目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ccsFlapMacAddr が値を返さない理由

フラッピングケーブルモデムのMACアドレスを見つける回避策

関連情報

はじめに

さまざまな管理情報ベース（MIB）変数はアクセスできなくなります。つまり、そのような MIB 変数は値を返しません。MIB 変数の ccsFlapMacAddr は、この変数を walk しても値を返しません。「変数を walk」するとは、MIB ブラウザを使用して MIB の値を取得することを意味します。

このドキュメントでは、ccsFlapUpstreamIfIndex MIB変数をccsFlapMacAddr MIB変数の回避策として使用し、フラップするケーブルモデムのMACアドレスをポーリングする方法について説明します。ケーブルモデムが断続的にオンラインになっているときに、ケーブルモデムがフラップすると言われます。そのため、ケーブルモデムの背後にあるPCはインターネット接続を失います。

このドキュメントでは、ccsFlapMacAddr MIB変数が値を返さないという問題を解決しています。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ccsFlapMacAddr が値を返さない理由

ccsFlapMacAddrをポーリングすると、このMIB変数は値を返しません。定義上、このMIB変数は、フラップするケーブルモデムのMACアドレスを識別します。このMIB変数のオブジェクト識別子(OID)は.1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.1であることに注意してください。この出力は、この変数が返す内容を示しています。

skyshark# snmpwalk 172.16.30.20 .1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.1

no    MIB objects contained under subtree.

ケーブルモデムのケーブルインターフェイスのMACアドレスが予想されます。このアドレスは、フラッピングしているケーブルモデムのフラップリストのエントリを示します。

フラッピングしているケーブルモデムのMACアドレスをポーリングすることはできません。これは、このMIB変数へのACCESSがnot-accessibleに設定されているためです。その結果、コードは内部でのみ値を使用し、ポーリング時に変数が何もレポートできません。

このMIB変数の完全な定義は次のとおりです。

.1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.1

ccsFlapMacAddr OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB

-- TEXTUAL CONVENTION MacAddress

SYNTAX             OCTET STRING (6)

DISPLAY-HINT    "1x:"

MAX-ACCESS   not-accessible

!--- MAX-ACCESS is set to not-accessible. !--- As a result, the variable does not return any value.

STATUS             Current

DESCRIPTION    "MAC    address of the Cable Modem's Cable interface.

Identifies a flap-list    entry for a flapping Cable Modem."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

ciscoMgmt(9) ciscoCableSpectrumMIB(114) ciscoCableSpectrumMIBObjects(1)

ccsFlapObjects(1) ccsFlapTable(5) ccsFlapEntry(1)    1 }

これを確認するには、OIDが。1.3.6.1.4.1.9.9.114であるCiscoCableSpectrumMIB全体をウォークします。このMIB変数にはccsFlapMacAddrの定義が含まれています。

skyshark#snmpwalk 172.16.30.20 .1.3.6.1.4.1.9.9.114

9.9.114.1.1.1.0 : INTEGER: 100

9.9.114.1.1.2.0 : Unsigned32: 4

9.9.114.1.1.3.0 : INTEGER: 10080

9.9.114.1.1.4.0 : INTEGER: 180

9.9.114.1.1.5.1.2.0.1.100.255.228.181 : INTEGER: 14

!--- Evidently, the variable jumps from 9.9.114.1.1.4.0 to !--- 9.9.114.1.1.5.1.2, and skips 9.9.114.1.1.5.1.1.

9.9.114.1.1.5.1.2.0.48.150.249.101.241 : INTEGER: 14

この出力は、OID 1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.1を示していません。したがって、MIBの定義を調べて、値が取得されない理由を確認してください。

注：この出力では、Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.1(5)EC1が稼働するCisco uBR7114ケーブルモデムが使用されています。

状況によっては、MIB変数のMAX-ACCESSがnon-accessibleに設定されているが、MIB変数をポーリングすると値が返されます。このような状況では、コードはそのMIB変数の仕様に準拠していません。このような場合、MIB定義に準拠するようにコードを変更する必要があります。

フラッピングケーブルモデムのMACアドレスを見つける回避策

この制限を回避するには、ccsFlapEntry MIB変数で定義されている他のエントリを使用できます。定義されているエントリの一部は、ccsFlapUpstreamIfIndex、ccsFlapDownstreamIfIndex、およびccsFlapPowerAdjustmentsです。

これらのMIB変数には、フラッピングしているケーブルモデムのMACアドレスが値のレポートに含まれます。

たとえば、ccsFlapUpstreamIfIndexを使用します。これは、フラッピングケーブルモデムが使用するアップストリームを識別します。このMIB変数のOIDは1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.2です。このMIB変数を歩くと、次のような結果になります。

skyshark#snmpwalk 172.16.30.40 public .1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.2

enterprises.9.9.114.1.1.5.1.2.0.1.100.255.228.181 = 4

enterprises.9.9.114.1.1.5.1.2.0.48.150.249.101.241 = 4

これらの番号は、ccsFlapMacAddrではなく、MIB変数ccsFlapUpstreamIfIndexを介してすべてのフラッピングされているケーブルモデムのMACアドレスを示します。フラップするケーブルモデムのMACアドレスを特定するには、OIDの最後の6つの番号を調べます。これらの数値は、MACアドレスを10進数で表したものです。たとえば、0.1.100.255.228.181では、次の表に示すように、各数値は16進数値に対応しています。

10 進数

16 進数

0

00

1

01

100

64

255

FF

228

E4

181

B5

この変換テーブルから、0.1.100.255.228.181は、0001.64ff.e4b5のMACアドレスに対応していると推測できます。同じ方法で0.48.150.249.1 01.241は0030.96f9.65f1に相当します。

これは、CMTSで複数のshowコマンドで確認できます。フラップするケーブルモデムのMACアドレスを見つけるには、show cable flap-listコマンドを発行します。

uBR7114#show cable flap-list

MAC Address     Upstream     Ins   Hit   Miss  CRC   P-Adj Flap  Time

0001.64ff.e4b5  Cable1/0/U0  3696  39969 61741 0    *48336 52844 Jan 25 12:17:57

0030.96f9.65f1  Cable1/0/U0  4447  8456  11967 0    *3369  7830  Jan 25 12:19:23

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems