内容

概要

Cisco ケーブル モデムでは、デフォルトのブリッジング設定はどのように行われますか。

ルーティングするようにシスコのケーブル モデムを設定するにはどうすればよいですか

どのようにネットワーク・アドレス変換(NAT) するルータとしてケーブルモデムを設定しますか。

ゲートキーパーなしでVoIP を静的にするためにどのようにケーブルゲートウェイを設定しますか。

どのようにケーブル環境のH.323 RAS VoIP を設定しますか。

どのようにケーブルモデムのIPSec を設定しますか。

どのようにケーブルモデムのGRE を設定しますか。

一部のケーブル モデムのケーブル インターフェイスに表示される cable-modem boot admin 2 コマンドと cable-modem boot oper 5 コマンドの意味は何ですか

DOCSIS 1.1 準拠のケーブル モデムにはどのようなものがありますか

関連情報

概要

このドキュメントは、シスコのケーブル モデムの設定に関してよく寄せられる質問（FAQ）について説明します。

Q. Ciscoケーブルモデムのデフォルトのブリッジング設定はどのようなものですか。

A. uBR9xxがボックスから取り出されて電源が入ると、ブリッジとして動作します。ブリッジの後方で使用するホストのデフォルト ゲートウェイは、Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブル モデム ターミネーション システム）のケーブルの、セカンダリ IP アドレスである必要があることに注意してください。 この例では、Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.1(1)Tが稼働するuBR924が使用されています。

uBR924 がオンラインになったときにブリッジとしてのデフォルト設定がどのようになるかを次に示します。

Router#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! No configuration change since last restart

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

clock timezone - -8

ip subnet-zero

no ip routing

!

!

voice-port 0

input gain -2

!

voice-port 1

input gain -2

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.3.6 255.255.255.0

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip route-cache

cable-modem downstream saved channel 525000000 7 1

cable-modem Mac-timer t2 40000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip default-gateway 10.2.3.1

ip classless

no ip http server

!

snmp-server engineID local 00000009020000021685B644

snmp-server packetsize 2048

snmp-server manager

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Router#

ルーティング設定とブリッジング設定についての詳細は、『ケーブル モデムのブリッジングの設定例および確認』を参照してください。

Q.ルーティング用にCiscoケーブルモデムを設定するにはどうすればよいのですか。

A. uBR9xxには、ユニットの背面に4ポートのイーサネットハブ(uBR904の4)があります。 ケーブル モデムは、初期設定ではブリッジ デバイスとなっています。uBR9xx をルータとして設定するには、次の手順を実行してください。

1. デフォルトのコマンドbridge-group 59とbridge-group 59 spanning-disabledを、ケーブルモデムのEthernet 0(e0)およびcable-modem 0インターフェイスから削除します。

2. uBR9xx で cable 0 インターフェイスに対して、no cable-modem compliant-bridge コマンドを発行します。

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface e0

Router(config-if)#no bridge-group 59

Router(config-if)#no bridge-group 59 spanning-disabled

Router(config-if)#interface cable 0

Router(config-if)#no bridge-group 59 spanning-disabled

Router(config-if)#no bridge-group 59

Router(config-if)#no cable-modem compliant bridge

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip routing

Router(config)#^Z

Router#

注：uBR9xxまたはCable Voice Adapter 120(CVA120)ブリッジの背後にあるPCのデフォルトゲートウェイは、CMTSのケーブルセカンダリIPアドレスに設定する必要があります。ケーブル モデムをルータとして設定している場合、ホストのデフォルト ゲートウェイはケーブル モデムの e0 インターフェイスに対応します。ルータとしての uBR904 の設定は次のとおりです。

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

clock timezone - 0

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip rip send version 2

ip rip receive version 2

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

ip rip send version 2

ip rip receive version 2

cable-modem downstream saved channel 453000000 28 1

cable-modem Mac-timer t2 40000

no cable-modem compliant bridge

!

router rip

version 2

network 10.0.0.0

network 100.0.0.0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.10

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

ブリッジ モードでの uBR9xx の制限事項についても理解しておく必要があります。ルーティング設定とブリッジング設定についての詳細は、『ケーブル モデムのブリッジングの設定例および確認』と『ルーティング モードのケーブルの設定例および確認』を参照してください。

Q.ネットワークアドレス変換(NAT)を実行するルータとしてケーブルモデムを設定するにはどうすればよいのですか。

A.シスコのケーブルモデムでのcable-modem dhcp-proxyコマンドの使用を参照してください。

Q.ゲートキーパーなしでVoIPを静的に実行するようにケーブルゲートウェイを設定するにはどうすればよいのですか。

A. 『H323v2静的マッピングを使用したケーブルモデム音声設定』を参照してください。

Q.ケーブル環境でH.323 RAS VoIPを設定するにはどうすればよいのですか。

A. 『H323v2のゲートキーパーとのダイナミックマッピングを使用したケーブルモデム音声設定』を参照してください。

Q.ケーブルモデムでIPSecを設定するにはどうすればよいのですか。

A. 『IPSec Over Cable』の「設定例とデバッグ」を参照してください。

Q.ケーブルモデムでGREを設定するにはどうすればよいのですか。

A.ケーブルを介したGREトンネルの設定例と確認を参照してください。

Q.一部のケーブルモデムのケーブルインターフェイスの下に表示されるcable-modem boot admin 2コマンドとcable-modem boot oper 5コマンドの意味は何ですか。

A. Cisco IOSコマンドcable-modem boot admin 2およびcable-modem boot oper 5は、ケーブルモデムのケーブルインターフェイスの下に追加され、失敗したソフトウェアアップグレードからの回復に関するDOCSIS Engineering Change Noticeをサポートしています。これらのコマンドは、どのような環境下でも変更または削除することはできません。Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)T 以降は、これらのコマンドは設定では非表示になっています。一部のケーブル モデムではこれらのコマンドが表示され、他のモデムでは表示されないのはこのためです。

Q. DOCSIS 1.1準拠のケーブルモデムは何ですか。

A. 『CableHome™ -DOCSIS® – パケットケーブル®認定製品』を参照してください 。

関連情報

- ブロードバンド ケーブル製品のサポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems