内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

関連製品

表記法

静電気を生成する材料

導体

絶縁体

疑わしいエリア

さまざまなMSOとの相違点

ESDリストストラップの手順

高度な注意事項

ケーブル配線および電源出力テスト

準備

ラインカードの挿入とCMTSの初期化

ダウンストリームケーブル処理

新しい各ラインカードのテスト

ラインカードの各ダウンストリームのテスト

そのダウンストリームの電力測定の実行

5つのダウンストリームすべてがテストされた後

結論

関連情報

概要

ケーブルのマルチプル サービス オペレータ（MSO）からの報告および別途行われた内部での調査と話し合いに基づき、シスコは、uBR-MC5x20u-d と uBR-MC2x8u について、静電放電（ESD）の一因となると考えられるいくつかの領域を特定しました。ESD は、電気回路に悪影響を及ぼす可能性がある蓄電された静電気の放出です。静電気は、多くの場合身体に蓄電され、電位の異なる物体に触れたときに放電されます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ブロードバンドケーブル業界

- Cisco IOS®

- 無線周波数(RF)ケーブル配線

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(15)BC以降が稼働するCiscoユニバーサルブロードバンドルータに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

関連製品

この設定は、次のバージョンのハードウェアにも使用できます。

- uBR-MC5x20u-dカード

- uBR-MC2x8uカード

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

静電気を生成する材料

ほとんどの材料が静電気を発生させることができます。電荷を保存または消散する機能は、材料のタイプによって異なります。静電気を扱う場合は、関連する材料の種類を考慮する必要があります。材料は2つの基本的な分類に分けられます。導体と絶縁体

導体

導体は、ESDに敏感なコンポーネントやアセンブリにジャンプする電荷を生成できます。導体の中で、電子は全身を自由に動く。したがって、非接地導体が充電されると、導電体の全体積が同じ電位と極性の電荷を想定する。グランドは実質的に無限の電子源であり、電子の受け入れ物であるため、帯電した導体をアースに接続して中和することができます。導体が正に帯電して接地されると、導体が中性になるまで、必要な量の電子が接地から導体に流れます。逆に、導体が負に帯電してグランドに接続された場合、導体が中性になるまで余分な電子がグランドに流れます。コンダクタの例を次に示します。

図A:導体の例

絶縁体

絶縁体は充電を保持します。これらの蓄積された電荷は、ESDに敏感なコンポーネントやアセンブリに放出できます。絶縁体の中では、電子の流れは非常に限られている。このため、絶縁体は表面の様々な領域で異なる電位と極性の複数の静電荷を保持することができます。

図B:絶縁体の電子電荷差

絶縁体は静電気とは異なる反応を示しますが、導体を作る際に簡単な接地技術で絶縁体を中和することができます。絶縁体の例を次に示します。

図C:絶縁体の例

疑わしいエリア

- uBRラインカードに接続されているが、もう一方の（Fコネクタ）側では接続されていないミニコアックスケーブルは、露出している中心導体を通してESDを受け取る可能性があります。この現象は、ケーブルがプラスチックバッグ、ESD以外の床、他のケーブルのシース、人間の衣服、または人体ポテンシャル(HBP)などに接触したときに発生します。

- 充電を保持する可能性があるポータブル電源メーターで、F mini-coaxの中心導体がメーターのコネクタスレッドに近づいたり、直接接触したりすると、問題が発生する可能性があります。

- アップコンバータ(UPx)は、電源投入時に最も敏感です。したがって、インストール中は最初は電源をオフにしておくことを推奨します。

さまざまなMSOとの相違点

シスコでは、MSOがESDリスクを最小限に抑えたり排除したりできるケーブルラインカードを導入する方法の違いを特定しています。

- 慎重な海幕は、ビニール袋からケーブルを完全に取り外し、準備し、ケーブル設備に迅速に連続して接続します。MSOは各ケーブルを完全に取り付けてから、次のケーブルに移動します。

- 一部のMSOはラインカード上で直接出力測定を実行しませんが、-20dBポイントを使用してケーブル設備を下に進めます。これは、信号をさらに減衰させる多数のスプリッタとコンバイナを通過した後に発生します。

ESDリストストラップの手順

uBR-MC5x20u-dおよびuBR-MC2x8uカードをCiscoケーブルモデム終端システム(CMTS)に取り付ける場合は、常にESDリストストラップを使用することが非常に重要です。 この方法は、シスコの機器を使用する場合に推奨されます。正しく動作するには、リストストラップが片方の端の皮膚と反対側の端のシャーシと良好に接触している必要があります。すべての機器が正しく接地されていることを確認します。

警告：CMTSシャーシの内部にアクセスする前に、シャーシの電源を切り、電源コードを抜きます。有害な電圧が存在する可能性があるため、シャーシの周囲には細心の注意を払ってください。

注：機器が正しく接地され、電源がオフであることを確認したら、電源コードを差し込んで、プラグで接地することができます。

警告：リストストラップは静的制御のみを目的としています。電気機器から感電を受けるリスクを減らしたり増やしたりすることはありません。リストストラップなしで使用するのと同じ注意事項を使用してください。

次の手順では、リストストラップを正しく使用する方法について説明します。

1. リストストラップを封筒から取り外します。図1に示すように、一方の端は銅箔（機器の端）のパッチで終端し、もう一方の端は黒い金属ストリップ（手首の端）が露出した領域を持ちます。

図 1：ESDリストストラップ

2. 手首の端をラップ解除して接着剤を露出します。露出した金属ストリップ（手首の端）を肌に当て、フィットするようにストリップを手首にしっかり巻き付けます(図2を参照)。

図 2：手首に装着したリストストラップ

3. 残りのストラップを外し、反対側の端（機器の端）にある銅箔パッチからライナーを剥がします。

4. uBRシャーシの表面に銅箔パッチをしっかりと押し付けて、塗装されていない平らな表面に銅箔パッチを取り付けます。シスコでは、シャーシの内部底面、背面パネル（内部または外部）、またはシャーシの底面に取り付けることを推奨しています。コネクタやラインカードと接触しないでください(図3を参照)。

図 3：uBR10kシャーシに取り付けられたリストストラップ

高度な注意事項

高レベルの予防策は、次の3つの領域に重点を置いています。

- Keep power off：リスクの高い時間帯は、ラインカードへの電源をオフにしておきます。たとえば、ラインカードに直接接続したり、ケーブル自体を介して接続したり取り外したりするたびに、ケーブルが接続されます。

- すべてのケーブルを終端：出力の測定にケーブルがアクティブに使用されている時間以外は、常に終端キャップを付けることにより、ケーブルがESDを拾う可能性を最小限に抑えます。

- 減衰器による保護：常に–30dBの減衰器をケーブルに取り付けます。これにより、ESDが高リスク時に通過した場合、その効果はケーブルとラインカードのUPxに到達する時点で減衰します。

ケーブル配線および電源出力テスト

具体的には、このセクションで推奨される手順を示します。

準備

この追加資料は、テスト手順の前に調達する必要があります。

- Fコネクタ用75オーム終端装置

- [数量(Quantity)]：このセクションで説明する手順には、5つのターミネータで十分です。一般に、uBR10Kに同時に接続するケーブルと同じ数のターミネータが必要です。

- -30dB減衰器

- 数量：5つの減衰器でテスト環境に十分です。

- サンプルタイプ：Viewsonicは、適切なFコネクタタイプのインライン減衰器を作成します。

ラインカードの挿入とCMTSの初期化

次のステップを実行します。

1. CMTSの電源をオフにして開始します。

2. 5x20ラインカードを取り付けます(図4を参照してください)。

ケーブル接続は行わないでください。

図 4：uBR-MC5x20u-dカードをuBR10kシャーシに取り付ける

3. CMTSの電源を投入します。

4. 各ラインカードのcable power off (slot/subslot)コマンドを発行して、すべてのラインカードの電源をオフにします。

このコマンドは、特定のサブスロット/ラインカードの電源をオフにします。

注：インターフェイスをシャットダウンするだけでは十分ではありません。このコマンドを使用して、ラインカード全体の電源をオフにする必要があります。一般に、すべてのラインカードの電源は、電源テストとは別に、常にオフにする必要があります。テスト対象の場合は、実際の電力測定が実行された場合にのみ電源を投入する必要があります。ケーブルを接続する前に、電源を切る必要があります。また、ケーブルを取り外す前に電源をオフにする必要があります。

ダウンストリームケーブル処理

次のステップを実行します。

1. ビニール袋から各5パックを完全に取り出します。

2. 5つのダウンストリームのそれぞれに–30dB減衰器を追加します(図6を参照)。

図 6：ダウンストリームケーブルへの減衰器の追加

3. 5つの減衰器のそれぞれにターミネータを追加します(図7を参照してください)。

図 7：ダウンストリームケーブルへのターミネータの追加

4. 密面にヘッダーを追加します(図5を参照してください)。

図 5：uBR-MC5x20カードへのヘッダーの接続

この最後に、5パックの5本の各ケーブルは次のように設定されています。ターミネータ – アッテネータ – Fコネクタ(図7を参照)。

新しい各ラインカードのテスト

次のステップを実行します。

1. テストする最初のラインカードから開始します。

2. テストするカードの電源がオフになっていることを確認するには、cable power off (slot/subslot)コマンドを発行します。

3. テスト対象のラインカードのダウンストリームにケーブルバンドルを接続します。

ラインカードの各ダウンストリームのテスト

注：中心周波数で2つのRFレベル設定（55および61 dBmV）で測定し、57、363、621、および855 MHz中心周波数で58 dBmVで測定した一連の測定があります。測定は、安定したウォームアップ状態の機器やカードを使用して、制御されたラボ条件で行う必要があります。各カードのすべてのダウンストリームポートを測定するには、ベクトル信号アナライザ、HP8591C、AT2500、または可能であれば、これら3つすべてを使用します。

次のステップを実行します。

1. テストするダウンストリームから開始します。

2. ダウンストリームの電源がオフになっていることを確認します。

パワーメータのメスFコネクタのネジを接地してみてください。

3. テスト対象のダウンストリームから75 Ωの終端を取り外します。ただし、減衰器は取り外しません。

他のダウンストリームの減衰器と終端はそのままにしておきます。

4. テスト対象のダウンストリームに電力計を接続します。

5. ラインカードの電源を入れるには、cab power on (slot/subslot)コマンドを発行します。

6. ラインカードの準備が整うまで待ちます。

そのダウンストリームの電力測定の実行

詳細は、『スペクトラムアナライザを使用したDOCSISダウンストリーム信号の電力測定の取得』を参照してください。

次のステップを実行します。

1. 電力測定が完了したらラインカードの電源をオフにします。ただし、何かを取り外す前にオフにします。

2. パワーメータを減衰器から取り外します。

注：減衰器はパワーメーターではなく高密度ケーブルに接続したままにしてください。

3. 減衰器の端にある75 Ωの終端を交換してください。

4. ラインカードの次のダウンストリームに進み、「Test Each Downstream on a Line Card（ラインカードの各ダウンストリームのテスト）」セクションの手順とこのセクションの手順を繰り返して、5つのダウンストリームすべてをテストします。

注：測定のバリアンスが2 ～ 3dBになるようにします。

5つのダウンストリームすべてがテストされた後

次のステップを実行します。

1. すべてのラインカードの電源がオフになっていることを確認します。

2. テストしたラインカードからケーブルバンドルを取り外します。

3. 「Test Each New Line Card」、「Test Each Downstream on a Line Card」、「Perform the Power Measurement for the Downstream」、およびシャーシ内の次のラインカードに対してこのセクションの手順を繰り返します。

すべてのラインカードがテストされるまで、これらの手順を繰り返します。

4. uBRシャーシの作業が終了したら、リストストラップを取り外し、シャーシカバーを交換します。

結論

シスコは、このドキュメントに記載されている問題の原因がESD障害の唯一の原因であることを保証することはできませんが、シスコは障害を引き起こす可能性があることを確認しています。このドキュメントで説明する手順は、疑わしい原因から発生するESDの問題を最小限に抑えるか、除去することを目的としています。これらの手順が完了すると、疑わしい発生源から発生する可能性のあるESD損傷が大幅に減少または排除されます。そのため、シスコはMSOがラインカードの障害発生率を下げるのに役立つと期待しています。

関連情報

- スペクトル アナライザを使用した、DOCSIS ダウンストリーム シグナルの出力測定値の取得

- ケーブル無線周波数（RF）FAQ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems