメンテーションを実行しない可能性があります。設定されていない場合、CMTSからの指示に従って、ケーブルモデムの機能に従ってフラグメンテーションが発生します。

- Don't Concatenate Data（ビット5、値32）：このビットは、サービスフローが複数のフレームを1つの大きな連結フレームに連結するかどうかを制御します。設定されている場合、サービスフローは、サービスフローの一部として送信されるフレームの連結を実行しない可能性があります。設定されていない場合は、ケーブルモデムとUS Max Concatenated Burstフィールドの機能に従って連結が行われます。

- Don't Piggyback Requests with Data（ビット4、値16）：サービスフローが送信データフレームの上でデータ要求をピギーバックできるかどうかを制御します。データ要求をピギーバックするには、ケーブルモデムがコンテンションベースの要求メカニズムの使用を回避できることを意味します。これにより、CMTSが要求を受信する可能性が高くなります。このビットが設定されている場合、このサービスフロー内で送信されるフレームには、ピギーバックされたデータ要求が含まれていない可能性があります。設定されていない場合、このサービスフロー内で送信されたフレームには、データ要求がピギーバックされる可能性があります。このビットは、Scheduling Types に UGS と UGS-AD を設定した US サービス フローに対して設定する必要があります。また、このビットは、スケジューリング タイプを RTPS に設定したサービス フローに対しても設定します。

- Don't use Request/Data opportunities for Data (Bit 3, Value 8)：このビットは、要求/データ送信機会中にサービスフローがデータを送信できるかどうかを制御します。ケーブル モデムは、このような要求/データ チャンスによって、最初に帯域幅要求を送信せずにデータを送信できます。ただし、このような伝送機会の間、別のケーブルモデムの伝送と衝突する可能性があります。このビットが設定されている場合、このサービスフロー内のフレームは要求/データの機会の間に送信されない可能性があります。設定されていない場合、サービスフローは要求/データの機会中にフレームを送信できます。このビットは、Scheduling Types に UGS と UGS-AD を設定した US サービス フローに対して設定する必要があります。また、このビットは、スケジューリング タイプを RTPS に設定したサービス フローに対しても設定します。

注：Cisco CMTSは、要求/データ伝送の機会を生成しません。

- Don't use Request/Data opportunities for Requests (Bit 2, Value 4)：このビットは、サービスフローが要求/データ送信機間に帯域幅要求を送信できるかどうかを制御します。このビットが設定されている場合、このサービスフローに属するフレームの代わりに、アップストリーム送信機会またはアップストリーム帯域幅の要求は、要求/データ機会の間に送信されない可能性があります。設定されていない場合、帯域幅要求は要求/データの機会中に送信できます。このビットは、Scheduling Types に UGS と UGS-AD を設定した US サービス フローに対して設定する必要があります。また、このビットは、スケジューリング タイプを RTPS に設定したサービス フローに対しても設定します。

- Don't use Priority Request Multicast Request Opportunities (Bit 1, Value 2)：特定のトラフィック優先順位値が設定されたサービスフローに対して要求機会が使用可能な場合に、サービスフローが帯域幅要求を送信できるかどうかを制御します。DOCSIS 1.1は、特定のトラフィック優先順位を持つサービスフローを持つケーブルモデムだけが帯域幅要求を送信できるようにする方法を提供します（Priority Request Multicast Request Opportunityと呼ばれるメカニズムによって）。 このビットが設定されている場合、このサービスフローに属するフレームの代わりにアップストリーム送信機会またはアップストリーム帯域幅の要求が、Priority Request Multicast Request Opportunity(PQM)の間に送信されないことがあります。設定されていない場合、帯域幅要求はPriority Request Multicast Request Opportunitiesの間に送信できます。このビットは、Scheduling Types に UGS と UGS-AD を設定した US サービス フローに対して設定する必要があります。また、このビットは、スケジューリング タイプを RTPS に設定したサービス フローに対しても設定します。[スケジューリングタイプ]が[NRTPS]または[BEサービス]に設定されているサービスフローには設定しないでください。

- Don't use Broadcast Request Opportunities (Bit 0, Value 1)：このビットは、通常の帯域幅要求機会の間にサービスフローが帯域幅要求を送信できるかどうかを制御します。このビットが設定されている場合、このサービスフローに属するフレームの代わりにアップストリーム送信機会の要求が、通常のブロードキャスト帯域幅要求機会の間に送信されないことがあります。設定されていない場合、帯域幅要求は通常のブロードキャスト帯域幅要求機会の間に送信できます。このビットは、Scheduling Types に UGS と UGS-AD を設定した US サービス フローに対して設定する必要があります。また、このビットは、スケジューリング タイプを RTPS に設定したサービス フローに対しても設定します。[スケジューリングタイプ]が[NRTPS]または[BEサービス]に設定されているサービスフローには設定しないでください。

次の表は、Service Flow Scheduling Type と Request Transmission Policy の設定を示します。

Scheduling Type

UGSサイズに収まらない場合はドロップ

PHSを使用しない

データをフラグメント化しない

データを接続しない

ピギーバック要求を使用しない

データに要求/データを使用しない

要求/データを要求に使用しない

プライオリティマルチキャスト要求を使用しない

Broadcast Reqを使用しない

ビット8 - 256

ビット7 - 128

ビット6 - 64

ビット5 - 32

ビット4 - 16

ビット3 - 8

ビット2 - 4

ビット1 - 2

ビット0 - 1

BE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NRTPS

X

X

X

X

X

X

X

0（推奨）

0（推奨）

RTPS

X

X

X

X

1（推奨）

1（推奨）

1（推奨）

0（推奨）

0（推奨）

UGS-AD

X

X

X

X

1（要求）

1（要求）

1（要求）

1（要求）

1（要求）

UGS

X

X

X

X

1（要求）

1（要求）

1（要求）

1（要求）

1（要求）

- X：要求の送信ポリシービットが必要に応じて設定されているかどうかは関係ありません。

- (Req'd)：ビットを設定する必要があります。

- (Rec)：ビットを設定する必要がありますが、必須ではありません。

要求の伝送ポリシー・パラメータは、ベスト・エフォート・サービス（デフォルト値は0）を除くすべてのサービス・フロー・スケジューリング・タイプで完了する必要があります。この例では、ベスト・エフォート・スケジューリング・タイプを使用しているため、デフォルト値が適切です。このフィールドは空白のままにします。

通常、UGS と UGS-AD を設定した場合、すべてのビットを 1 に設定します（つまり、このフィールドに 10 進数で 511 を設定することになります）。

公称ポーリング間隔

このフィールドは、Scheduling Type に RTPS、NRTPS または UGS-AD を設定した US サービス フローに対する、連続する要求チャンス間の間隔（マイクロ秒）を設定します。

このフィールドはベストエフォートのサービスフローに関連していないため、この例では空白のままにします。

Tolerated Poll Jitter

このフィールドは、Nominal Polling Interval フィールドに設定したような、完全に周期的なポーリング間隔に対する最大ジッタまたは最大変動（マイクロ秒）に要求されるサービス保証値を指定します。このフィールドは、Scheduling Type に RTPS、NRTPS または UGS-AD を設定した US サービス フローにだけ適用できます。

このフィールドはベストエフォートのサービスフローに関連していないため、この例では空白のままにします。

Unsolicited Grant Size

このフィールドは、Scheduling Type に UGS または UGS-AD を設定した US サービス フローに対して提供される、個々のデータ許可サイズ（バイト）を設定します。この値は、サービス フロー内で送信される DOCSIS フレーム全体のサイズを考慮する必要があります。

このフィールドはベストエフォートのサービスフローに関連していないため、この例では空白のままにします。

公称認可間隔

このフィールドは、Scheduling Type が UGS または UGS-AD の US サービス フローに対して、このサービス フローに与えられる、連続の任意のデータ許可に必要な間隔（マイクロ秒）を指定します。

このフィールドはベストエフォートのサービスフローに関連していないため、この例では空白のままにします。

Tolerated Grant Jitter

このフィールドは、Nominal Grant Interval フィールドに設定したような、完全に周期的な任意の許可配信に対する最大ジッタまたは最大変動（マイクロ秒）に要求されるサービス保証値を指定します。このフィールドは、Scheduling Type に UGS または UGS-AD を設定した US サービス フローにだけ適用できます。

このフィールドはベストエフォートのサービスフローに関連していないため、この例では空白のままにします。

間隔ごとの認可

このフィールドは、（Nominal Grant Interval ごとに）Scheduling Type が UGS または UGS-AD の US サービス フローに対し、サービス フローに与えられるデータ許可数を指定します。たとえば、ケーブルモデムから1つのVoIP電話コールのみが発信されている場合、このフィールドは1に設定されます。同時に2つのVoIP電話コールが発信されている場合、このフィールドは2に設定されます。

このフィールドはベストエフォートのサービスフローに関連していないため、この例では空白のままにします。

IP ToSの上書き

このフィールドを使用して、アップストリーム サービス フローから受信した IP パケットの IP Type of Service（ToS; サービス タイプ）ヘッダー ビットを変更するように、CMTS に指示できます。2バイトの16進数値が指定されます。最初のオクテットは、着信パケットのIP Type of ServiceフィールドでCMTSによってビット単位のAND処理されるマスクです。このフィールドの 2 番目のバイトは、新しい IP Type of Service フィールドを生成するために、AND 操作の結果に 1 ビット単位で論理和（OR）を実行するマスクです。この新しいフィールドは、対象の IP パケットに適用されます。

この機能は、Unsolicited Grant Service FlowsやReal-Time Polling Service Flowsからのパケットなど、ケーブルセグメントで優先順位を取得するデータが、バックホールネットワーク内で特別な処理を受けられるようにするのに役立ちます。バックホール ネットワークが、IP Type of Service フィールドに基づいて IP パケットにプライオリティを付けるように設定する場合に、この機能を使用します。

このフィールドは、ベスト エフォート サービス フローに使用できます。ただし、この単純な例では、この機能は使用されません。したがって、このフィールドには何も指定しません。

Vendor Specific QoS

ダウンストリームの Vendor Specific QoS を参照してください。

顧客宅内機器

DOCSIS 1.0スタイルのコンフィギュレーションファイルに従い、DOCSIS 1.1コンフィギュレーションファイルには、Maximum Number of CPEsを指定する必要があります。このフィールドが指定されていない場合、デフォルトでは、ケーブルモデムを介してネットワークアクセスを取得できるCPEデバイスは1つだけです。この例では、[Max Number of CPEs]を3に設定します。

図8 - DOCSIS 1.1スタイルのコンフィギュレーションファイルのCPEの最大数の設定

ベースラインプライバシプラス(BPI+)

DOCSIS 1.0スタイルのコンフィギュレーションファイルで、Class of Serviceタブの下の値を設定して、BPIを有効にします。BPIは、DOCSISレイヤでシンプルなデータ暗号化サービスを提供します。

DOCSIS 1.1システムでは、BPI+と呼ばれる新しいトラフィック暗号化方式を有効にできます。DOCSIS 1.1 ケーブル モデムの BPI+ をオンにするには、DOCSIS 1.1 スタイルのコンフィギュレーション ファイル内にある（Miscellaneous タブ上の）Privacy Enable ドロップダウン リストで、1 - Yes を選択する必要があります。さらに、CMTSがBPI+を実行する準備ができており、DOCSISルートCA証明書がロードされていることを確認する必要があります。確認手順については、「BPI+ を実行するための CMTS の準備」のセクションの指示に従ってください。

図9 - DOCSIS 1.1スタイルのコンフィギュレーションファイルでBPI+を有効にする

注：DOCSIS 1.0モードで動作するケーブルモデムでは、BPI+を使用できない場合があります。DOCSIS 1.1モードで動作するケーブルモデムでは、標準BPIを使用できない場合があります。モデムが DOCSIS 1.1 モードと 1.0 モードのどちらで動作しているかによって、ケーブル モデムに適切な BPI が設定されていることを確認する必要があります。

DOCSIS 1.0からDOCSIS 1.1にアップグレードされた一部のベンダーのケーブルモデムには、対応する組み込みのX.509デジタル証明書またはRSAキーがないため、BPI+を実行できない可能性があります。ケーブルモデムがBPI+を実行できるかどうかを確認するには、ケーブルモデムのベンダーに問い合わせてください。

DOCSIS 1.1ケーブルモデムでBPI+を実行したくない場合(ケーブルモデムが実行できない場合や、CMTSがBPI+を実行するためのCMTSの準備が十分に整っていない場合)、[Privacy Enable]ドロップダウンリストを[No]に設定します。

DOCSIS 1.0 と DOCSIS 1.1 間のコマンド・ライン・インターフェイス変更

DOCSIS 1.0 Cisco IOSソフトウェアを実行しているCMTSのCLIに精通しているケーブルサービスプロバイダーは、DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアを実行しているCMTSのCLIを使用することは困難ではありません。

このセクションでは、DOCSIS 1.0 環境で一般的に使用されていて、DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアで使用方法や出力が変更されたコマンドについて説明します。また、DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアのコマンドを置き換えたり、拡張したりする新しいコマンドについても説明します。

このセクションでは、ペイロード ヘッダー抑制や分類子など、DOCSIS 1.1 に固有の機能を専用に処理するコマンドについては説明しません。

show cable modem

show cable modemコマンドを発行して、CMTSに接続されているケーブルモデムのステータスを表示します。このコマンドの出力表示は、DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアで多数の変更が加えられました。また、このコマンドで使用されるオプションやパラメータも変更および追加されています。

DOCSIS 1.0 Cisco IOS ソフトウェアでの、このコマンドの基本形式を次に示します。

uBR7246VXR_1.0# show cable modem

Interface   Prim Online    Timing  Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State     Offset  Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 3832   -0.25  5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

Cable3/0/U1 2    online     3844    0.50  6   0   10.1.1.28    0001.64ff.e4ad

Cable3/0/U1 3    online(pt) 3836    0.50  5   0   10.1.1.32    0001.9659.43fd

Cable3/0/U1 4    online(pt) 3836   -0.25  5   0   10.1.1.30    0001.9659.4447

Cable3/0/U1 5    online(pt) 3832    0.25  5   0   10.1.1.26    0002.fdfa.0a35

Cable3/0/U1 6    online     3832    0.00  6   0   10.1.1.29    0001.64ff.e459

Cable3/0/U1 7    online(pt) 3828    0.00  5   0   10.1.1.16    0090.9607.3830

Cable3/0/U1 8    online(pt) 3824    0.00  5   0   10.1.1.18    0090.9607.3831

Cable3/0/U1 9    online(pt) 3836   -0.50  5   0   10.1.1.13    0001.9659.4477

DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアでは、show cable modemコマンドの出力は若干異なります。

ubr7246VXR_1.1# show cable modem

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.64ff.e4ad 10.1.1.28    C3/0/U1   online      1     0.25   3842   0    N

0001.9659.4461 10.1.1.21    C3/0/U1   online(pt)  2     -0.50  3830   0    Y

0001.9659.43fd 10.1.1.32    C3/0/U1   online(pt)  3     -1.00  3834   0    Y

0001.9659.4447 10.1.1.30    C3/0/U1   online(pt)  4     0.25   3830   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.29    C3/0/U1   online      5     -0.25  3826   0    N

0002.fdfa.0a35 10.1.1.26    C3/0/U1   online(pt)  6     -0.75  3826   0    Y

0090.9607.3830 10.1.1.16    C3/0/U1   online(pt)  7     -0.25  3822   0    Y

0090.9607.3831 10.1.1.18    C3/0/U1   online(pt)  8     -0.25  3822   0    Y

show cable modem コマンド出力の DOCSIS 1.1 形式は、ケーブル モデムの表示とリスト検索がより簡単に行えるように設計されています。show cable modem 出力の DOCSIS 1.1 バージョンから削除されたフィールドは、ケーブル モデムが属している DOCSIS 1.0 QoS プロファイルを表示する QoS フィールドです。DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアでは、ケーブル モデムを DOCSIS 1.0 スタイルの QoS プロファイルに関連付けることはできないため、このフィールドは削除されました。代わりに、DOCSIS 1.1スタイルのQoSパラメータセットに関連付けられます。CMTSユーザが、ケーブルモデムに関連付けられたDOCSIS 1.0 QoSプロファイルを表示したい場合、またはshow cable modemコマンドのDOCSIS 1.0形式の形式を使用しているケーブルモデムを表示したい場合は、show cable modem registeredコマンドを発行します。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

MAC アドレス

ケーブル モデムの 6 オクテットの MAC アドレスを 16 進数表記したもの。この MAC アドレスは、ケーブル モデムの一意の識別子です。したがって、コマンド出力の左側に配置することで、インデックス作成と表示が容易になります。

iSCSIポータルの

ケーブル モデムの IP アドレス。ケーブル モデムの IP アドレスは、CMTS 内で一意です。したがって、コマンド出力の左側に配置することで、インデックス作成と表示が容易になります。

I/F

ケーブル モデムが接続されているダウンストリーム ケーブル インターフェイスとアップストリーム ポート。この列は、DOCSIS 1.0 形式の show cable modem コマンド出力の Interface と同じ意味を持っています。ただし、DOCSIS 1.1コマンドの出力は、インターフェイスをより簡潔な形式で表現します。Cable という言葉は、C という文字で略記されています。

MAC State

ケーブル モデムが CMTS と確立した接続状態。このカラムは、DOCSIS 1.0形式のshow cable modemコマンド出力のOnline Stateカラムと同じ意味を持っています。通常、モデムはオフライン、オンライン、または多数のinitまたはreject状態のいずれかで表示されます。

Prim Sid

このケーブル モデムに関連付けられているプライマリ アップストリームの SID 番号。このカラムは、DOCSIS 1.0形式のshow cable modemコマンド出力のPrim Sidカラムと同じ意味を持っています。

RxPwr（db）

このケーブル モデムから供給されるアップストリーム受信電力（dBmV）。 この列は、DOCSIS 1.0 形式の show cable modem コマンド出力の Rec Power 列と同じ意味を持っています。

Timing Offset

CMTS からケーブル モデムへパケットを送信し、そのパケットが CMTS へ返ってくるまでの往復時間のオフセット。このカラムは、DOCSIS 1.0形式のshow cable modemコマンド出力のTiming Offsetカラムと同じ意味を持っています。

CPE番号

このケーブル モデムの背後にある、アクティブな CPE デバイスの数。この列は、DOCSIS 1.0 形式の show cable modem コマンド出力の CPE 列と同じ意味を持っています。

BPI Enb

このフィールドは、ケーブル モデムが BPI（DOCSIS 1.0 モードで動作している場合）で動作するようにプロビジョニングされているか、あるいは BPI+（DOCSIS 1.1 モードで動作している場合）で動作するようにプロビジョニングされているかを示します。 このフィールドは、ケーブルモデムが実際にはBPIを実行していることを示しているとは限りません。これは、プロビジョニング済みであることを示すだけです。ケーブルモデムがオンライン(pt)状態で表示されている場合、ケーブルモデムはBPIまたはBPI+を正常に実行しています。DOCSIS 1.0 形式の show cable modem コマンド出力には、同等のフィールドはありません。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>]

ケーブルモデムのMACアドレス、IPアドレス、または接続されたケーブルインターフェイスまたはアップストリームポートを指定する場合は、1台のケーブルモデムに対してshow cable modemコマンドを実行できます。このコマンドの出力形式は show cable modem コマンド自体の出力形式に似ています。各列は、show cable modem コマンド出力と同じ意味を持っています。

show cable modem [mac-address | ip-address | interface]コマンドを発行します。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1   online(pt)  3     0.00   3848   1    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4447

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.9659.4447 10.1.1.36    C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   2812   0    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem cable 4/0

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0090.9607.3830 10.1.1.37    C4/0/U0   online(pt)  1     -0.25  2806   0    Y

0050.7366.12fb 10.1.1.43    C4/0/U0   online(pt)  2     -0.50  2288   0    Y

0002.fdfa.0a35 10.1.1.38    C4/0/U0   online(pt)  3     0.25   2807   1    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem cable 3/0 upstream 1

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.64ff.e4ad 10.1.1.39    C3/0/U1   online      1     0.50   2807   0    N

0001.9659.4447 10.1.1.36    C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   2812   0    Y

0001.9659.4461 10.1.1.33    C3/0/U1   online(pt)  4     0.00   2814   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.42    C3/0/U1   online      5     0.00   2803   0    N

0020.4089.7ed6 10.1.1.40    C3/0/U1   online      6     0.75   2800   0    Y

0090.9607.3831 10.1.1.35    C3/0/U1   online(pt)  7     0.50   2805   0    Y

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1   online      8     0.00   2808   0    N

show cable modem {<mac-address> | <ip-address>} cnr

DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアでは、show cable modem detailコマンドを発行して、ケーブルモデムごとのアップストリーム信号対雑音比(SNR)推定値を取得します。

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアでは、show cable modem detailコマンドは存在しません。代わりに、show cable modem {mac-address | ip-address} cnrコマンドを使用して、ケーブルモデムごとのアップストリームSNR値を取得します。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41 cnr

MAC Address    IP Address   I/F         MAC         Prim  snr/cnr

State       Sid   (db)

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1     online(pt)  3     29.04

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

MAC アドレス

ケーブル モデムの 6 オクテットの MAC アドレスを 16 進数表記したもの。

iSCSIポータルの

ケーブル モデムの IP アドレス。

I/F

ケーブル モデムが接続されているダウンストリーム ケーブル インターフェイスとアップストリーム ポート。

MAC State

ケーブル モデムが CMTS と確立した接続状態。通常、モデムはオフライン、オンライン、または多数のinitまたはreject状態のいずれかで表示されます。

Prim Sid

このケーブル モデムに関連付けられているプライマリ アップストリームの SID 番号。

snr/cnr (db)

このケーブル モデムのアップストリーム SNR。
注：ケーブルモデムが接続されているケーブルラインカードにスペクトル管理機能が組み込まれていない場合、この値は、このケーブルモデムから受信した大きなパケットの受信波形に基づく推定値になります。ケーブルモデムが接続されているケーブルラインカードにスペクトル管理機能（MC16Sカードなど）が組み込まれている場合、この値はラインカードのスペクトル解析ハードウェアから得られ、より正確です。

show cable modem {<mac-address> | <ip-address>} cpe

DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアでは、隠しCisco IOSソフトウェアコマンドshow interface cable slot/port modem [sid-number]を発行して、特定のデバイスの背後に接続されているCPEデバイスのMACアドレスとを確認します。このコマンドでは、sid-numberを特定のケーブルモデムのSIDに設定するか、またはゼロ(0)に設定して、ケーブルインターフェイスに接続されているすべてのケーブルモデムを表示できます。

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address      method    MAC address

1     11         modem     up        10.1.1.43       dhcp      0050.7366.12fb

2     11         modem     up        10.1.1.35       dhcp      0090.9607.3831

3     11         modem     up        10.1.1.37       dhcp      0090.9607.3830

4     00         modem     up        10.1.1.42       dhcp      0001.64ff.e459

5     11         modem     up        10.1.1.36       dhcp      0001.9659.4447

6     00         modem     up        10.1.1.39       dhcp      0001.64ff.e4ad

7     11         modem     up        10.1.1.33       dhcp      0001.9659.4461

8     11         host      unknown   192.168.1.10    static    0050.5480.326e

8     11         modem     up        10.1.1.38       dhcp      0002.fdfa.0a35

9     00         modem     up        10.1.1.41       dhcp      0006.2854.7319

12    00         modem     up        10.1.1.40       dhcp      0020.4089.7ed6

このコマンドはDOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアでも使用できますが、show cable modem {mac-address | ip-address} cpeコマンドを使用して、特定のケーブルモデムに接続されているCPEデバイスの詳細を表示します。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0006.2854.7319 cpe

IP address        MAC address

192.168.1.50      0000.0c02.f4be

次の表は、このコマンドの出力の一部のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

IP アドレス

指定したケーブル モデムに接続されている CPE デバイスの IP アドレス。

MAC Address

指定したケーブル モデムに接続されている CPE デバイスの MAC アドレス。

show cable modem {<mac-address> | <ip-address>} qos

DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアでは、show cable modemコマンドは、各ケーブルモデムに関連付けられているDOCSIS 1.0スタイルのQoSプロファイル番号をリストします。次に show cable qos profile コマンドを実行して、各 QoS プロファイル番号に対応する QoS パラメータを表示できます。

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアでは、ケーブルモデムに割り当てられたDOCSIS 1.1スタイルのQoSパラメータを表示する新しい方法が数多くあります。show cable modem {mac-address | ip-address} qosコマンド:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41 qos

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst   MinRsvRate  Throughput

State       Type

7     US  act   3     BE     0    200000      1522      0           190968

8     DS  act   N/A   BE     0    15000000    1522      0           11291458

この例では、IPアドレス10.1.1.41のケーブルモデムに、2つのサービスフロー（番号7と8）が関連付けられています。次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sfid

このサービス フローに関連付けられているサービス フロー ID。

dir

アップストリーム サービス フローに対して US を、ダウンストリーム サービス フローに対して DS を設定します。

CURR STATE

このサービス フローの状態。

- pro：プロビジョニング済みだが、許可されていない、またはアクティブ

- adm：許可されているがアクティブでない

- act—active

Sid

これがアップストリームサービスフローの場合、これは、このサービスフローに関連付けられているSID番号です。ダウンストリームサービスフローはSIDを使用しません。

Sched Type

Service Flow Scheduling Type：

- BE：ベストエフォート

- UGS:Unsolicited Grant Service

- UGS_AD:Unsolicited Grant Service with Activity Detection

- RTPS:Real-Time Polling Service

- NRTPS：非リアルタイムポーリングサービスフロー

Prio

サービス フローのプライオリティは、このサービス フローに関連付けられている帯域幅要求に与えられるプライオリティを示します。0 が最低で、7 が最高です。

MaxSusRate

トークン バケット ポリシング アルゴリズムによって実行された、このサービス フローに対する Maximum Allowed Traffic Rate（bps）。

MaxBrst

トークン バケット トラフィック ポリシング アルゴリズムで使用される、このサービス フローに対する Maximum Traffic Burst（バイト）。

MinRsvRate

このサービスフローに（最小スループットレートを保証するために）Minimum Reserved Rateが設定されている場合、このフィールドにはこの値(bps)が表示されます。

スループット

直前の 1 秒間で計算した、このサービス フロー上の現在のスループット（bps）。

show cable modem {<mac-address> | <ip-address>} qos verbose

このコマンドは、親show cable modem {mac-address | ip-address} qosコマンド：

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.40 qos verbose

Sfid                                    : 24

Current State                           : Active

Sid                                     : 12

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Request/Transmission policy             : 0x0

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Sfid                                    : 25

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 0 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

このコマンドからのコマンド出力は、ケーブル モデムに関連付けられている各サービス フローに対して show interface cable slot/port service-flow service-flow-index qos verbose コマンドを実行した場合と同じです。したがって、このコマンド出力の詳細については、「show interface cable slot/port service-flow service-flow-index qos verbose」のセクションを参照してください。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>]接続

DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアでは、show interface cable slot/port sid sid sid-number connectivityコマンドを発行して、ケーブルモデムの接続統計情報を取得します。

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid 5 connectivity

Sid   1st time    Times  %online     Online time            Offline time

online      Online          min     avg     max     min     avg     max

5     Mar 05 2002 1      99.99   00:00   1d19h   1d19h   00:08   00:08   00:08

DOCSIS 1.1ベースのCisco IOSソフトウェアでは、このコマンドは使用できなくなりました。これは、show cable modem connectivityコマンドに置き換えられています。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem connectivity

Prim  1st time    Times  %online     Online time            Offline time

Sid   online      Online          min     avg     max     min     avg     max

1     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h44m  14h44m  00:05   00:05   00:05

2     Mar 06 2002 1      99.98   00:00   14h44m  14h44m  00:08   00:08   00:08

3     Mar 06 2002 1      99.98   00:00   14h44m  14h44m  00:08   00:08   00:08

4     Mar 06 2002 41     98.53   00:59   21:14   3h38m   00:05   00:18   00:20

5     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

6     03:26:18    6      99.86   00:42   2h27m   13h23m  00:05   00:12   00:14

7     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

8     14:29:59    1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

注：このコマンドのすべてのフィールドは、CMTSでclear countersコマンドを発行すると0にリセットされます。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Prim Sid

このケーブル モデムに関連付けられているプライマリ アップストリームの SID 番号。

1st time online

ケーブル モデムが最初にオンライン状態になった時の CMTS の時刻。このコマンドが発行された日にケーブルモデムがオンラインになった場合は、 hh:mm:ssと表示されます。それ以外の場合は、ケーブルモデムがオンラインになった日付が表示されます。

Times Online

このケーブル モデムがオンライン状態になった回数。

%online

（アクティブ状態になってから）ケーブル モデムが online 状態であった時間の割合。

Online Time min

このケーブル モデムがオンライン状態であった最短時間。

Online Time avg

このケーブル モデムがオンライン状態であった平均時間。

Online Time max

このケーブル モデムがオンライン状態であった最長時間。

オフライン時間（分）

このケーブル モデムがオンライン状態になった後オフライン状態であった最短時間。

オフライン時間平均

このケーブル モデムがオンライン状態になった後オフライン状態であった平均時間。

最大オフライン時間

このケーブル モデムがオンライン状態になった後オフライン状態であった最長時間。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>]カウンタ

DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアでは、show interface cable slot/port sid countersコマンドを発行して、SIDごとのパケットおよびオクテットカウンタを取得できます。

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     246        23586      241        21854      0          0

2     1773       260409     0          0          0          0

3     491        47796      478        43175      0          0

4     434        41058      423        38592      0          0

5     256        24434      244        22125      0          0

6     299        28445      289        26264      0          0

7     256        24701      246        22231      0          0

8     195        18342      186        16212      0          0

このコマンドは、DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアでも使用できます。ただし、DOCSIS 1.1では、SIDはアップストリームのみのエンティティです。したがって、このコマンドの DOCSIS 1.1 バージョンでは、アップストリーム カウンタしか表示されません。DOCSIS 1.1対応Cisco IOSソフトウェアで使用可能な新しいコマンドshow cable modem countersコマンドは、ケーブルモデムに関連付けられているすべてのサービスフローのアップストリームとダウンストリームオクテットの合計とパケットカウントを示します。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem counters

MAC Address    US Packets   US Bytes   DS Packets   DS Bytes

0020.4089.7ed6 3960         372364     3953         363690

0090.9607.3831 3949         370690     3946         363186

0090.9607.3830 3949         370690     3946         363186

0002.fdfa.0a35 5460         549567     9279         895697

0001.64ff.e4ad 7154         694009     5333         497295

0006.2854.7319 2208         210217     5430         484154

0001.64ff.e459 3961         372227     3955         363770

0001.9659.4461 11826        1062992    4546         424924

注：このコマンドのすべてのフィールドは、CMTSでclear countersコマンドを発行すると0にリセットされます。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

MAC アドレス

ケーブル モデムの MAC アドレス。

US Packets

ケーブル モデムから CMTS が受信したアップストリーム データ パケットの総数。

US Bytes

ケーブル モデムから CMTS が受信したアップストリーム データ バイトの総数。

DSパケット

CMTS からケーブル モデムへ直接送信されたダウンストリーム データ パケットの総数。ブロードキャスト パケットとマルチキャスト パケットは、この数には含まれません。

DSバイト

CMTS からケーブル モデムへ直接送信されたダウンストリーム データ バイトの総数。ブロードキャスト パケットとマルチキャスト パケットのバイト数は、この数には含まれません。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>]フラップ

DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアでは、show cable flap-listコマンドを発行して、ケーブルモデムのフラップ統計情報を取得できます。

uBR7246VXR_1.0# show cable flap-list

MAC Address    Upstream    Ins  Hit   Miss  CRC   P-Adj Flap  Time

0006.2854.7319 Cable3/0/U1 110  113   551   0     0     220   Mar 16 14:14:26

0000.f025.1bd9 Cable3/0/U1 0    851   1     0     0     1     Mar 16 13:51:32

0050.7366.12fb Cable3/0/U0 1    2026  8     0     0     2     Mar 16 14:05:07

このコマンドは、DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアでも使用できます。ただし、DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアには、show cable modem flapコマンドという新しいコマンドが用意されています。このコマンドを実行すると、フラップ リスト内のケーブル モデムだけでなく、すべてのケーブル モデムのフラップ統計情報を表示できます。

次に、このコマンドの出力例を示します。一部のケーブルモデムには、ゼロフラップが記録されていることに注意してください。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem flap

MAC Address    I/F     Ins   Hit   Miss  CRC   P-Adj   Flap  Time

0000.f025.1bd9 C3/0/U1 67    205   522   0     0       134   Mar 18 15:39:21

0090.9607.3831 C3/0/U1 0     291   0     0     0       0

0001.9659.4461 C3/0/U1 0     278   1     0     0       1     Mar 18 15:08:58

0001.64ff.e4ad C3/0/U1 0     277   0     0     1       1     Mar 18 15:18:09

0006.2854.7319 C3/0/U1 0     277   0     0     1       1     Mar 18 15:17:44

0001.64ff.e459 C3/0/U1 0     277   0     0     0       0

0020.4089.7ed6 C3/0/U1 0     274   0     0     1       1     Mar 18 15:18:14

注：clear cable flap-list {all | mac-address}コマンドを発行します。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

MAC アドレス

ケーブル モデムの MAC アドレス。

I/F

ケーブル モデムが接続されているダウンストリーム ケーブル インターフェイスとアップストリーム ポート。

Ins

フラップリストの挿入時間で指定された期間内に、このケーブルモデムが連続してオンラインになろうとした回数をカウントします。挿入は、ケーブルモデムが初期レンジングを介してオンラインになろうとするときに定義されます。フラップリストの挿入時間は、デフォルトで180秒に設定されています。または、cable flap-list insertion-time secondsグローバル設定コマンドを発行して設定することもできます。このカウンタの増分ごとに、フラップカウンタも増分されます。

ヒット

このケーブルモデムがステーションメンテナンスキープアライブ要求に応答した回数をカウントします。

Miss

このケーブルモデムがステーションメンテナンスキープアライブ要求に応答しなかった回数をカウントします。ケーブルモデムで連続ミスしきい値よりも多くの連続ミスが発生し、ヒットが発生した場合は、フラップカウンタが増加します。連続するミスのしきい値は、デフォルトでは6に設定されています。または、cable flap-list miss-threshold missesグローバル設定コマンドを発行して設定することもできます。

CRC

このケーブルモデムから受信したCRCエラーを含むフレームの数をカウントします。

P-Adj

このケーブルモデムがアップストリーム出力電力をフラップリスト電力調整しきい値の大きさよりも大きく変更するように指示された回数をカウントします。flap-list power adjust thresholdはデフォルトで2 dBに設定されています。または、cable flap-list power-adjust threshold dBグローバル設定コマンドを発行して設定することもできます。このカウンタの増分ごとに、フラップカウンタも増分されます。

フラップ

このケーブルモデムがフラップイベントを登録した回数をカウントします。

時間

システムクロックに従って、このケーブルモデムがフラップカウンタを増加させるフラップイベントを記録した最後の時間です。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] mac

DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアでは、show cable modem detailコマンドを発行して、ケーブルモデムの機能を表示できます。

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアでは、show cable modem detail コマンドは廃止されました。ただし、DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアでは、show cable modem macコマンドを発行して、ケーブルモデムがCMTSに登録されるときにモデムによってアドバタイズされるケーブルモデムのDOCSISレイヤ機能を表示できます。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem mac

MAC Address    MAC         Prim  Ver     Frag  Concat PHS   Priv  DS    US

State       Sid                                    Saids Sids

0020.4089.7ed6 online      1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3831 online(pt)  2     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0001.64ff.e459 online      3     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.9659.4461 online(pt)  4     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0006.2854.7319 online      5     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.64ff.e4ad online      6     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0000.f025.1bd9 init(rc)    8     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3830 online(pt)  1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0002.fdfa.0a35 online(pt)  2     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

MAC アドレス

ケーブル モデムの MAC アドレス。

MAC State

ケーブル モデムが CMTS と確立した接続状態。通常、モデムはオフライン、オンライン、またはいくつかのinitまたはreject状態のいずれかに表示されます。

Prim Sid

このケーブル モデムに関連付けられているプライマリ SID 番号。

Ver

このケーブル モデムがサポートしている DOCSIS 仕様のバージョン。DOC1.0は、DOCSIS 1.0機能のみを備えたケーブルモデムに対して表示されます。DOC1.1は、DOCSIS 1.1機能を備えたケーブルモデム用に表示されます。
注：このフィールドは、必ずしもケーブルモデムが動作しているモードを示しているわけではありません。DOCSIS 1.1対応ケーブルモデムはDOCSIS 1.0モードで動作できます。

Frag

このケーブルモデムがDOCSIS 1.1スタイルのフラグメンテーションを実行できる場合、このフィールドはyesに設定されます。このケーブルモデムがDOCSIS 1.1スタイルのフラグメンテーションを実行できない場合、このフィールドはnoに設定されます。

Concat

このケーブルモデムが連結を実行できる場合、このフィールドはyesに設定されます。このケーブルモデムが連結を実行できない場合、このフィールドはnoに設定されます。

PHS

このケーブルモデムがDOCSIS 1.1スタイルのPHSを実行できる場合、このフィールドはyesに設定されます。このケーブルモデムがDOCSIS 1.1スタイルのPHSを実行できない場合、このフィールドはnoに設定されます。

Priv

このケーブルモデムがBPI+暗号化をサポートできる場合、このフィールドはBPI+に設定されます。それ以外の場合は、BPIに設定されます。

DS Ssid

このケーブル モデムがサポートできる BPI+ スタイルのダウンストリーム Security Association Identifier（SAID）の数。DOCSIS 1.1 モードで動作可能なケーブル モデムに対してしか、このフィールドは意味を持ちません。

US Sids

このケーブル モデムがサポートできるアップストリーム SID の数。DOCSIS 1.1 モードで動作可能なケーブル モデムに対してしか、このフィールドは意味を持ちません。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] phy

DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアでは、show cable modem detailコマンドを発行して、ケーブルモデムごとのアップストリームSNR推定値を取得できます。また、show cable modem remote-queryコマンドを発行して、ケーブルモデムごとのダウンストリーム信号統計情報を取得することもできます。

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

uBR7246VXR_1.0# show cable modem remote-query

Remote Query Polling State : Active

IP address   MAC address     S/N    US     DS    Tx Time Micro (dB) Modem

Ratio  Power  Power Offset  Reflection State

10.1.1.12    0000.f025.1bd9   0.0    0.0    0.0  0       0          online

10.1.1.35    0090.9607.3831  37.2   27.0    5.9  12421   7          online(pt)

10.1.1.33    0001.9659.4461  36.6   27.0    0.0  12425   15         online(pt)

10.1.1.39    0001.64ff.e4ad  35.2   20.8  -12.6  12417   19         online

10.1.1.36    0001.9659.4447  37.4   27.0    0.0  12424   13         online(pt)

10.1.1.41    0006.2854.7319   0.0    0.0    0.0  0       0          init(i)

10.1.1.42    0001.64ff.e459  34.5   21.8  -14.4  12415   15         online

10.1.1.40    0020.4089.7ed6  38.5   28.0    0.0  12415   40         online

DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアでは、show cable modem detail コマンドは廃止されました。ただし、show cable modem remote-queryコマンドは引き続き使用できます。この 2 つのコマンドの機能は、新規の show cable modem phy コマンドに統合されました。このコマンドは、ダウンストリームとアップストリームの信号特性をケーブル モデムごとに表示します。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem phy

MAC Address    USPwr  USSNR  Timing MicroReflec DSPwr  DSSNR

(dBmV) (dBmV) Offset (dBc)       (dBmV) (dBmV)

0001.64ff.e4ad 19.8   18.99  2807   19          -12.8  35.02

0000.f025.1bd9 0.0    19.74  2286   0           0      -----

0001.9659.4447 27.0   21.24  2812   13          0      37.04

0001.9659.4461 26.0   21.64  2814   15          0      36.06

0001.64ff.e459 20.8   22.42  2803   15          -14.7  34.05

0020.4089.7ed6 26.0   24.34  2800   41          0      38.05

0090.9607.3831 27.0   23.62  2805   7           5.6    37.02

0090.9607.3830 24.0   17.62  2806   7           5.1    37.05

0050.7366.12fb 0.0    18.14  2287   0           0      -----

0002.fdfa.0a35 20.0   18.25  2807   15          -12.8  33.04

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

MAC アドレス

ケーブル モデムの MAC アドレス。

USPwr（dBmV）

このケーブル モデムが送信しているアップストリーム電力レベル（dBmV）。
注：この値はSNMPを介してケーブルモデムから取得されます。この値を使用するには、ケーブルモデムリモートクエリ機能を正しく設定する必要があります。

USSNR（dBmV）

CMTS アップストリーム ポートで測定される、このケーブル モデムが生成する信号のアップストリーム信号対雑音比の推定値。
注：スペクトル管理機能が組み込まれていないケーブルラインカードの場合、この値は単なる推定値です。

Timing Offset

ケーブル モデムのレンジング時間オフセット（単位は 1/10,240,000 秒）。

MicroReflec(dBc)

このインターフェイス上で認識されたインチャネル応答など、マイクロリフレクションの合計（信号レベル未満の dBc 値）。
注：この値は、ケーブルモデムからSNMPを介して取得されます。この値を使用するには、ケーブルモデムリモートクエリ機能を正しく設定する必要があります。

DSPwr(dBmV)

ケーブル モデムが受信したダウンストリーム電力レベル（dBmV）。ケーブル モデムがダウンストリーム受信電力レベルの測定をサポートしていない場合、このフィールドは 0 に設定されます。
注：この値は、ケーブルモデムからSNMPを介して取得されます。この値を使用するには、ケーブルモデムリモートクエリ機能を正しく設定する必要があります。

DSSNR(dBmV)

ケーブル モデムで測定したダウンストリーム信号対雑音比。
注：この値は、ケーブルモデムからSNMPを介して取得されます。この値を使用するには、ケーブルモデムリモートクエリ機能を正しく設定する必要があります。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] registered

show cable modem registeredコマンドの出力は、DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアとDOCSIS 1.1ベースのCisco IOSソフトウェアリリースの間では変更されていません。ただし、このコマンドの出力は、DOCSIS 1.1モードで動作しているケーブルモデムを迅速に測定するために使用できるため、さらに大きな意味を持ちます。DOCSIS 1.0 QoS Profile に 2 が表示されたケーブル モデムは、DOCSIS 1.1 モードで動作していると考えられます。

また、このコマンドの出力形式は、DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアリリースのshow cable modemコマンドと同じです。このため、DOCSIS 1.1 スタイルの show cable modem コマンド出力形式に精通していないユーザにとっても、出力の解釈が簡単になります。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online      2807   0.75   11  0   10.1.1.39    0001.64ff.e4ad

C3/0/U1   3    online(pt)  2812   0.00   5   0   10.1.1.36    0001.9659.4447

C3/0/U1   4    online(pt)  2814   0.00   5   0   10.1.1.33    0001.9659.4461

C3/0/U1   5    online      2803   0.00   11  0   10.1.1.42    0001.64ff.e459

C3/0/U1   6    online      2800   -1.00  5   0   10.1.1.40    0020.4089.7ed6

C3/0/U1   7    online(pt)  2805   0.50   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

C3/0/U1   8    online      2807   -0.50  2   0   10.1.1.41    0006.2854.7319

注：この出力の最後のケーブルモデムは、DOCSIS 1.0 QoSプロファイル2でマークされています。これは、このケーブルモデムがDOCSIS 1.1モードで動作していることを示しています。他のすべてのケーブルモデムは、DOCSIS 1.0モードで動作していることが示されています。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

インターフェイス

ケーブル モデムが接続されているダウンストリーム ケーブル インターフェイスとアップストリーム ポート。

Prim Sid

このケーブル モデムに関連付けられているプライマリ SID 番号。

Online State

ケーブル モデムが CMTS と確立した接続状態。このフィールドは、DOCSIS 1.0 形式の show cable modem コマンド出力の Online State 列と同じ意味を持っています。通常、モデムはオフライン、オンライン、またはいくつかのinitまたはreject状態のいずれかに表示されます。

Timing Offset

ケーブル モデムのレンジング時間オフセット（単位は 1/10,240,000 秒）。

Rec Power

このケーブル モデムに対し、CMTS アップストリーム ポートで測定された、アップストリームの受信電力レベル。

QoS

このケーブル モデムに割り当てられた、DOCSIS 1.0 スタイルの QoS プロファイル。QoSプロファイル番号2がケーブルモデムに割り当てられている場合、ケーブルモデムはDOCSIS 1.1モードで動作しています。そうでない場合、この QoS プロファイルに対応した DOCSIS 1.0 サービス クラス パラメータが表示されます（show cable qos-profile コマンドを実行してください）。

CPE

このケーブル モデムに現在接続されている、アクティブな CPE デバイスの数。

IP アドレス

このケーブル モデムの IP アドレス。

MAC Address

このケーブル モデムの MAC アドレス。

show cable modem [<mac-address> | <ip-address> | <interface> verbose

show cable modem verbose コマンドは、ケーブル モデムのほどんどすべての側面に関する詳細情報を表示します。この単一のシンプルなコマンドは、特定のケーブル モデムに関するさまざまな情報を入手するのに有効です。

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0006.2854.7319 verbose

MAC Address                         : 0006.2854.7319

IP Address                          : 10.1.1.41

Prim Sid                            : 3

Interface                           : C3/0/U1

Upstream Power                      : 320 dBmV (SNR = 29.01 dBmV)

Downstream Power                    : 1 dBmV (SNR = 34.05 dBmV)

Timing Offset                       : 2807

Received Power                      : 0.50

MAC Version                         : DOC1.1

Provisioned Mode                    : DOC1.1

Capabilities                        : {Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y, Priv=BPI+}

Sid/Said Limit                      : {Max Us Sids=4, Max Ds Saids=0}

Optional Filtering Support          : {802.1P=N, 802.1Q=N}

Transmit Equalizer Support          : {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 8}

Number of CPE IPs                   : 1(Max CPE IPs = 5)

CFG Max-CPE                         : 15

Flaps                               : 1(Mar 20 18:03:47)

Errors                              : 0 CRCs, 0 HCSes

Stn Mtn Failures                    : 4 aborts, 0 exhausted

Total US Flows                      : 2(2 active)

Total DS Flows                      : 1(1 active)

Total US Data                       : 197 packets, 21149 bytes

Total US Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Total DS Data                       : 172 packets, 14004 bytes

Total DS Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Active Classifiers                  : 1 (Max = NO LIMIT)

CM Upstream Filter Group            : 4

CM Downstream Filter Group          : 3

CPE Upstream Filter Group           : 2

CPE Downstream Filter Group         : 1

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

MAC アドレス

このケーブル モデムの MAC アドレス。

iSCSIポータルの

このケーブル モデムの IP アドレス。

Prim Sid

このケーブル モデムに関連付けられているプライマリ SID 番号。

QoS Profile Index

このケーブル モデムに割り当てられた、DOCSIS 1.0 スタイルの QoS プロファイル。QoSプロファイル番号2がケーブルモデムに割り当てられている場合、ケーブルモデムはDOCSIS 1.1モードで動作しています。

インターフェイス

ケーブル モデムが接続されているダウンストリーム ケーブル インターフェイスとアップストリーム ポート。

Upstream Power

このケーブル モデムが送信しているアップストリーム電力レベル（dBmV）。
注：この値は、ケーブルモデムからSNMPを介して取得されます。この値を使用するには、ケーブルモデムリモートクエリ機能を正しく設定する必要があります。

ダウンストリーム電力

ケーブル モデムが受信したダウンストリーム電力レベル（dBmV）。ケーブル モデムがダウンストリーム受信電力レベルの測定をサポートしていない場合、このフィールドは 0 に設定されます。
注：この値は、ケーブルモデムからSNMPを介して取得されます。この値を使用するには、ケーブルモデムリモートクエリ機能を正しく設定する必要があります。

Timing Offset

ケーブル モデムのレンジング時間オフセット（単位は 1/10,240,000 秒）。

Received Power

このケーブル モデムに対し、CMTS アップストリーム ポートで測定された、アップストリームの受信電力レベル。

MACバージョン

このケーブル モデムがサポートしている DOCSIS 仕様のバージョン。DOC1.0は、DOCSIS 1.0機能のみを備えたケーブルモデムに対して表示されます。DOC1.1は、DOCSIS 1.1機能を備えたケーブルモデム用に表示されます。

Provisioned Mode

このケーブル モデムが動作するように現在プロビジョニングされている、DOCSIS 仕様のバージョンDOC1.0は、DOCSIS 1.0モードで動作するようにプロビジョニングされたケーブルモデム用に表示されます。DOC1.1は、DOCSIS 1.1モードで動作するようにプロビジョニングされたケーブルモデム用に表示されます。

機能

ケーブルモデムがアドバタイズする機能は、DOCSIS 1.1スタイルのフラグメンテーション(Frag=Y/N)、連結(Concat=Y/N)、およびペイロードヘッダー抑制(PHS=Y/N)を実行できることを示します。 また、サポートされているBPIのバージョン(Priv=BPI+/BPI)も示します。

Sid/Said Limit

このケーブルモデムがサポートできるアップストリームSIDの数(Max Us Sids)、およびこのケーブルモデムがサポートできるBPI+スタイルのダウンストリームSAIDの数(Max Ds Sid)。 DOCSIS 1.1 モードで動作可能なケーブル モデムに対してしか、このフィールドは意味を持ちません。

Optional Filtering Support

802.1P および 802.1Q フィルタリングをサポートするケーブル モデムの機能。DOCSIS 1.1 モードで動作可能なケーブル モデムに対してしか、このフィールドは意味を持ちません。

Transmit Equalizer Support

このケーブル モデムでサポートされている、Upstream Transmit Pre-Equalizer（アップストリーム伝送プレイコライザ）のタップ数と、シンボルごとのタップ数。DOCSIS 1.1 モードで動作可能なケーブル モデムに対してしか、このフィールドは意味を持ちません。

CPE IPの数

このケーブル モデムの背後で検出された CPE デバイスの数。このケーブル モデムの背後で許可されている CPE IP アドレスの最大許容数がその後に表示されます。

CFG Max-CPE

このケーブル モデムに接続されていて、ネットワークへの同時アクセスを許可されている CPE デバイスの最大数。

フラップ

このケーブル モデムにによって記録されるフラップ数、および最新のフラップが発生した時刻（CMTS クロックに準拠）。

Errors

このケーブル モデムからのアップストリーム送信で記録された、CRC エラーと Header Check Sum（HCS）エラーの数。

Stn Mtn Failures

このケーブル モデムの Ranging Aborts カウンタと、Ranging Exhausted カウンタの数。ケーブルモデムが受信したアップストリーム伝送が、16回連続するステーションメンテナンスポーリングの間、CMTSに受け入れられない場合、レンジング中断がケーブルモデムに送信されます。Ranging Exhausted状態は、ケーブルモデムが16回連続したステーションメンテナンスポーリングに応答できない場合に発生します。

Total US Flows

このケーブル モデムのプロビジョニングされている、または許可されているアップストリーム サービス フローの総数。その後にアクティブなサービス フローの数が表示されます。

Total DS Flows

このケーブル モデムのプロビジョニングされている、または許可されているダウンストリーム サービス フローの総数。その後にアクティブなサービス フローの数が表示されます。

Total US Data

このケーブル モデムから CMTS が受信したアップストリーム データ パケットとバイトの総数。

Total US Throughput

このケーブル モデムに関連付けられていて、アクティブ状態のすべてのアップストリーム サービス フローをまとめた、現時点におけるアップストリーム スループット。

Total DS Data

このケーブル モデムに CMTS が送信したダウンストリーム データ パケットとバイトの総数。この値にはブロードキャストまたはマルチキャストのパケットは含まれていません。

Total DS Throughput

このケーブル モデムに関連付けられていて、アクティブ状態のすべてのダウンストリーム サービス フローをまとめた、現時点におけるダウンストリーム スループット。

アクティブ分類子

このケーブル モデムのサービス フローにアクティブに関連付けられている分類子の数。このケーブル モデムに関連付けることが可能な分類子の最大数がその後に表示されます。DOCSIS 1.1 モードで動作可能なケーブル モデムに対してしか、このフィールドは意味を持ちません。

CMアップストリームフィルタグループ

ケーブル モデム自体から着信するアップストリーム トラフィックに適用される DOCSIS CMTS パケット フィルタ グループ番号。このフィールドは、DOCSIS 1.1 モードでプロビジョニングされているケーブル モデムに対してしか表示されません。DOCSIS 1.1 では、適切な加入者管理フィルタ グループは DOCSIS コンフィギュレーション ファイル内で適用されています。

CMダウンストリームフィルタグループ

ケーブル モデム自体へ着信するダウンストリーム トラフィックに適用される DOCSIS CMTS パケット フィルタ グループ番号。このフィールドは、DOCSIS 1.1 モードでプロビジョニングされているケーブル モデムに対してしか表示されません。DOCSIS 1.1 では、適切な加入者管理フィルタ グループは DOCSIS コンフィギュレーション ファイル内で適用されています。

CPEアップストリームフィルタグループ

ケーブル モデムに接続されている CPE から着信するアップストリーム トラフィックに適用される DOCSIS CMTS パケット フィルタ グループ番号。このフィールドは、DOCSIS 1.1 モードでプロビジョニングされているケーブル モデムに対してしか表示されません。DOCSIS 1.1 では、適切な加入者管理フィルタ グループは DOCSIS コンフィギュレーション ファイル内で適用されています。

CPEダウンストリームフィルタグループ

ケーブル モデムに接続されている CPE へ着信するダウンストリーム トラフィックに適用される DOCSIS CMTS パケット フィルタ グループ番号。このフィールドは、DOCSIS 1.1 モードでプロビジョニングされているケーブル モデムに対してしか表示されません。DOCSIS 1.1 では、適切な加入者管理フィルタ グループは DOCSIS コンフィギュレーション ファイル内で適用されています。

show interface cable <slot>/<port>

DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアのリリースにより、非常に多くの新機能が show interface cable slot/port コマンド シリーズに組み込まれました。このセクションでは、DOCSIS 1.0 ベースの Cisco IOS ソフトウェアから DOCSIS 1.1 ベースの Cisco IOS ソフトウェアへの間で新しく導入されたか、大幅に変更された show interface cable slot/port サブコマンドのうち、一般的に使用されているものについて詳細に説明します。

show interface cable <slot>/<port> downstream

show interface cable slot/port downstream コマンド出力には、DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアで、複数の予備フィールドが表示されます。コマンド出力の最初の 3 行は、DOCSIS 1.0 対応の Cisco IOS ソフトウェアと同じです。コマンド出力の最後の 4 行は、DOCSIS 1.1 対応の Cisco IOS ソフトウェア独自のものです。このコマンドの出力例を次に示します。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 downstream

Cable3/0: Downstream is up

348 packets output, 27855 bytes, 0 discarded

0 output errors

9 total active devices, 8 active modems

Total downstream bandwidth: 30341646

Total downstream reserved bandwidth: 50000

Worst case latency for low latency queue: 0 usecs

Current Upper limit for worst case latency: 0 usecs

注：このコマンドのダウンストリーム出力カウンタは、clear interfaceコマンドを発行するとリセットされます。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

packets output

このケーブル インターフェイスによってダウンストリーム方向に送信されたデータ パケット数。

バイト数

このケーブル インターフェイスによってダウンストリーム方向に送信されたデータ パケットに関連付けられているバイト数。

Discarded

エラーが原因でダウンストリームで送信されなかったパケットの数。たとえば、CMTSのメモリが不足しているか、フレームがインターフェイスMTUに対して大きすぎる。

出力エラー

送信エラーが原因で送信できなかったパケット数。

Total Active Devices

このケーブル インターフェイスに接続されているアクティブなケーブル モデムと CPE の総数。

アクティブモデム

このケーブル インターフェイスに接続されているアクティブなケーブル モデム数。

Total Downstream Bandwidth

このケーブル インターフェイスに関連付けられているダウンストリーム帯域幅（bps）。

Total Downstream Reserved Bandwidth

ダウンストリームの Min Reserved Traffic Rate パラメータを利用するダウンストリーム サービス フロー用に予約されるダウンストリーム帯域幅の合計。

Worst Case Latency for Low Latency Queue

このケーブル インターフェイスの Max DS Latency パラメータを利用するダウンストリーム サービス フローで発生する可能性がある最悪の遅延。

最悪ケース遅延の現在の上限

このケーブルインターフェイスに存在するいずれかのダウンストリームサービスフローに対して指定された最小の最大DS遅延パラメータ。低遅延キューのワーストケース遅延がワーストケース遅延の現在の上限を超える原因となるダウンストリームサービスフローが存在し、DSサービスフローが許可を試みる場合は、許可されません。

show interface cable <slot>/<port> mac-scheduler <upstream-port-number>

DOCSIS 1.0対応のCisco IOSソフトウェアでは、show interface cable slot/port upstream upstream-port-numberコマンドを発行して、アップストリームスケジューリングとパフォーマンスに関する統計情報を表示できます。

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 upstream 0

Cable3/0: Upstream 0 is administratively down

Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts

0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol

0 packets input, 0 uncorrectable

0 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)

Default MAC scheduler

Queue[Rng Polls]  0/64, fifo queueing, 0 drops

Queue[Cont Mslots]  0/104, fifo queueing, 0 drops

Queue[CIR Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[BE Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[Grant Shpr]   0/64, calendar queueing, 0 drops

Reserved slot table currently has 0 CBR entries

Req IEs 0, Req/Data IEs 0

Init Mtn IEs 0, Stn Mtn IEs 0

Long Grant IEs 0, Short Grant IEs 0

Avg upstream channel utilization : 0%

Avg percent contention slots : 0%

Avg percent initial ranging slots : 0%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Total channel bw reserved 0 bps

CIR admission control not enforced

Admission requests rejected 0

Current minislot count   : 2865362    Flag: 0

Scheduled minislot count : 2865402    Flag: 0

show interface cable slot/port upstream コマンドは、DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアでも使用できます。ただし、DOCSIS 1.0対応Cisco IOSソフトウェアでこのコマンドで表示されるフィールドの多くは、show interface cable slot/port mac-scheduler upstream-port-numberコマンド出力に移動されています。さらに、この出力には、高度なDOCSIS 1.1アップストリームスケジューリングメカニズムに関する詳細が示されています。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 mac-scheduler 1

DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable3/0/U1

Queue[Rng Polls] 0/64, 0 drops

Queue[CIR Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(7) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(6) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(5) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(4) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(3) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(2) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(1) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(0) Grants] 0/64, 0 drops

Req Slots 81256509, Req/Data Slots 0

Init Mtn Slots 568433, Stn Mtn Slots 68664

Short Grant Slots 2261, Long Grant Slots 2064698

Awacs Slots 0

Fragmentation count 6

Fragmentation test disabled

Avg upstream channel utilization : 1%

Avg percent contention slots : 97%

Avg percent initial ranging slots : 2%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Sched Table Adm-State: Grants 1, Reqpolls 1, Util 20%

UGS    : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0

UGS-AD : 1 SIDs, Reservation-level in bps 412800

RTPS   : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0

NRTPS  : Not Supported

BE     : 8 SIDs, Reservation-level in bps 0

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Queue[Rng Polls]

ステーションメンテナンス許可のキューイング方法に関する統計情報を表示します。保留中の許可数が表示されます。保留状態のステーション メンテナンス許可の許容最大数がその後に表示され、その後さらにこのアップストリーム ポート上の Grant キューがいっぱいだったためにスケジューラからドロップされたステーション メンテナンス許可数が表示されます。

Queue[CIR Grants]

このアップストリームポートでMin Reserved Traffic Rateパラメータを使用するアップストリームサービスフローに対するデータ許可がキューに入れられる方法に関する統計情報を表示します。

Queue[BE(x) Grants]

さまざまなアップストリームトラフィックプライオリティを持つアップストリームサービスフローに対するデータ許可がどのようにキューに入れられるかに関する統計情報を表示します。

Req Slots

このアップストリーム ポートのために、アドバタイズされる帯域幅要求送信チャンスの数。

Req/Data Slots

このアップストリーム ポートのために、アドバタイズされる要求/データ送信チャンスの数。

Init Mtnスロット

このアップストリーム ポートのために、アドバタイズされる初期メンテナンス（初期レンジング）チャンスの数。

Stn Mtn Slots

このアップストリーム ポートのために、アドバタイズされるステーション メンテナンス（ユニキャスト レンジング）チャンスの数。

Short Grant Slots

このアップストリーム ポートのために許可されるショート データ許可の数。

ロンググラントスロット

このアップストリーム ポートのために許可されるロング データ許可の数。

Awacsスロット

ハードウェア スペクトラム管理機能を促進するために発行される許可数。ハードウェア スペクトラム管理機能を内蔵していないケーブル ラインカードのアップストリーム ポートでは、このカウンタは増分しません。

フラグメンテーション数

DOCSIS 1.1 断片化スキームを使用した、このアップストリーム ポートが受信したフレーム数。

Avg upstream channel utilization

このアップストリーム ポートの、現在の平均チャネル使用率（アップストリーム データ トラフィックと DOCSIS 管理トラフィックが対象）。

Avg percent contention slots

帯域幅要求チャンスの節約専用に割り当てられているアップストリーム チャネル帯域幅の、現在の平均的な割合。通常この数値は、チャネルの 100 % から、アップストリーム データと管理トラフィックおよび初期レンジング スロットを引いた値とほぼ等しくなります。

Avg percent initial ranging slots

オンライン状態になろうとしているケーブル モデムの初期レンジング チャンスの節約専用に割り当てられているアップストリーム チャネル帯域幅の、現在の平均的な割合。

Avg percent minislots lost on late Maps

帯域幅割り当て MAP メッセージの送信が遅れたために使用されていないミニスロットの現在の平均割り当て。

Sched Table Adm-State

許可されるUGSスタイルのアップストリームサービスフロー(認可)の数、許可されるRTPSスタイルのアップストリームサービスフロー(要求)の数、およびこれらのサービスフローに関連付けられると予想されるチャネル使用率を示します。

UGS

UGS形式のスケジューリングメカニズムを使用しているアップストリームSIDの数、およびこれらのアップストリームSIDによって予約されている帯域幅(bps)が表示されます。

UGS-AD

UGS-ADスタイルのスケジューリングメカニズムを使用しているアップストリームSIDの数、およびこれらのアップストリームSIDによって予約されている帯域幅(bps)が表示されます。

RTPS

RTPS形式のスケジューリングメカニズムを使用しているアップストリームSIDの数、およびこれらのアップストリームSIDによって予約されている帯域幅(bps)が表示されます。

NRTPS

NRTPS形式のスケジューリングメカニズムを使用しているアップストリームSIDの数、およびこれらのアップストリームSIDによって予約されている帯域幅(bps)が表示されます。

BE

BEスタイルのスケジューリングメカニズムを使用しているアップストリームSIDの数、およびこれらのアップストリームSIDによって予約されている帯域幅(bps)が表示されます。

show interface cable <slot>/<port> qos paramset

DOCSIS 1.0対応のCisco IOSソフトウェアでは、show cable qos profileコマンドを発行して、DOCSIS 1.0スタイルのQoSプロファイルに関連付けられているパラメータを表示できます。

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

1   0    0         0         0          0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

2   0    64000     0         1000000    0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

3   7    31200     31200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

4   7    87200     87200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

10  0    128000    0         512000     1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

11  0    128000    0         1000000    1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

12  1    256000    0         2000000    1600  0x0  0x0   mgmt    yes   no

13  0    20000     0         64000      1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

このコマンドは、DOCSIS 1.1 対応の Cisco IOS ソフトウェアにも残っており、DOCSIS 1.0 スタイルの QoS プロファイルを表示します。

DOCSIS 1.1 スタイルの QoS パラメータ セットを表示するには、show interface cable slot/port qos paramset コマンドを実行します。show interface cable slot/port service-flow コマンドを使用してサービス フローを表示した時、QoS パラメータ セットのインデックス番号を使用して、このサービス フローに関連付けられているサービス クラスを示します。show interface cable slot/port qos paramsetを発行して、そのQoSパラメータセットのインデックス番号に関連付けられている実際のパラメータを表示します。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset

Index Name             Dir   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBurst    MinRsvRate

1                      US    BE     0    64000       0           0

2                      DS    BE     0    1000000     0           0

3                      US    BE     0    200000      1600        0

4                      DS    BE     0    1500000     1522        0

5                      US    BE     0    500000      1522        0

6                      US    UGS_AD

7                      DS    BE     0    2000000     1522        0

8                      US    BE     0    128000      1600        0

9                      DS    BE     0    1000000     1522        0

10                     DS    BE     0    100000      1522        50000

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

インデックス

この DOCSIS 1.1 スタイルの QoS パラメータ セットに関連付けられているインデックス番号。

[名前(Name)]

この DOCSIS 1.1 スタイルの QoS パラメータ セットに関連付けられている名前。

dir

このQoSパラメータセットがアップストリームサービスフローまたはダウンストリームサービスフローのいずれに対するものであるかを示します。

Sched

このサービス フローに関連付けられているスケジューリング タイプ。

- BE：ベストエフォート

- UGS:Unsolicited Grant Service

- UGS_AD:Unsolicited Grant Service with Activity Detection

- RTPS:Real-Time Polling Service

- NRTPS:Non-Real-Time Polling Service

Prio

この QoS パラメータ セットを使用しているサービス フローに関連付けられているプライオリティ。範囲は、0（最低）〜7（最高）です。

MaxSusRate

この QoS パラメータ セットを使用しているサービス フローに対する最大平均レートまたはスループット（bps）。

MaxBurst

このQoSパラメータセットを使用しているサービスフローの最大トラフィックバーストサイズ（バイト単位）（トークンバケットレート制限アルゴリズムで使用）。DOCSIS 1.0 システムの名前が類似する Maximum Upstream Transmit Burst フィールドと異なる点は、このフィールドの値が、アップストリーム パスで送信可能な最大フレーム サイズを必ずしも示していないという点です。

MinRsvRate

この QoS パラメータ セットを使用しているサービス フローに対する Minimum Reserved Throughput Rate または Committed Information Rate（bps）。

show interface cable <slot>/<port> qos paramset <service-template-index> verbose

show interface cable slot/port qos paramset service-template-index verbose コマンドは、DOCSIS 1.1 スタイルの個々の QoS パラメータ セットの詳細情報を表示します。このコマンドの出力は、個々の QoS パラメータ セットに設定されている属性の種類によって異なります。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset 8 verbose

Index:                                  8

Name:

Direction:                              Upstream

Minimum Packet Size                     64 bytes

Admitted QoS Timeout                    200 seconds

Active QoS Timeout                      0 seconds

Scheduling Type:                        Unsolicited Grant Service(AD)

Request/Transmission Policy:            0x1FF

Nominal Polling Interval:               10000 usecs

Tolerated Poll Jitter:                  2000 usecs

Unsolicited Grant Size:                 500 bytes

Nominal Grant Interval:                 10000 usecs

Tolerated Grant Jitter:                 2000 usecs

Grants per Interval:                    1

IP ToS Overwrite [AND-mask,OR-mask]:    0xFF,0x0

Parameter Presence Bitfield:            {0x0, 0x3FC000}

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset 10 verbose

Index:                                  10

Name:

Direction:                              Downstream

Traffic Priority:                       0

Maximum Sustained Rate:                 100000 bits/sec

Max Burst:                              1522 bytes

Minimum Reserved Rate:                  50000 bits/sec

Minimum Packet Size                     100 bytes

Admitted QoS Timeout                    200 seconds

Active QoS Timeout                      0 seconds

Scheduling Type:                        Reserved

Max Latency:                            20000 usecs

Parameter Presence Bitfield:            {0x1340, 0x0}

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

インデックス

この DOCSIS 1.1 スタイルの QoS パラメータ セットに関連付けられているインデックス番号。

[名前(Name)]

この DOCSIS 1.1 スタイルの QoS パラメータ セットに関連付けられている名前。

方向

このQoSパラメータセットがアップストリームサービスフロー用か、ダウンストリームサービスフロー用かを示します。

トラフィック優先度

この QoS パラメータ セットを使用しているサービス フローに関連付けられているプライオリティ。範囲は、0（最低）〜7（最高）です。

最大持続レート

この QoS パラメータ セットを使用しているサービス フローに対する最大平均レートまたはスループット（bps）。

最大バースト

このQoSパラメータセットを使用しているサービスフローの最大トラフィックバーストサイズ（バイト単位）（トークンバケットレート制限アルゴリズムで使用）。DOCSIS 1.0 システムの名前が類似する Maximum Upstream Transmit Burst フィールドと異なる点は、このフィールドの値が、アップストリーム パスで送信可能な最大フレーム サイズを必ずしも示していないという点です。

最小予約レート

この QoS サービス セットを使用しているサービス フローに対する Minimum Reserved Throughput Rate または Committed Information Rate（bps）。

最小パケットサイズ

このQoSパラメータセットを使用しているサービスフローの最小パケットサイズ（バイト単位）（最小予約レートの計算に使用）。

許可されたQoSタイムアウト

この QoS パラメータ セットを使用しているサービス フローが Admitted 状態で、そのサービス フローでアクティビティが確認されなかった場合、どのくらいの期間（秒）その状態が続けば、サービス フローが Admitted 状態から抜け出すかを示します。 このフィールドが0に設定されている場合、このQoSパラメータセットに関連付けられているサービスフローには、無限のAdmitted QoS Timeoutが設定されます。

アクティブQoSタイムアウト

この QoS パラメータ セットを使用している Active 状態のサービス フローが、どのくらいの期間（秒）データの送受信がなければ、Active 状態および Admitted 状態から抜け出すかを示します。 このフィールドが0に設定されている場合、このQoSパラメータセットに関連付けられているサービスフローには、無限のアクティブQoSタイムアウトが設定されます。

最大連結バースト

この QoS パラメータ セットを使用しているサービス フロー内で送信可能な連結フレームの最大長バースト（バイト）。

Scheduling Type

この SID に関連付けられているスケジューリング タイプ。

Request/Transmission policy

ビットの組み合わせで設定される値。各ビットは、このQoSパラメータセットに関連付けられたサービスフローがCMTSにデータを送信したり、CMTSから帯域幅を要求したりする場合の状況に関する情報を表します。詳細については、「Request Transmission Policy」のセクションを参照してください。

公称ポーリング間隔

この QoS サービス パラメータ セットを使用している RTPS、NRTPS、または UGS-AD スタイルのサービス フローの連続要求チャンスの間隔（マイクロ秒）。

Tolerated Poll Jitter

この QoS パラメータ セットを使用している RTPS、NRTPS、または UGS-AD スタイルのサービス フローに対し、完全に周期的なポーリング間隔に対する最大ジッタまたは最大変動（マイクロ秒）に要求されるサービス保証値。

Unsolicited Grant Size

この QoS パラメータ セットを使用している、UGS または UGS-AD スタイルのサービス フローに与えられる個々のデータ許可サイズ（バイト）。

公称認可間隔

この QoS パラメータ セットを使用している UGS または UGS-AD スタイルのサービス フローに対する連続する任意のデータ許可の間隔（マイクロ秒）。

Tolerated Grant Jitter

この QoS パラメータ セットを使用している UGS または UGS-AD スタイルのサービス フローに対し、完全に周期的な任意のデータ許可に対する最大ジッタまたは最大変動（マイクロ秒）に要求されるサービス保証値。

間隔ごとの認可

この QoS パラメータ セットを使用している UGS または UGS-AD スタイルのサービス フローに対し、（Nominal Grant Interval ごとに）与えられるデータ許可数。

IP ToSの上書き

このQoSパラメータセットを使用しているサービスフローから受信した着信IPパケットに対して、CMTSがIP Type of Service Headerフィールドをどのように変更するかを示します。最初のオクテットは、着信パケットのIP Type of ServiceフィールドでCMTSによってビット単位のAND処理されるマスクです。2 番目のバイトは、IP パケットに適用する新しい IP Type of Service フィールドを生成するために、AND 操作の結果に 1 ビット単位で論理和（OR）を実行するマスクです。

最大遅延

この QoS パラメータ セット（ダウンストリーム方法のサービス フロー用）が割り当てられたサービスを使用しているパケットに対し、CMTS を介した Maximum Latency（マイクロ秒）に要求されるサービス保証値。

Parameter Presence Bitfield

この QoS パラメータ セット内にどのサービス フロー パラメータが存在しているかを示す 2 つのビット フィールド。括弧の最初のセットはアップストリームとダウンストリームの両方のサービス フローに共通のパラメータと、ダウンストリーム サービス フローに固有のパラメータを示します。括弧の 2 番目のセットは、アップストリーム サービス フローに固有のパラメータを示します。

show interface cable <slot>/<port> service-flow

DOCSIS 1.0ベースのCisco IOSソフトウェアでは、show cable modemコマンドを発行し、QoS列を表示して、ケーブルモデムに関連付けられているQoSプロファイルを表示できます。

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

DOCSIS 1.1対応IOSソフトウェアでは、show interface cable slot/port service-flowコマンドを発行して、サービスフローに関連付けられたDOCSIS 1.1スタイルのQoSパラメータセットを表示できます。(show interface cable slot/port qos paramsetコマンドを発行すると、「QoS Prov」、「Param Adm」、および「Index Act」フィールドに示されたQoSパラメータセットインデックスで表されるQoSパラメータを表示できます)。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow

Sfid  Sid   Mac Address     QoS Param Index   Type    Dir    Curr   Active

Prov  Adm  Act                   State  Time

4     N/A   0001.9659.4447   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

3     1     0001.9659.4447   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

6     N/A   0001.64ff.e4ad   6     6    6     prim    DS     act    1d0h39m

14    N/A   0006.2854.7319   9     9    9     prim    DS     act    1d0h2m

457   N/A   0006.2854.7319   10    10   0     sec(S)  DS     adm    00:00

13    6     0006.2854.7319   7     7    7     prim    US     act    1d0h2m

456   155   0006.2854.7319   8     8    8     sec(S)  US     act    21h31m

458   156   0006.2854.7319   0     11   11    dyn(S)  US     act    00:10

16    N/A   0050.7366.12fb   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

15    7     0050.7366.12fb   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

24    N/A   0090.9607.3831   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

23    10    0090.9607.3831   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sfid

この行のデータに対応する SFID 番号。

Sid

サービスフローがアップストリームサービスフローの場合、この値は関連付けられているSID番号です。

MAC Address

このサービス フロー ID が属しているケーブル モデムの MAC アドレス。

QoS Prov

このサービス フロー ID に対してプロビジョニングされているサービス クラスに対応する QoS パラメータ セット インデックス。show interface cable slot/port qos paramsetコマンドを発行して、この番号に関連付けられているサービスクラスを表示します。

Param Adm

このサービス フロー ID に対して許可されているサービス クラスに対応する QoS パラメータ セット インデックス。show interface cable slot/port qos paramsetコマンドを発行して、この番号に関連付けられているサービスクラスを表示します。

指数法

このサービス フロー ID に対してアクティブ化しているサービス クラスに対応する QoS パラメータ セット インデックス。show interface cable slot/port qos paramsetコマンドを発行して、この番号に関連付けられているサービスクラスを表示します。

Type

この SFID が対応しているサービス フローのタイプ。

- prim:DOCSISコンフィギュレーションファイルによってプロビジョニングされたプライマリサービスフロー。

- sec(S):DOCSISコンフィギュレーションファイルによってもプロビジョニングされるセカンダリサービスフロー。

- dyn(S):CMTSとケーブルモデムによって動的に作成されたセカンダリサービスフロー。

dir

このサービス フローが流れる方向。

- US:Upstream

- DS：ダウンストリーム

CURR STATE

サービス フローの現在の状態。

- pro：プロビジョニング

- adm：許可

- act—active

アクティブ時間

サービス フローがアクティブ化している時間。非アクティブなサービス フローには、00:00 を設定します。

show interface cable <slot>/<port> service-flow counters

DOCSIS 1.0対応のCisco IOSソフトウェアでは、show interface cable slot/port sid countersコマンドを発行して、SIDごとのカウンタを表示できます。

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     246        23586      241        21854      0          0

2     1773       260409     0          0          0          0

3     491        47796      478        43175      0          0

4     434        41058      423        38592      0          0

5     256        24434      244        22125      0          0

6     299        28445      289        26264      0          0

7     256        24701      246        22231      0          0

8     195        18342      186        16212      0          0

このコマンドは、DOCSIS 1.1 対応 Cisco IOS ソフトウェアでも使用できます。ただし、DOCSIS 1.1では、SIDはアップストリームのみのエンティティです。したがって、このコマンドの DOCSIS 1.1 バージョンでは、アップストリーム カウンタしか表示されません。show interface cable slot/port service-flow countersコマンドを発行して、両方向で動作しているサービスフローのカウンタを表示します。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow counters

Sfid  Packets     Bytes       PacketDrops Bits/Sec    Packets/Sec

14    4826        460427      0           90247       99

457   0           0           0           0           0

13    5126        573503      0           0           0

456   652         326000      0           382406      99

注：このコマンドのすべてのフィールドは、clear countersコマンドを発行するとリセットされます。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sfid

この行が対応している SFID。

パケット

このサービス フローを介して送受信されたパケット数。

バイト数

このサービス フローを介して送信されたバイト数。

PacketDrops

このサービス フローの速度制限によってドロップされたダウンストリーム パケット数、またはアップストリーム データ許可数。

ビット/秒

このサービス フローの現在のスループット（bps）。

Packets/Sec

このサービス フローより送受信される 1 秒当たりの現在のパケット数。

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> counters verbose

show interface cable slot/port service-flow service-flow-index counters verboseコマンドは、サービスフローに関連するカウンタ情報を詳細に表示します。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 14 counters verbose

Sfid                   : 14

Packets                : 1406

Octets                 : 1373874

RateLimit Delayed Pkts : 693

RateLimit Dropped Pkts : 0

Bits/sec               : 1019840

Packets/Sec            : 129

注：このコマンドのすべてのフィールドは、clear countersコマンドを発行するとリセットされます。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sfid

この行が対応している SFID。

パケット

このサービス フローを介して送受信されたパケット数。

オクテット

このサービス フローを介して送信されたバイト数。

RateLimit Delayed Pkts

このサービス フローのトラフィック シェーピングによって遅延が発生したダウンストリーム パケット数、またはアップストリーム データ許可数。

RateLimit Dropped Pkts

このサービス フローの速度制限によってドロップされたダウンストリーム パケット数、またはアップストリーム データ許可数。

ビット/秒

このサービス フローの現在のスループット（bps）。

Packets/Sec

このサービス フローより送受信される 1 秒当たりの現在のパケット数。

show interface cable <slot>/<port> service-flow qos

DOCSIS 1.0対応Cisco IOSソフトウェアでshow cable modemコマンドを発行し、関連するQoSプロファイル番号を取得してから、show cable qos profileコマンドを発行して、QoSプロファイル番号に関連付けられたサービスクラス(CoS)パラメータを表示します。

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアでは、show interface cable slot/port service-flow qosコマンドを使用すると、次の2つのコマンドを実行しなくても、サービスフローに関連付けられている主要なQoSパラメータを表示できます。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow qos

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst   MinRsvRate  Throughput

State       Type

14    DS  act   N/A   BE     0    2000000     1522      0           8124

457   DS  adm   N/A   BE     0    100000      1522      50000       0

13    US  act   6     BE     0    500000      1522      0           0

456   US  act   155   UGS_A  0    0           1522      0           57643

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sfid

この行が対応している SFID。

dir

このサービス フローが流れる方向。

- US:Upstream

- DS：ダウンストリーム

CURR STATE

サービス フローの現在の状態。

- pro：プロビジョニング

- adm：許可

- act—active

Sid

サービスフローがアップストリームサービスフローの場合、このフィールドには、関連付けられているSIDが表示されます。

Sched Type

この SID に関連付けられているスケジューリング タイプ。

Prio

このサービス フローに関連付けられている、0（最低）〜 7（最高）の送信プライオリティ。

MaxSusRate

このサービス フローの最大平均レートまたはスループット（bps）。

MaxBrst

このサービスフローのトークンバケットレート制限アルゴリズムで使用される最大トラフィックバーストサイズ（バイト）。DOCSIS 1.0 システムの名前が類似する Maximum Upstream Transmit Burst フィールドと異なる点は、このフィールドの値が、このサービス フローのアップストリーム パスで、送信可能な最大フレーム サイズを必ずしも示していないという点です。

MinRsvRate

このサービス フローの Minimum Reserved Rate または Committed Information Rate（bps）。

スループット

このサービス フローの現在のスループット（bps）。

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> qos verbose

show interface cable slot/port service-flow qos verbose コマンドは、基本的な show interface cable slot/port service-flow qos コマンドよりも詳細な情報を表示します。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 24 qos verbose

Sfid                                    : 24

Current State                           : Active

Sid                                     : 12

Minimum Packet Size                     : 0 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Scheduling Type                         : Unsolicited Grant Service

Unsolicited Grant Size                  : 150 bytes

Nominal Grant Interval                  : 100000 usecs

Grants per interval                     : 1

Tolerated Grant Jitter                  : 100000 usecs

Request/Transmission policy             : 0x1FF

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 19 qos verbose

Sfid                                    : 19

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 100000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 50000 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 100 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 20000 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

注：このコマンドで表示されるフィールドは、クエリー対象のサービスフローに関連する場合にのみ表示されます。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sfid

この行が対応している SFID。

現在の状態

サービス フローの現在の状態。Provisioned、Admitted または Active。

Sid

サービスフローがアップストリームサービスフローの場合、SIDが関連付けられます。このフィールドは、その SID 番号を表示します。このサービス・フローがダウンストリーム・サービス・フローの場合、N/Aが表示されます。

トラフィック優先度

このサービス フローに関連付けられている、0（最低）〜 7（最高）のプライオリティ。

最大持続レート

このサービス フローの最大平均レートまたはスループット（bps）。

最大バースト

このサービスフローのトークンバケットレート制限アルゴリズムで使用される最大トラフィックバーストサイズ（バイト）。DOCSIS 1.0 システムの名前が類似する Maximum Upstream Transmit Burst フィールドと異なる点は、このフィールドの値が、アップストリーム パスで送信可能な最大フレーム サイズを必ずしも示していないという点です。

最小予約レート

このサービス フローの Minimum Reserved Throughput Rate または Committed Information Rate（bps）。

最小パケットサイズ

このサービスフローの最小パケットサイズ（バイト単位）（最小予約レートの計算に使用）。

許可されたQoSタイムアウト

サービス フローが Admitted 状態で、そのサービス フローでアクティビティが確認されなかった場合、どれくらい期間（秒）その状態が続けば、サービス フローが Admitted 状態から抜け出すかを示します。このフィールドを0に設定すると、サービスフローのAdmitted QoS Timeoutは無限になります。

アクティブQoSタイムアウト

サービス フローが Active 状態で、そのサービス フローでデータの送受信が確認されなかった場合、どれくらい期間（秒）その状態が続けば、サービス フローが Active 状態および Admitted 状態から抜け出すかを示します。このフィールドが0に設定されている場合、サービスフローには無限のアクティブQoSタイムアウトがあります。

最大連結バースト

このサービス フローを介して送信できる連結フレームの最大バースト長（バイト）。

Scheduling Type

この SID に関連付けられているスケジューリング タイプ。

Unsolicited Grant Size

このサービス フローに提供されている個々のデータ許可のサイズ（バイト）（UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

公称認可間隔

このサービス フローで、連続する、任意のデータ許可の間隔（マイクロ秒）（UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

間隔ごとの認可

Nominal Grant Interval ごとに、対象となるサービス フローに与えられたデータ許可数（UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

Tolerated Grant Jitter

このサービス フローが UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合、そのサービス フローに対し、完全に周期的な任意のデータ許可に対して最大ジッタまたは最大変動（マイクロ秒）に要求されるサービス保証値。

公称ポーリング間隔

このサービス フローで、連続する要求チャンスの間隔（マイクロ秒）（RTPS、NRTPS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

Tolerated Polling Jitter

RTPS、NRTPS、または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用しているサービス フローに対し、完全に周期的なポーリング間隔に対して最大ジッタまたは最大変動（マイクロ秒）に要求されるサービス保証値。

Request/Transmission policy

ビットの組み合わせによって設定される値。各ビットは、このサービスフローがCMTSにデータを送信したり、CMTSから帯域幅を要求したりする状況に関する情報を表します。詳細については、「Request Transmission Policy」のセクションを参照してください。

IP ToSの上書き

このフィールドは、このサービス フローから着信する IP パケットに対し、CMTS が IP Type of Service Header フィールドをどのように変更するかを示します。最初のオクテットは、着信パケットのIP Type of ServiceフィールドでCMTSによってビット単位のAND処理されるマスクです。2 番目のバイトは、IP パケットに適用する新しい IP Type of Service フィールドを生成するために、AND 操作の結果に 1 ビット単位で論理和（OR）を実行するマスクです。

最大遅延

サービス フローがダウンストリーム方向の場合、そのサービス フローを使用しているパケットに対し、CMTS を介した Maximum Latency（マイクロ秒）で要求されるサービス保証値。

現在のスループット

このサービス フローの現在のスループット（bps）。

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> verbose

show interface cable slot/port service-flow service-flow-index verbose コマンドは、基本的な show interface cable slot/port service-flow コマンドよりも詳細な情報を表示します。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 19 verbose

Sfid                                    : 4

Mac Address                             : 0090.9607.3831

Type                                    : Primary

Direction                               : Downstream

Current State                           : Active

Current QoS Indexes [Prov, Adm, Act]    : [4, 4, 4]

Active Time                             : 21h04m

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Minimum Reserved Rate                   : 0 bits/sec

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Packets                                 : 130

Bytes                                   : 123096

Rate Limit Delayed Grants               : 0

Rate Limit Dropped Grants               : 0

Current Throughput                      : 68715 bits/sec, 9 packets/sec

Classifiers                             : NONE

注：このコマンドのすべてのフィールドは、clear countersコマンドを発行するとリセットされます。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sfid

この行が対応している SFID。

MAC Address

このサービス フロー ID が属しているケーブル モデムの MAC アドレス。

Type

この SFID が対応しているサービス フローのタイプ。

- プライマリ:DOCSISコンフィギュレーションファイルによってプロビジョニングされたプライマリサービスフロー。

- セカンダリ（スタティック）:DOCSISコンフィギュレーションファイルによってもプロビジョニングされるセカンダリサービスフロー。

- セカンダリ（ダイナミック）:CMTSとケーブルモデムによって動的に作成されたセカンダリサービスフロー。

方向

このサービス フローが流れる方向。Upstream または Downstream。

現在の状態

サービス フローの現在の状態。Provisioned、Admitted または Active。

現在のQoSインデックス

このサービス フローの Provisioned、Admitted、および Active の各サービス クラスに対応する QoS パラメータ セット インデックス。

アクティブ時間

サービス フローがアクティブ化している時間。非アクティブなサービス フローには、0 を設定します。

Sid

サービスフローがアップストリームサービスフローの場合、SIDが関連付けられます。このフィールドは、その SID 番号を表示します。このサービス・フローがダウンストリーム・サービス・フローの場合は、N/Aが表示されます。

トラフィック優先度

このサービス フローに関連付けられている、0（最低）〜 7（最高）のプライオリティ。

最大持続レート

このサービス フローの最大平均レートまたはスループット（bps）。

最大バースト

このサービスフローのトークンバケットレート制限アルゴリズムで使用される最大トラフィックバーストサイズ（バイト）。DOCSIS 1.0 システムの名前が類似する Maximum Upstream Transmit Burst フィールドと異なる点は、このフィールドの値が、アップストリーム パスで送信可能な最大フレーム サイズを必ずしも示していないという点です。

最小予約レート

このサービス フローの Minimum Reserved Throughput Rate または Committed Information Rate（bps）。

許可されたQoSタイムアウト

サービス フローが Admitted 状態で、そのサービス フローでアクティビティが確認されなかった場合、どれくらい期間（秒）その状態が続けば、サービス フローが Admitted 状態から抜け出すかを示します。このフィールドを0に設定すると、サービスフローのAdmitted QoS Timeoutは無限になります。

アクティブQoSタイムアウト

サービス フローが Active 状態で、そのサービス フローでデータの送受信が確認されなかった場合、どれくらい期間（秒）その状態が続けば、サービス フローが Active 状態および Admitted 状態から抜け出すかを示します。このフィールドが0に設定されている場合、サービスフローには無限のアクティブQoSタイムアウトがあります。

パケット

このサービス フローを介して送受信されたパケット数。

バイト数

このサービス フローを介して送信されたバイト数。

Rate Limit Delayed Grants

このサービス フローのトラフィック シェーピングによって遅延が発生したダウンストリーム パケット数、またはアップストリーム データ許可数。

Rate Limit Dropped Grants

このサービス フローの速度制限によってドロップされたダウンストリーム パケット数、またはアップストリーム データ許可数。

現在のスループット

このサービス フローの現在のスループット（bps）。

クラシファイア

このフィールドは、このサービス フローに関連付けられているパケット分類子の情報を表示します。分類子が関連付けられていないサービスフローの場合、このフィールドには[NONE]と表示されます。分類子が関連付けられているサービスフローの場合、指定した分類子パラメータが表示されます。

show interface cable <slot>/<port> sid

DOCSIS 1.0対応のCisco IOSソフトウェアでは、show interface cable slot/port sidコマンドにより、ケーブルインターフェイス上のSIDの詳細が表示されます。

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid

Sid  Prim Type Online     Admin   QoS Create      IP Address  MAC Address

Sid       State      Status      Time

1         stat online(pt) enable  5   01:29:27    10.1.1.35   0090.9607.3831

2         stat online     enable  5   01:29:27    10.1.1.12   0000.f025.1bd9

3         stat online(pt) enable  5   01:29:43    10.1.1.33   0001.9659.4461

4         stat online(pt) enable  5   01:29:47    10.1.1.36   0001.9659.4447

5         stat online     enable  11  01:29:49    10.1.1.42   0001.64ff.e459

6         stat init(i)    enable  2   01:29:51    10.1.1.41   0006.2854.7319

7         stat online     enable  11  01:29:55    10.1.1.39   0001.64ff.e4ad

8         stat online     enable  5   01:30:05    10.1.1.40   0020.4089.7ed6

9         stat online(pt) enable  5   01:30:09    10.1.1.38   0002.fdfa.0a35

10        stat online(pt) enable  5   01:30:13    10.1.1.43   0050.7366.12fb

11        stat online(pt) enable  5   01:30:21    10.1.1.37   0090.9607.3830

DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアでは、このコマンドの出力が、新しいDOCSIS 1.1固有のフィールドとパラメータを含むように変更されています。また、DOCSIS 1.1では、SIDは厳密にアップストリームのみのエンティティです。したがって、このコマンド出力には、アップストリーム サービス フローに対応した情報だけが表示されます。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid

Sid  Prim  MAC Address    IP Address      Type Age      Admin   Sched  Sfid

State   Type

1          0090.9607.3831 10.1.1.35       stat 22h26m   enable  BE     3

2          0001.9659.4447 10.1.1.36       stat 22h26m   enable  BE     5

3          0000.f025.1bd9 0.0.0.0         stat 22h26m   enable  BE     7

4          0001.64ff.e4ad 10.1.1.39       stat 22h26m   enable  BE     9

5          0006.2854.7319 10.1.1.41       stat 22h26m   enable  BE     11

6          0001.9659.4461 10.1.1.33       stat 22h26m   enable  BE     13

7          0001.64ff.e459 10.1.1.42       stat 22h26m   enable  BE     15

8    5                                    stat 22h26m   enable  UGS_AD 17

9    5                                    stat 22h26m   enable  BE     18

10         0050.7366.12fb 10.1.1.43       stat 22h26m   enable  BE     20

11         0020.4089.7ed6 10.1.1.40       stat 22h26m   enable  BE     22

12   5                                    dyn  22h26m   enable  UGS    24

13   5                                    dyn  22h26m   enable  BE     25

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sid

この SID に関連付けられているアップストリーム SID 番号。

Prim

このSIDがケーブルモデムに関連付けられているプライマリSIDでない場合、このSIDのケーブルモデムに関連付けられているプライマリSID番号です。

MAC アドレス

この SID が属しているケーブル モデムの MAC アドレス。

iSCSIポータルの

この SID が属しているケーブル モデムの IP アドレス。

Type

このフィールドは、SID が DOCSIS コンフィギュレーション ファイルによって静的にプロビジョニングされているか（stat）、ケーブル モデムや CMTS によって動的に生成されているか（dyn）を示します。

Age

この SID がアクティブ化している総時間。

[管理状態（Admin State）]

この SID の管理状態：enable、disable または destroyed。

Sched Type

この SID に関連付けられているスケジューリング タイプ。

- BE：ベストエフォート

- UGS:Unsolicited Grant Service

- UGS_AD:Unsolicited Grant Service with Activity Detection

- RTPS:Real-Time Polling Service

- NRTPS:Non-Real-Time Polling Service

Sfid

この SID が関連付けられているアップストリーム SFID インデックス。

show interface cable <slot>/<port> sid counters

DOCSIS 1.0対応のCisco IOSソフトウェアでは、show interface cable slot/port sid countersコマンドを発行して、SIDごとのカウンタを表示します。

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     31         3758       25         2268       0          0

2     24         3285       16         1408       0          0

3     62         6764       50         4499       0          0

4     54         5826       44         3998       0          0

5     49         5292       37         3344       0          0

6     471        74862      0          0          0          0

7     65         7152       49         4587       0          0

8     36         4410       26         2276       0          0

9     59         6481       45         4821       0          0

10    8          1635       9          780        0          0

11    26         3300       20         1818       0          0

DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアでは、このコマンドの出力が、新しいDOCSIS 1.1固有のフィールドとパラメータを含むように変更されています。また、DOCSIS 1.1では、SIDは厳密にアップストリームのみのエンティティです。したがって、このコマンド出力には、アップストリーム サービス フローに関する情報だけが表示されます。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid counters

Sid  Req-polls  BW-reqs    Grants     Packets    Frag       Concatpkts

issued     received   issued     received   complete   received

1    0          70         70         70         0          0

2    0          126        126        126        0          0

3    0          278        278        0          0          0

4    0          127        127        127        0          0

5    0          70         70         70         0          0

6    0          146        146        146        0          0

7    0          84         84         84         0          0

8    192488     0          0          0          0          0

9    0          0          0          0          0          0

10   0          0          0          0          0          0

11   0          70         70         70         0          0

12   0          0          19248      0          0          0

13   0          0          0          0          0          0

注：このコマンドのすべてのフィールドは、clear countersコマンドを発行するとリセットされます。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sid

この SID に関連付けられているアップストリーム SID 番号。

Req-polls issued

この SID に送信されたユニキャスト帯域幅要求チャンスの数。この場合、この SID は RTPS、NRTPS、または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用しています。

BW要求を受信

この SID から CMTS が受信したアップストリーム帯域幅要求数。

交付金の発行

この CMTS が SID に与えたアップストリーム データ許可の数。

Packets received

この SID から CMTS が受信したデータ パケットの数。

フラグ完了

この SID から CMTS が完全に受信した断片化フレームの数。

Concatpkts received

この SID から CMTS が正常に受信した、連結パケットを含むフレーム数。

show interface cable <slot>/<port> sid <sid-number> counters verbose

show interface cable slot/port sid sid-number counters verbose コマンドは、基本的な show interface cable slot/port sid counters コマンドよりも詳細な情報を表示します。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid 1 counters verbose

Sid                            : 1

Request polls issued           : 0

BWReqs {Cont,Pigg,RPoll,Other} : 64, 6, 0, 0

No grant buf BW request drops  : 0

Rate exceeded BW request drops : 0

Grants issued                  : 70

Packets received               : 70

Bytes received                 : 6552

Fragment reassembly completed  : 0

Fragment reassembly incomplete : 0

Concatenated packets received  : 0

Queue-indicator bit statistics : 0 set, 0 granted

注：このコマンドのすべてのフィールドは、clear countersコマンドを発行するとリセットされます。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sid

この SID に関連付けられているアップストリーム SID 番号。

Request Polls Issued

この SID に送信されたユニキャスト帯域幅要求チャンスの数。この場合、この SID は RTPS、NRTPS、または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用しています。

BWReqs

この SID から CMTS が受信したアップストリーム帯域幅要求数。

- Cont：コンテンションベースのブロードキャストまたはマルチキャスト帯域幅要求機会の一部として受信された要求の数。

- Pigg：アップストリームデータフレームで要求をピギーバックすることによって受信された要求の数。

- RPoll：ユニキャスト帯域幅要求機会中に受信された要求の数。

- Other：他の状況でCMTSが受信した帯域幅要求の数。

認可バフBW要求ドロップなし

スケジューリングまたは競合の問題で、データ許可が与えられない、この SID に対するアップストリーム データ要求数。

Rate exceeded BW request drops

SID に適用されているアップストリーム速度制限を超えたためデータ許可が与えられない、この SID に対するアップストリーム データ要求数。

交付金の発行

この CMTS が SID に与えたアップストリーム データ許可の数。

Packets received

この SID から CMTS が受信したデータ パケットの数。

Bytes received

この SID からのデータ トラフィックで、CMTS が受信したデータ パケットの数。

フラグメントの再構成が完了しました

この SID から CMTS が完全に受信した断片化フレームの数。

フラグメント再構成が不完全です

この SID から CMTS が完全に受信できなかった断片化フレームの数。

Concatenated packets received

この SID から CMTS が正常に受信した、連結パケットを含むフレーム数。

Queue-indicator bit statistics.

この SID によってキュー インジケータ ビットが設定された回数。その後に、CMTS がケーブル モデムに帯域幅増加を許可できた回数が表示されます。キュー インジケータ ビットは通常、ケーブル モデムが CMTS が許可した回数よりも少しだけ頻繁にデータを送信しようとしたときに、UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを割り当てられた SID によって設定されます。

show interface cable <slot>/<port> sid qos

DOCSIS 1.0対応Cisco IOSソフトウェアでshow cable modemコマンドを発行し、関連するQoSプロファイル番号を取得してから、show cable qos profileコマンドを発行して、QoSプロファイル番号に関連付けられたサービスクラスパラメータを表示します。

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799    0.75 5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

DOCSIS 1.1対応のCisco IOSソフトウェアでは、show interface cable slot/port sid qosコマンドを使用すると、SIDに関連付けられている主要なQoSパラメータを表示できます。2つのコマンドを発行する必要はありません。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid qos

Sid  Pr MaxSusRate MinRsvRate Sched  Grant Grant  GPI Poll   Thrput

Type   Size  Intvl      Intvl

1    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

2    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 0

3    0  64000      0          BE     0     0      0   0      0

4    0  128000     0          BE     100   100000 1   100000 0

5    0  500000     0          BE     100   100000 1   100000 0

6    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

7    0  128000     0          BE     100   100000 1   100000 0

8    0  0          0          UGS_AD 500   10000  1   10000  3468

9    0  100000     0          BE     100   100000 1   100000 0

10   0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

11   0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

12   0  0          0          UGS    150   100000 1   100000 0

13   0  7000       0          BE     100   100000 1   100000 0

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sid

この SID に関連付けられているアップストリーム SID 番号。

Pr

この SID に関連付けられている、0（最低）〜 7（最高）のプライオリティ。

MaxSusRate

この SID の最大平均レートまたはスループット（bps）。

MinRsvRate

この SID の Minimum Reserved Throughput Rate または Committed Information Rate（bps）。

Sched Type

この SID に関連付けられているスケジューリング タイプ。

認可サイズ

この SID に提供されている個々のデータ許可サイズ（バイト）（UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

グラントレベル

この SID で、連続する任意のデータ許可の間隔（マイクロ秒）（UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

GPI

Grant Interval ごとに、対象となる SID に与えられたデータ許可数（UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

Poll Intvl

この SID で、連続する要求チャンスの間隔（マイクロ秒）（RTPS、NRTPS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

Thrput

この SID の現在のスループット（bps）。

show interface cable <slot>/<port> sid <sid-number> qos verbose

show interface cable slot/port sid sid-number qos verboseコマンドは、基本的なshow interface cable slot/port sid qosコマンドよりも詳細な情報を表示します。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid 1 qos verbose

Sid                                     : 1

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained Rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Minimum Reserved Rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Nominal Grant Interval                  : 100000 usecs

Tolerated Grant Jitter                  : 2000 usecs

Nominal Polling Interval                : 100000 usecs

Tolerated Polling Jitter                : 2000 usecs

Unsolicited Grant Size                  : 100 bytes

Grants per Interval                     : 1

Request/Transmission Policy             : 0x0

IP ToS Overwrite [AND-mask, OR-mask]    : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 863 bits/sec, 0 packets/sec

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

Sid

この SID に関連付けられているアップストリーム SID 番号。

トラフィック優先度

この SID に関連付けられている、0（最低）〜 7（最高）のプライオリティ。

最大持続レート

この SID の最大平均レートまたはスループット（bps）。

最大バースト

このSIDのトークンバケットレート制限アルゴリズムで使用される最大トラフィックバーストサイズ（バイト単位）。DOCSIS 1.0 システムの名前が類似する Maximum Upstream Transmit Burst フィールドと異なる点は、このフィールドの値が、アップストリーム パスで送信可能な最大フレーム サイズを必ずしも示していないという点です。

最小予約レート

この SID の Minimum Reserved Throughput Rate または Committed Information Rate（bps）。

最小パケットサイズ

このSIDの最小予約レートの計算に使用される最小パケットサイズ（バイト）。

許可されたQoSタイムアウト

SID が Admitted 状態で、その SID でアクティビティが確認されなかった場合、どれくらいの期間（秒）その状態が続けば、SID が Admitted 状態から抜け出すかを示します。このフィールドを0に設定すると、SIDのAdmitted QoS Timeoutは無限になります。

アクティブQoSタイムアウト

SID が Active 状態で、その SID でデータの送受信が確認されなかった場合、どれくらい期間（秒）その状態が続けば、その SID が Active 状態および Admitted 状態から抜け出すかを示します。このフィールドが0に設定されている場合、SIDには無限のアクティブQoSタイムアウトがあります。

最大連結バースト

この SID を介して送信できる連結フレームの最大バースト長（バイト）。

Scheduling Type

この SID に関連付けられているスケジューリング タイプ。

公称認可間隔

この SID で、連続する任意のデータ許可の間隔（マイクロ秒）（UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

Tolerated Grant Jitter

この SID が UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプ を使用している場合、そのサービス フローに対し、完全に周期的な任意のデータ許可に対する最大ジッタまたは最大変動（マイクロ秒）に要求されるサービス保証値。

公称ポーリング間隔

この SID で、連続する要求チャンスの間隔（マイクロ秒）（RTPS、NRTPS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

Tolerated Polling Jitter

RTPS、NRTPS、または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している SID に対し、完全に定期的なポーリング間隔に対する最大ジッタまたは最大変動（マイクロ秒）に要求されるサービス保証値。

Unsolicited Grant Size

この SID に提供されている個々のデータ許可サイズ（バイト）（UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

間隔ごとの認可

対象となる SID に与えられたデータ許可数（UGS または UGS-AD スタイルのスケジューリング タイプを使用している場合）。

Request/Transmission policy

ビットの組み合わせによって設定される値。各ビットは、このSIDがCMTSへのデータ送信またはCMTSからの帯域幅要求を許可されている状況に関する情報を表します。詳細については、「Request Transmission Policy」のセクションを参照してください。

IP ToSの上書き

このフィールドは、この SID から着信する IP パケットに対し、CMTS が IP Type of Service Header フィールドをどのように変更するかを示します。最初のオクテットは、着信パケットのIP Type of ServiceフィールドでCMTSによってビット単位のAND処理されるマスクです。2 番目のバイトは、IP パケットに適用する新しい IP Type of Service フィールドを生成するために、AND 操作の結果に 1 ビット単位で論理和（OR）を実行するマスクです。

現在のスループット

この SID の現在のスループット（bps）。

show interface cable <slot>/<port> sid verbose

このドキュメントを書いている時点で、このコマンドの出力はshow interface cable slot/port sidコマンドと同じです。

show interface cable <slot>/<port> upstream <upstream-port-number>

DOCSIS 1.0対応Cisco IOSソフトウェアでは、show interface cable slot/port upstream upstream-port-numberコマンドは、アップストリームポートで受信したパケットとエラーに関する統計情報を表示します。また、アップストリームのスケジューリング、キューイング、および使用率の詳細も表示されます。

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 upstream 0

Cable3/0: Upstream 0 is administratively down

Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts

0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol

0 packets input, 0 uncorrectable

0 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)

Default MAC scheduler

Queue[Rng Polls]  0/64, fifo queueing, 0 drops

Queue[Cont Mslots]  0/104, fifo queueing, 0 drops

Queue[CIR Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[BE Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[Grant Shpr]   0/64, calendar queueing, 0 drops

Reserved slot table currently has 0 CBR entries

Req IEs 0, Req/Data IEs 0

Init Mtn IEs 0, Stn Mtn IEs 0

Long Grant IEs 0, Short Grant IEs 0

Avg upstream channel utilization : 0%

Avg percent contention slots : 0%

Avg percent initial ranging slots : 0%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Total channel bw reserved 0 bps

CIR admission control not enforced

Admission requests rejected 0

Current minislot count   : 2865362    Flag: 0

Scheduled minislot count : 2865402    Flag: 0

DOCSIS 1.1対応Cisco IOSソフトウェアでは、show interface cable slot/port upstream upstream-port-numberコマンドは、アップストリームポートパケットとエラー統計情報のみを表示します。（show interface cable slot/port mac-scheduler コマンドは、もう一方のアップストリーム統計情報を表示するようになりました）。

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 upstream 1

Cable3/0: Upstream 1 is up

Received 1130 broadcasts, 5 multicasts, 163861 unicasts

0 discards, 112199 errors, 0 unknown protocol

164996 packets input, 1 uncorrectable

10 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 8 (8 active)

注：このコマンドのすべてのフィールドは、clear countersコマンドを発行するとリセットされます。

次の表は、このコマンドの出力の各フィールドについて説明します。

フィールド

説明

ブロードキャスト

このアップストリーム ポートで受信したブロードキャスト パケットの数。

multicasts

このアップストリーム ポートで受信したマルチキャスト パケットの数。

unicasts

このアップストリーム ポートで受信したユニキャスト パケットの数。

discards

このアップストリーム ポートで正常に受信されたにもかかわらず、破棄されたパケットの数。常に0です。

エラー

CMTSアップストリームポートで誤った信号が受信されていることを示します。
注：このカウンタが急速に増加する場合は、必ずしもRF問題の兆候とは限りません。電磁波干渉の問題をより正確に判定するには、uncorrectable カウンタを使用してください。

unknown protocol

このアップストリーム ポートで受信したパケットで、プロトコル タイプが未知のパケット数。常に0です。

packets input

このアップストリーム ポートで受信した入力パケットの総数。この値は、ブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャストの合計と同じになります。

uncorrectable

このアップストリーム ポートで受信した回復不能エラーをともなうパケットの数。

ノイズ

レンジングおよび帯域幅要求期間中に、このアップストリームポートでCMTSが受信したノイズ量を示します。

microreflections

このアップストリーム ポートで受信したマイクロリフレクションの数。現在のCisco IOSソフトウェアリリース12.2(4)BC1aでは、このドキュメントが作成された時点で、これは常に0です。

Total Modems on This Upstream Channel

このアップストリームに関連付けられているケーブル モデムの総数。その後に、そのケーブル モデムの内で現在アクティブ状態のケーブル モデムの数が表示されます。

結論

データ オーバー ケーブルのインフラストラクチャを使用して、先進の IP ベース マルチメディア サービスを首尾良く展開するには、データ オーバー ケーブル ネットワークの基本コンポーネントが安定して動作していることを確認することが重要です。既存のアプリケーションに対するネットワークの安定性が実証されると、さらに新しく高度なアプリケーションが稼働できます。

この文書では、高度な新機能を実装せずに、DOCSIS 1.0 ベースのシステムから DOCSIS 1.1 ベースのシステムに移行する方法について説明しました。新しいDOCSIS 1.1システムが古いDOCSIS 1.0システムと同じ機能を確実にサポートできるようにすることで、ケーブルサービスプロバイダーはこの安定性を基盤に構築し、VoIPやMPEG Video over IPなどの高度なIPサービスを導入できます。

関連情報

- Verisign DOCSIS ルート認証局による証明書のダウンロード

- NET-SNMP ホーム ページ

- DOCS-CABLE-DEVICE-MIB

- CableLabsケーブルモデム/DOCSIS仕様

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems